# Ruger P-series

Оружия Энциклопедия

Ruger P-series.


Компания Sturm, Ruger & Co (США), имея почти сорокалетний опыт создания револьверов и пистолетов под малокалиберный патрон, к 1980 году не создала ни одного самозарядного пистолета под патрон центрального воспламенения. Первым таким пистолетом, созданным компанией, стал Ruger P85. В нем были учтены все требования на армейский пистолет США (калибр 9мм, УСМ двойного действия и магазин повышенной емкости), но к конкурсу Р85 не поспел, поскольку серийное производство было начато лишь в 1987 году.

Р85 имел посредственную точность стрельбы и неудобно расположенный предохранитель. Вскоре пистолет был заменен моделью Р89. Позже были выпущены Р90 (калибр .45ACP, однорядный магазин на 8 патронов) и Р91 (калибр .40S&W).

Однако в американской прессе эти пистолеты назывались не иначе, как "кирпич с курком", и в 1994 году появились Р94 (калибр 9мм) и Р944 (калибр .40S&W). Р94 и Р944 имеют более "благородные" формы, и внешне не отличаются друг от друга.

Пистолеты Р85-Р94 построены по схеме с коротким ходом ствола. Запирание осуществляется выступом в казенной части ствола за окно для экстракции гильз. УСМ двойного действия (начиная с модели Р89 появились модификации с УСМ только двойного действия, или с рычагом безопасного спуска курка). Помимо этого, все модели имеют автоматический предохранитель, блокирующий ударник до полного нажатия на спусковой крючок. Рамка изготавливалась литьем из алюминиевых сплавов, затвор - из нержавеющей стали.

С наступлением эры полимеров фирма выпустила вариант Р93 (калибр 9мм) с полимерной рамкой (Р95). Прицельные приспособления на всех пистолетах серии установлены в пазы по типу "ласточкин хвост", и имеют белые точки для облегчения прицеливания.

Пистолеты Ругер серии "П" получили распространение среди гражданского населения как недорогое и качественное оружие самообороны и зарекомендовали себя как надежное оружие с хорошей точностью (для своего класса).


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


9х19 Para, .40S&W, .45ACP


Длина


185 мм (Р95)


Длина ствола


99 мм (Р95)


Вес без патронов


780 г (Р95)


Емкость магазина


7, 8, 10, 11, 15 патронов