# Псм

Оружия Энциклопедия

ПСМ.


Пистолет ПСМ состоит на вооружении высшего командного состава МВД, ВС и спецслужб. Пожалуй, главная особенность пистолета - то, что он абсолютно плоский (ширина - 18 мм), что делает ПСМ весьма удобным для скрытого ношения.

Автоматика основана на отдаче свободного затвора, УСМ двойного действия, неавтоматический предохранитель расположен над тыльной частью затвора рядом с курком, что делает возможным одновременно взводить курок и выключать предохранитель.

Для ПСМ был разработан патрон 5,45 мм небольшой мощности, в результате чего получилось малогабаритное оружие с высокой кучностью стрельбы. Однако маломощный патрон делает пистолет практически бесполезным в условиях боя.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР/Россия


Калибр


5,45 мм


Длина


155 мм


Длина ствола


85 мм


Вес без патронов


510 г


Емкость магазина


8 патронов


Начальная скорость пули


315 м/с


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


25 м