# Star Firestar

Оружия Энциклопедия

Star Firestar.


Семейство пистолетов Firestar разработано компанией Star Bonifacio Echeverria SA, Испания, в 1990х годах в качестве оружия для скрытого ношения и самообороны. Помимо этого, пистолеты серии Firestar обладают весьма малыми габаритами для пистолетов соответствующего калибра. Благодаря большой массе пистолеты Firestar устойчивы при стрельбе. Вообще, эти пистолету заслужили репутацию достаточно прочного, надежного и точного оружия (для компактных пистолетов).

Семейство Firestar состоит из трех пистолетов: Firestar М-43 калибра 9мм, Firestar М-40 калибра .40SW и Firestar М-45 калибра .45АСР.

Пистолеты построены по схеме с коротким ходом ствола, и запиранием перекосом ствола. Снижение ствола осуществляется взаимодействием фигурного выреза в приливе ствола с элементами рамки оружия, запирание - тремя боевыми упорами. УСМ модели М-43 одинарного действия, с двухсторонним предохранителем флажкового типа. УСМ моделей М-40 и М-45 - двойного действия, так же с двухсторонним предохранителем флажкового типа. У всех трех моделей предусмотрены и автоматические магазинные предохранители.

Сам магазин однорядный на 6 или 7 патронов, в зависимости от модели, защелка магазина расположена позади спусковой скобы и может быть перенесена на любую сторону оружия.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Испания


Калибр


9x19 Para, .40 S&W, .45 ACP


Длина


165 и 170 мм


Вес без патронов


855 и 1025 г


Емкость магазина


6 или 7 патронов