# Sig P210

Оружия Энциклопедия

SiG P210.


SiG Р210 был разработан компанией Sweizerishe Industrie Gesellschaft (SIG) в 1938-1945 гг. В 1949 году Р210 был принят на вооружение швейцарской армией в 1949 году, под обозначением Pistole 49, заменив устаревшие Р-08. Швейцарцы испытали множество иностранных образцов, но ни один их не устроил, и было принято решение разработать свой собственный пистолет.

Фирма SIG разработала пистолет, по сей день считающийся одним из самых точных, надежных, но и самым дорогим из армейских пистолетов. Кроме Швейцарии, Р210 стоял на вооружении в Дании и Пограничной Охраны ФРГ.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола. Затвор и рамка выполнены из стали. Направляющие для затвора выполнены на внутренней стороне рамки. УСМ курковый, одинарного действия. Предохранитель расположен на левой стороне рамки, рядом с выключателем затворной задержки.

Р210 выпускался в различных модификациях, отличавшихся отделкой, длиной ствола и прицельными приспособлениями. Пистолет может быть переделан в калибр 9х19 Para или 7,62х19 мм путем замены ствола. Для применения патрона 5,6 мм кольцевого воспламенения необходимо заменить ствол, затвор, возвратную пружину и магазин.

В настоящее время компания SIGARMS объявила о возобновлении выпуска Р210.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Швейцария


Калибр


9х19 Para, 7,65х19 Para, .22LR


Длина


215 мм


Длина ствола


120 мм


Вес без патронов


900 г


Емкость магазина


8 патронов