# Vektor Cr-1

Оружия Энциклопедия

Vector CR-21.


Выглядит круто, да? Но, несмотря на это, CR-21 - очередной клон АК, построенный по системе "булл-пап". Пожалуй, единственным отличием от старого доброго автомата Калашникова является лишь то, что предохранитель выполнен отдельно от селектора, и оба - двухсторонние.

Корпус, выполненный из полимерных материалов, плюс коллиматорный прицел - вот и готов рецепт АК по-южноафрикански.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


ЮАР


Калибр


5,56 мм (.23 Rem)


Длина


760 мм


Длина ствола


460 мм


Вес с патронами


3800 г


Емкость магазина


20 или 35 патронов