# Vektor Sp-2

Оружия Энциклопедия

Vektor SP-2.


Фактически - является копией Беретты 92. SP-2 построен по схеме с коротким ходом ствола и запиранием подвижной в вертикальной плоскости личиной. Ствол с полигональной нарезкой, предохранитель двухсторонний. Рамка выполнена из алюминиевых сплавов. Путем замены ствола, возвратной пружины и магазина может быть переделан под патрон 9 мм.

Пистолет создавался для полицейских целей, однако остается загадкой, кто будет таскать с собой килограмм железа. Несмотря на неудобства, вес пистолета в значительной мере компенсирует отдачу, что положительно сказывается на точности стрельбы. И, вообще, как говорил один киногерой: "Тяжелый пистолет - надежный пистолет. Закончились патроны - можно ударить".


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


ЮАР


Калибр


.40S&W, 9х19 мм Para


Длина


210 мм


Длина ствола


118 мм


Вес без патронов


995 г


Емкость магазина


11 или 15 патронов