# Ruger Gp-100

Оружия Энциклопедия

Sturm, Ruger & Co mod. GP-100.


Револьверы серии GP-100 впервые появились в продаже в 1985 году и выпускаются до сих пор.

Все револьверы серии GP-100 - шестизарядные револьверы с УСМ двойного действия с открытым курком и ударником, расположенным на рамке. Боевая пружина витая. Спусковой механизм со спусковым крючком и фиксатором барабана выполнен в виде отдельного съемного модуля и смонтирован в спусковой скобе, легко отделяемой от рамки. Барабан для перезарядки откидывается влево. В закрытом состоянии барабан фиксируется двумя замками, в передней и задней части рамки. Кнопка фиксаторов барабана расположена на левой стороне рамки позади барабана. Прицельные приспособления, в зависимости от исполнения, могут быть как фиксированными, так и регулируемыми.

Материал рамки - нержавеющая или обычная сталь, рукоятки выполнены из резины с деревянными боковыми вставками.

Револьверы серии GP-100 калибра .357 Magnum имеют стволы с пеналом для стержня экстрактора по всей длине ствола, револьверы калибра .38 Special имеют укороченные пеналы для стержня экстрактора.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


.357 Magnum, .38 Special


Длина ствола


76, 102 или 152 мм


Вес без патронов


1000 г (со стволом 76 мм)


Емкость барабана


6 патронов