# Type 80

Оружия Энциклопедия

Type 80.


Штурмовой пистолет Тип 80, разработанный в конце 1970х годов, по сути является глубокой модернизацией Маузера К-96. Пистолет был принят на вооружение НОАК в начале 1980х годов, но распространения так и не получил.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, с запиранием качающейся в вертикальной плоскости личиной. УСМ одинарного действия, допускает возможность ведения огня очередями. Предохранитель, он же селектор рода огня, расположен на левой стороне рамки. Прицельные приспособления фиксированного типа.

В отличие от своего прообраза - знаменитого Маузера, магазины Тип 80 отъемные, и наклонены вперед. Рукоятка так же претерпела изменения, получив более "современный" вид, и став более удобной. Как и К-96, Тип-80 комплектуется деревянной кобурой-прикладом, для крепления которой предусмотрены специальные пазы на задней стороне рукоятки.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Китай


Калибр


7,62x25мм


Длина


300 мм


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


1160 г


Емкость магазина


10 или 20 патронов


Прицельная дальность


50 м