# Sig-Sauer P220

Оружия Энциклопедия

SIG-Sauer P220.


SIG-Sauer P220 был разработан в 1975 году компанией Sweizerishe Industrie Gasellshhaft, в качестве замены устаревшему P210 1949 года.

P220 построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется одним боевым упором. УСМ не имеет неавтоматического предохранителя, на левой стороне рамки - рычаг безопасного спуска курка.

В настоящее время выпуск P220 прекращен, на конвейере осталась лишь его американская модификация под патрон .45 ACP.

Пистолет был принят на вооружение ВС Швейцарии, Германии и Японии.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


7,65 мм Para, 9мм Para, .38 Super, .45 ACP


Длина


193 мм


Длина ствола


112 мм


Вес без патронов


720 г


Емкость магазина


8 патронов (7 патронов .45 ACP)