# Tanfoglio Force

Оружия Энциклопедия

Tanfoglio Force.


Пистолет Tanfoglio Force выпускается итальянской компанией Fratelli Tanfoglio Spa. Технически Force - модернизированная копия ЧЗ 75 с полимерной рамкой, имеющий несколько усиленную конструкцию, что позволяет применять патроны вплоть до .45ACP.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание по Браунинговской схеме. Затвор двигается по направляющим, расположенным с внутренней стороны рамки. УСМ двойного действия, предохранитель расположен на левой стороне рамки. Автоматический предохранитель - блокировка ударника, выключается только при полном нажатии на спусковой крючок.

Рамка выполнена из полимеров, затвор - из стали. Прицельные приспособления фиксированного типа с белыми точками. На базе Force выпускается компактная модель с укороченным стволом и рукояткой, имеющая обозначения "carry".

Пистолет получил широкое распространение в полиции и среди спортсменов в США и Европе. В США пистолет поставляется под обозначением "Witness Polymer".


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 Para, 9х21 IMI, .40S&W, .38 Super, 10mm auto, .45ACP


Длина


205 мм


Длина ствола


115 мм


Вес без патронов


930 г


Емкость магазина


10, 11, 12, 16 и 17 патронов