# Р92

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Р92

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/r92.shtml

Создан: 21/06/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Револьверы

____________________________________________________________

Р92.

Револьвер Р92 разработан Тульским КБ в 1992 году как служебное оружие для частных охранных предприятий и организаций с особыми уставными задачами. Технически Р92 представляет собой уменьшенную копию револьвера "Удар".

Р92 - пятизарядный револьвер с УСМ двойного действия. Конструкция курка исключает возможность зацепится им за одежду или предметы экипировки при извлечении. Особенностью револьвера является уникальная схема обтюрации пороховых газов, примененная до этого лишь в револьвере Нагана: при выстреле барабан выдвигается вперед, гильза уходит в расширение канала ствола, и, под давлением пороховых газов, раздается в стороны, предотвращая прорыв газов через неплотности между барабаном и стволом.

Патроны объединены в блоки по пять штук, барабан для перезарядки откидывается вправо. Благодаря смещению вперед рукоятки с размещенным в ней УСМ, револьвер получился сравнительно компактным. Прицельные приспособления простейшие, фиксированного типа.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Россия
Калибр | 9х18ПМ
Длина | 157 мм
Длина ствола | -
Вес без патронов | 520 г
Емкость барабана | 5 патронов
Прицельная дальность | 25 м

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Р92

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/r92.shtml

Создан: 21/06/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Револьверы