# Sig-sauer Sigpro

Оружия Энциклопедия

SIG-sauer SIGPro.


SIGPro - первый пистолет компании SIG-sauer с полимерной рамкой. УСМ выполнен в виде отдельного съемного блока и может перестраиваться из режима двойного действия в режим только двойного действия без инструментов. Автоматический предохранитель блокирует ударник до полного выжимания спускового крючка.

Затвор выполнен из стали. Пистолет имеет сменные рукоятки для подгонки под руку конкретного стрелка.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


9х19 Para, .40S&W


Длина


190 мм


Длина ствола


99 мм


Вес без патронов


700 г


Емкость магазина


12 или 15 патронов