# Свд

Оружия Энциклопедия

Снайперская винтовка Драгунова (СВД).


Еще одна легенда, созданная Российскими оружейниками. СВД была приятна на вооружение Советской Армии в 1963 году. Несмотря на то, что винтовка была создана вместе со специальным "длинным" снайперским патроном 7,62х54 мм, она может использовать практически любые отечественные патроны калибра 7,62 мм.

Автоматика действует за счет отвода пороховых газов через отверстие в стенке канала ствола. Спусковой механизм допускает ведение только одиночного огня. Возвратный механизм с двумя спиральными пружинами. Затвор с двумя упорами, в качестве третьего используется досылатель, что позволило обеспечить стабмльное положение затвора, и, соответственно, большую кучность стрельбы.

Конструктивные особенности: приклад "скелетного" типа и крепления для штыка, что вовсе не типично для снайперского оружия. Винтовка может быть снабжена оптическим или ночным прицелом. Магазин коробчатый, на 10 патронов.

С момента создания появились несколько модификаций СВД, но винтовка по-прежнему находится в строю, и участвовала практически во всех боевых операциях Российской и Советской армии. Для снайперского оружия СВД достаточно неприхотлива и проста в разборке-сборке.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР/Россия


Калибр


7,62х54R


Длина


1225 мм


Длина ствола


620 мм


Вес без патронов


4310 г


Емкость магазина


10 патронов


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


1300 м