# В-94

Оружия Энциклопедия

В-94 (ОСВ-96).


"Запрещено использование без индивидуальных средств защиты слуха" - приблизительно такие слова можно обнаружить в руководстве по эксплуатации крупнокалиберной снайперской винтовки В-94 под патрон 12,7х108 мм.

Использование столь мощного патрона позволяет поражать цели на расстоянии до 2000 м! Более того, В-94 способна поражать легкобронированную технику и малые суда.

Оригинальное новшество - винтовка складывается пополам, в районе казенника ствола находится специальный шарнир.

Отдача поглощается двухкамерным дульным тормозом и резиновым затыльником приклада. В-94 снабжена прицелом ПСО-1 с кратностью 4х.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


12,7х108 мм


Длина


1700/1100 мм


Длина ствола


1100мм


Вес без патронов


11700 г


Емкость магазина


5 патронов


Прицельная дальность


2000 м