# Walther Pp/ppk

Оружия Энциклопедия

Walther PP/PPK.


Прообраз Пистолета Макарова, и излюбленное оружие Джеймса Бонда, Walther PP (Polizei Pistole), был создан в 1929 году Фриц-Августом Вальтером. Надо заметить, что этот пистолет до сих пор находится в производства, и пользуется громадным спросом по всему миру.

Вальтер ПП - первый, по-настоящему, успешный образец самозарядного пистолета с УСМ двойного действия.

ПП достаточно неприхотлив, прост в разборке-сборке. Небольшая сила отдачи и мягкий спуск обеспечивают хорошую точность. Из конструктивных особенностей - указатель наличия патрона в патроннике.

Популярность Вальтера ПП привела к тому, что в 1931 году была создана его уменьшенная копия - Walther PPK (Polizei Pistole Kriminal). ППК - пистолет для скрытого ношения, и от ПП его отличают лишь габариты и вместительность магазина. Плавные формы позволяют быстро извлечь пистолет из кобуры.

Кроме родной Германии ПП и ППК выпускались во Франции и США, стояли на вооружении в армии Третьего Рейха. На базе Вальтера ПП и ППК были созданы мелкокалиберные пистолеты для спортивной стрельбы.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Германия


Калибр


.22LR, 6,35мм auto (.25 ACP), 7,65х17 мм auto, 9х17 мм (.380 ACP)


Длина


173 мм ПП, 154 мм ППК


Длина ствола


99 мм / 84 мм


Вес без патронов


682 г / 568 г


Емкость магазина


8 / 7 патронов


Начальная скорость пули


270 / 300 м/с


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


25 метров