# Спп-1м

Оружия Энциклопедия

СПП-1М.


СПП-1 (Специальный Подводный Пистолет) разработан ЦНИИТОЧМАШ (г. Климовск Тульской обл.) в конце 1960х годов конструкторами Кравченко и Сазоновым. Пистолет предназначен для вооружения подводных пловцов ВМФ СССР. В связи с тем, что обычная пуля теряет в воде свою эффективность уже на расстоянии в 1м, то был разработан специальный боеприпас с иглообразной пулей. Пистолет малоэфективен в воздушной среде, т.к. в воде пуля стабилизируется гидродинамически, благодаря кавитационной полости, генерируемой площадкой на переднем конце пули, а в воздушной среде такая стабилизация неэффективна. Помимо прочего, стволы СПП-1 лишены нарезов.

При испытаниях пистолета произошел небольшой казус: когда после серии выстрелов мишень извлекли из воды, оказалось, что все пули легли точно в "десятку". Такого результата от опытного образца никто не ожидал. Вообще, в силу объективных причин такой результат невозможен. Как оказалось, пловцам было объявлено, что результаты испытаний пойдут в зачет по стрельбе, и военные вели огонь подплыв к мишени вплотную.

Реальные же цифры таковы: на глубине 5 метров эффективная дальность составляет 17 метров, на глубине 20 метров - 11 метров, в атмосфере - 20 метров.

Пистолет несамозарядный, патроны расположены в блоке из четырех стволов, откидывающимся вниз для перезаряжания. Для удобства патроны объединены в блок по четыре штуки, и заряжаются и извлекаются только одновременно. УСМ только двойного действия. Ударник расположен на вращающемся блоке, и при каждом выстреле проворачивается на ? оборота. Предохранитель расположен на левой стороне рамки, имеет три положения: "огонь", "предохранитель" и "перезарядка". СПП-1М отличается несколько модернизированным УСМ и увеличенной спусковой скобой.

Сравнить СПП-1 с подобными образцами невозможно в силу его уникальности. Аналогов Специальному Подводному Пистолету в мире нет.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


СССР


Калибр


4,5х40R


Длина


244 мм


Длина ствола


203 мм


Вес без патронов


950 г


Емкость магазина


4 патрона