# Walther P99

Оружия Энциклопедия

Walther P99.


Джеймс Бонд, сменив старый Вальтер ПП, остался верен немецкой фирме, и в новых (начиная с "Tomorrow never dies") фильмах вооружен именно Вальтером П99. Р99, разработанный в 1996 году, достиг большего коммерческого успеха, нежели его предшественник - Р88.

Пистолет построен по схеме с коротких ходом ствола с запиранием по модифицированной Браунинговской схеме (снижение ствола и сцепление через окно для выброса гильз). УСМ ударниковый, двойного действия. Выпускается и модификация, в которой ударник всегда находится в частично взведенном состоянии и довзводится нажатием спускового крючка (так называемая Quick Action схема).

Предусмотрены три неавтоматических предохранителя: блокировка ударника при падениях оружия, блокировка ударника при недозакрытом затворе и предохранитель на спусковом крючке. Неавтоматические предохранители отсутствуют, но имеется кнопка безопасного спуска ударника.

Рамка выполнена из полимеров и окрашена в черный или темно-зеленый цвет, предусмотрены крепления для ЛЦУ или фонаря. Задняя часть рукоятки съемная, в комплекте с пистолетом поставляются три задних части разного размера для подгонки под руку. Помимо этого, в заднюю часть рукоятки встроен демпфер отдачи.

Р99 отличается высокой надежностью и точностью стрельбы.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Германия


Калибр


9х19 Para, .40S&W


Длина


180 мм


Длина ствола


102 мм


Вес без патронов


690 г


Емкость магазина


10 или 16 патронов