# Адреналиновая радость

Де Лэскалье Эспри

Адреналиновая радость.


Не "звучит" привычно в сознании такое словосочетание.


Обычный термин: Адреналиновая тоска.

Смысл ясен: Человек находится в состоянии напряжённом, стрессовом, и надпочечники выбрасывают в кровь порции гормона и нейромедиатора адреналина, который, в частности, вызывает сокращение гладкой мускулатуры артерий, артериол и капилляров, повышает кровяное давление, увеличивает ударный объём сердца, вызывает перераспределние крови в организме...

А у меня - именно наоборот, небольшие количества адреналина, вызванные срабатыванием древнейшего инстинкта или рефлекса от животных, наших предков, вызвали радость.

Почему?

Потому, что подтвердили гипотезу, высказанную много лет тому назад о наличии двух безусловных рефлексов, которые можно назвать и инстинктами: Рефлекс Пещеры и Рефлекс Настороженности.

(См.заметки со схожими названиями)

Суть гипотезы проста и легко уловима:

Когда человек или животное находится в обжитой норе, пещере, дома ("Мой дом - Моя крепость", как говорят англичане "My home - My Castle"), мы чувствуем себя в некой, пусть даже частично иллюзорной, но безопасности.

Однако, стоит нам высунуть нос из нашей "крепости", выйти из неё во внешнее пространство, тут надо быть постоянно настороже, то ли хищник набросится, то ли кирпич на голову свалится, то ли ещё какая-нибудь пакость случится... Тело наше, без малейших наших приказов, неощутимо, но вполне серьёзно относится к потенциально ВРАЖДЕБНОЙ среде и немедленно реагирует на неё выбросом адреналина, готовясь к возможным неприятностям.

В одной давней заметке, посвящённой тонусу краниальных сосудов, я описал схожую ситуацию, когда легчайший стресс вызывал всё же адреналиновую реакцию - сокращение стенок кровеносных сосудов головного мозга.

("Влияние легчайшего психологического стресса на краниальное кровоснабжение". 12 VII 2020)

Но для этого, ТОГДА, потребовался простой медицинский прибор РЕОЭЕНЦЕФАЛОГРАФ, то есть прибор, обнаруживающий извне, без малейшего "вторжения" в организм, изменения статуса тонического напряжения стенки сосудов мозга, регистратор и всё прочее.

Оказалось, что любой желающий, находясь дома, может без малейших усилий, врачей и приборов обнаруджить, был ли он/она недавно в состоянии даже лёгкого стресса или нет?

Единственное, что требуется для такого "тонкого" анализа адреналина в крови - это, простите за натурализм, просто пописать в чистую, хорошо вымытую баночку с широким горлом. И внимательно помотреть на отражение света лампы в туалете или от любого другого источника от поверхности жидкости. Если она чиста и отражает свет почти зеркально, СТРЕССА НЕ БЫЛО!

Если на ней обнаруживаются некие пятнышки какой-то странной плёнки - СТРЕСС БЫЛ.

Адреналин из крови попадает в почки и выделяется с мочой. Но это НЕРАСТВОРИМОЕ в воде вещество и поэтому, будучи выделенным организмом, как раз и создаёт на поверхности прозрачной жидкости тончайшую плёноку, иногда даже образующую лишь плавающие на поверхности пятна!

Вот и результат стресса НАЛИЦО, то бишь на моче!

Желающие могут легко проверить, ибо никаких специальных химикатов или приборов здесь не требуется! Любознательного и увлекательного писания...! 17 VIII 2026