# Sig-Sauer P245

Оружия Энциклопедия

SIG-Sauer P245.


Пистолет SIG-Sauer P245 разработан в 1998 году германским концерном SIGARMS на основе пистолета P220. P245 создавался специально для американского рынка, чем и обусловлен выбранный калибр - .45АСР.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, отпирание осуществляется снижением ствола, сцепление - одним боевым выступом за окно для экстракции гильз. УСМ курковый, двойного действия. Предусмотрен автоматический предохранитель, блокирующий ударник и рычаг безопасного спуска курка. Рамка пистолета выполнена из алюминиевых сплавов, кожух затвора отштампован из стального листа.

P245 хотя и рассчитан для скрытого ношения, однако, при небольших габаритах, его масса весьма значительна. Однако большая масса позволяет лучше контролировать оружие при стрельбе, делая отдачу менее ощутимой.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


.45 ACP


Длина


185 мм


Длина ствола


99 мм


Вес без патронов


815 г


Емкость магазина


6 патронов