# Steyr M-series

Оружия Энциклопедия

Steyr M-series.


Еще один пистолет австрийской фирмы. УСМ двойного действия. Кроме автоматического предохранителя на спусковом крючке и неавтоматического в виде клавиши внутри спусковой скобы имеет встроенный замок с ключом, блокирующий работу УСМ и разборку пистолета. Прицельные приспособления нерегулируемые, открытого типа, необычной формы: треугольная в сечении мушка и трапециевидная (малой стороной трапеции вверх) мушку.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Австрия


Калибр


9х19 Para, .40S&W, .357 SiG


Длина


180 мм


Длина ствола


101 мм


Вес без патронов


780 г


Емкость магазина


12 или 14 патронов