# Type 77

Оружия Энциклопедия

Type 77.


Тип 77 был разработан в конце 1970х годов, и был принят на вооружение НОАК и полиции Китая в 1981 году. Позже на его основе бы построен коммерческий пистолет NORINCO Model 77B.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. УСМ ударниковый, одинарного действия. Неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне рукоятки. Магазин однорядный, на 7 патронов.

К конструктивным особенностям можно отнести так называемое "приспособление Хылевского": передняя часть спусковой скобы подвижна, и имеет одностороннюю связь с затвором. Таким образом для взведения достаточно нажать указательным пальцем на переднюю часть спусковой скобы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Китай


Калибр


7,65x17мм Type 64


Длина


148 мм


Вес без патронов


500 г


Емкость магазина


7 патронов