# Steyr Gb

Оружия Энциклопедия

Steyr GB.


Первый прототип пистолета Steyr GB, разработанного австрийской компанией Штайр-Манлихер АГ, под обозначением Pi-18 появился в 1974 году. Серийное производство начато в 1981 году и завершено в 1989 году. За это время было выпущено около 20 тысяч пистолетов GB.

Пистолет построен по схеме немецкого инженера Барнитцке. ГБ имеет свободный затвор с замедлением открытия при помощи пороховых газов, отводимых через отверстие в стволе. Газовый тормоз образован стволом и специальной камерой, смонтированной в передней части затвора. До момента выхода пули из ствола пороховые газы давят изнутри на передний срез затвора, препятствуя его открытию. После вылета пули газы из тормозного цилиндра отводятся через ствол наружу и затвор закрывается. Ствол остается неподвижным.

УСМ двойного действия, неавтоматические предохранители не предусмотрены, но имеется рычаг безопасного спуска курка. Прицельные приспособления нерегулируемые, открытого типа, со святящимися вставками на целике и мушке. Защелка магазина расположена позади спусковой скобы на левой стороне. Рамка и затвор выполнены из углеродистой стали, щечки рукоятки - из металла или рифленого пластика.

Благодаря большой массе и схеме замедления отката затвора GB имеет небольшую отдачу, что вкупе с неподвижным стволом и полигональной нарезкой ствола дает высокую точность стрельбы. GB безуспешно участвовал в конкурсах на новый армейский пистолет для Австрии и для США. Основная часть пистолетов осела на гражданских ранках США и Европы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Австрия


Калибр


9х19 Para


Длина


216 мм


Длина ствола


136 мм


Вес без патронов


845 г


Емкость магазина


18 патронов