# Псс

Оружия Энциклопедия

ПСС "Вул"


Пистолет ПСС "Вул" (официальный индекс 6П28) разработан в ЦНИИТОЦМАШ (г. Климовск Тульской обл.) в 1979 году конструкторами Красниковым, Левченко, Медвецким и Петровым. ПСС предназначен для вооружения персонала КГБ, нуждающемся в бесшумном оружии для проведения спецопераций. Использование специального боеприпаса СП-4 позволило отказаться от громоздкого глушителя. Пистолет 6П28 от подобных пистолетов (МСП "Гроза", С-4) выгодно отличается наличием отъемного коробчатого магазина на 6 патронов.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором, возвратная пружина расположена над стволом, на специальном направляющем стержне. Ствол состоит из двух частей - подвижной и неподвижной. Подвижная часть - патронник, движущийся в продольном направлении, неподвижная - непосредственно нарезной ствол. Патронник при выстреле откатывается назад на 8мм, и имеет свою собственную возвратную пружину. При выстреле патронник движется вместе с затвором назад, после того, как патронник откатился на 8мм, он останавливается, и движение продолжает лишь затвор, извлекая и выбрасывая стрелянную гильзу. Патронник в это время, под действием пружины, возвращается на место. В конце отката затвор специальным выступом подхватывает патронник, в результате чего происходит плавное торможение затвора, что позволяет снизить звук работы автоматики. УСМ курковый, двойного действия, позаимствован у пистолета Макарова. Затворная задержка блокирует затвор в заднем положении по израсходовании боеприпасов.

ПСС "Вул" - уникальное оружие для проведения специальных операций. Использование патрона СП-4 позволило добиться высоких характеристик, однако изготовление такого патрона весьма трудоемко и требует больших затрат. Цена шести патронов СП-4 соизмерима с ценой пистолета Макарова.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


СССР


Калибр


7,64х41мм СП-4


Длина


170 мм


Вес с патронами


850 г


Емкость магазина


6 патронов