# Тульский Токарев (Тт)

Оружия Энциклопедия

Тульский Токарев (ТТ).


Тульский Токарев, он же ТТ, как и большая часть оружия отечественного производства получил широкое распространение в мире. Состоял на вооружение не только советских ВС, но и в вооруженных силах многих стран соцлагеря (Китай, Венгрия, и т.д.). В различных модификациях находится в производстве и по сегодняшний день.

ТТ, согласно российским боевикам - излюбленное оружие киллеров, был принят на вооружение советской армии в 1931 году, и прослужил вплоть до 1951 года - принятия на вооружение пистолета Макарова.

Токарев имеет множество недостатков, например - большое количество отказов и отсутствие предохранителя. Предусмотрена только возможность постановки на предварительный взвод. Среди достоинств - простота разборки-сборки, высокая точность и проникающая способность пули.

По сути, автоматика ТТ - более удачная вариация схемы Браунинга. Изначально пистолет создавался под патрон 7,63 мм Mauser. Короткий ход ствола, УСМ одинарного действия, сцепление ствола с затвором с помощью подвижной серьги. Малая отдача достигается благодаря массивному кожуху-затвору и низкой относительно рукоятки линии канала ствола.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР


Калибр


7,62 мм


Длина


195 мм


Длина ствола


116 мм


Вес без патронов


940 г


Емкость магазина


8 патронов


Начальная скорость пули


420 м/с


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


50 м