# Sig-Sauer P250 Dcc

Оружия Энциклопедия

SIG-Sauer P250 DCc.


Пистолет P250 DCc разработан германским подразделением J. P. Sauer & Sohn концерна SIGARMS. Пистолет создавался в соответствии с германскими требованиям к служебному короткоствольному оружию, и впервые был представлен на выставке IWA-2004. В марте 2004 года пистолет предлагался только в одном варианте - компактная версия под патрон 9х19 Para, но до конца 2004 года был налажен выпуск полноразмерной модификации под боеприпасы .357SIG, .40SW и .45ACP.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, отпирание осуществляется снижением ствола, запирание - одним боевым выступом за окно для экстракции гильз. УСМ курковый, только двойного действия. Неавтоматические предохранители не предусмотрены, т.к. особая конструкция УСМ полностью исключает возможность случайного выстрела. Для первого выстрела требуется усилие на спусковом крючке около 4 кг, для последующих, если не отпускать крючок полностью, требуется весьма малый ход крючка. Рамка пистолета выполнена из ударопрочного пластика, предусмотрены направляющие для ЛЦУ или фонаря.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


9x19 Para, .357SIG, .40SW или .45ACP


Длина


180 мм


Длина ствола


102 мм


Вес без патронов


720 г


Емкость магазина


15 патронов