# Пк Гюрза

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Пк Гюрза

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/pk_gjurza.shtml

Создан: 27/03/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

ПК "Гюрза".

ПК "Гюрза", принятый на вооружение в 1996 г. под названием СР-1 "Вектор", был разработан в рамках конкурса "Грач", и должен был заменить морально устаревший ПМ.

Автоматика с коротким ходом ствола, кожух-затвор полностью закрывает ствол, широкое применение пластика позволило максимально сократить вес оружия. Пистолет имеет два автоматических предохранителя - один на задней части рукоятки, другой - на спусковом крючке, что способствует внезапному применению оружия. Магазин двухрядный, с шахматным расположением патронов, на 18 патронов.

Для ПК "Гюрза" был разработан новый патрон 9х21 мм, позволяющий пробить бронежилет I, II и III классов защиты на расстоянии до 100 м.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | Россия
Калибр | 9х21 мм СП-10 и 9х21 мм СП-11
Длина | 195 мм
Вес с патронами | 1180 г
Емкость магазина | 18 патронов
Начальная скорость пули | 420 м/с
Прицельная дальность | 200 м

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Пк Гюрза

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/pk_gjurza.shtml

Создан: 27/03/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Пистолеты