# Wis vz35

Оружия Энциклопедия

WiS vz35.


Разработан польской фабрикой F.B. Radom в 1935 году. Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола и снижением ствола при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с неподвижным штифтом в рамке пистолета, не имеет неавтоматических предохранителей. Автоматический предохранитель в задней части рукоятки выключается при обхвате рукоятки рукой, рычаг безопасного спуска на левой стороне затвора.

С 1935 по 1939 год стоял на вооружении Польской армии, после захвата Польши Германией WiS выпускался для вооруженных сил Вермахта. С 1992 выпуск продолжен, большей частью - для гражданского рынка.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Польша


Калибр


9х19 мм Para


Длина


205 мм


Длина ствола


115 мм


Вес без патронов


1025 г


Емкость магазина


8 патронов