# Walther P88

Оружия Энциклопедия

Walther P88.


Вальтер П88 разработан в 1988 году с учетом всех требований на конкурс армейского и полицейского пистолета США, выигранный Береттой 92ФС. Однако пистолет на конкурс опоздал, да и вообще не пользовался популярностью из-за очень высокой цены.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание - по Браунинговской схеме - массивным выступом за окно для экстракции гильз. УСМ двойного действия, автоматический предохранитель, блокирующий ударник и двусторонний рычаг безопасного спуска курка.

Спустя двенадцать лет, в 1996 году, базовая модель Р88 была снята с производства в пользу модификации P88 Compact, отличающегося от Р88 габаритами и предохранительными механизмами. У P88 Compact отсутствует рычаг безопасного спуска курка, но предусмотрен двусторонний флажковый предохранитель, блокирующий УСМ.

Р88 обладает высокой точностью и кучностью стрельбы, заслужил репутацию достаточно качественного пистолета, и не получил широкого распространения именно из-за своей дороговизны.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


9х19 Para


Длина


187 мм


Длина ствола


102 мм


Вес без патронов


900 г


Емкость магазина


15 патронов