# Sig-sauer P225

Оружия Энциклопедия

SIG-sauer P225.


По сути, Р225 - компактная версия пистолета Р220. Имеет ту же конструкцию с коротким ходом ствола, штампованный кожух затвора и рамку из алюминиевых сплавов.

Р225, появившийся в 1980 году, стал популярный полицейским и армейским пистолетом. Был принят на вооружение армии ФРГ, многими полицейскими департаментами Швейцарии и Германии.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


9х19 Para


Длина


180 мм


Длина ствола


98 мм


Вес без патронов


740 г


Емкость магазина


8 патронов