# Star Ultrastar

Оружия Энциклопедия

Star Ultrastar.


Пистолет Ultrastar разработан компанией Star Bonifacio Echeverria SA, Италия, в 1990х годах. Пистолет заслужил репутацию достаточно надежного, удобного оружия, пригодное для скрытого ношения, что обусловлено тонким однорядным магазином.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется перекосом ствола при его снижении при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с неподвижными элементами рамки. УСМ курковый, двойного действия. Неавтоматический предохранитель двухсторонний, играет роль рычага безопасного спуска курка. Помимо этого предусмотрен автоматический предохранитель, блокирующий ударник до полного нажатия спускового крючка. Прицельные приспособления нерегулируемые, целик вставлен в паз "ласточкин хвост", имеют белые точки для более удобного прицеливания. Магазин однорядный, на 9 патронов, защелка магазина размещена позади спусковой скобы, и может быть перенесена на любую сторону оружия. Рамка выполнена из пластика, затвор - из стали.

Несмотря на широкое применение полимерных материалов, пистолет достаточно тяжел, однако большая масса позволяет лучше контролировать оружие при стрельбе, делая отдачу менее ощутимой.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Испания


Калибр


9x19 Para


Длина


175 мм


Длина ствола


84 мм


Вес без патронов


775 г


Емкость магазина


9 патронов