# Неповторимые

Де Лэскалье Эспри

Неповторимые.


Кладбища земли полны могилами людей,

которым "не было замены"!

Шарль Де Голль


Де Голль очень любил свой "афоризм" и часто с видимым удовольствием его повторял

Одно это высказывание полностью изобличает его как полное интеллектуальное ничтожество, да ещё и снедаемое агрессивным комплексом неполноценности.

Ведь какой смысл он вкладывал в свой "афоризм"?

ПРОСТОЙ: Незаменимых НЕТ! Всегда любого человечка можно, как винтик или шестерёнку машины, заменить в точности таким же. И он прав, если допустить, что человечки эти - такие же. как и он сам! Бездарный и жуликоватый винтик, пусть и ухитрившийся пролезть в "главные винтики", и НИЧЕГО БОЛЕЕ.

Но этой фразой он как раз и хотел компенсировать гложущее его самосознание своей собственной заурядности!

Мол, ВСЕ ТАКИЕ!

НЕТ!

НЕ ВСЕ!

Хотя таких как он - МНОЖЕСТВО ПРЕВЕЛИКОЕ! Миллиарды тонн "винтиков-шпунтиков", годных для любой государственной машины и, ибо СТАНДАРТНЫЕ, следовательно - легкозаменяемые!


Со смертьюЭйнштейна никаких его заменителей не появилось!

Со смертью Бора - тоже никаких, хотя, в отличие от Эйнштейна, он создал прекрасную школу учеников.

Со смертью выдающихся композитров, писателей, художников, военачальников и всех прочих талантов в любой области деятельности, никакой замены им НЕ БЫЛО И НЕ МОГЛО БЫТЬ,

ИБО ТАКИЕ - НЕПОВТОРИМЫ,

НЕ ВИНТИКИ, НЕ ШЕСТЁНКИ, НЕ ШПУНТИКИ в стандартной машине из человеческого мяса!


И с их уходом из некого учреждения или человеческого института, уходом живыми или со смертью, там остаётся ПУСТОТА, Формально, чисто "кадрово" незамедлительно заполняемая кем-то, НО ВНОВЬ, ВИНТИКОМ_ШПУНТИКОМ, а нужным для миссии ТВОРЦОМ, ЛИЧНОСТЬЮ!

И всё им созданное, тут же разваливалось и переставало работать, так как ИМЕННО ОН, ТАЛАНТ, был единственным в своём роде активным ядром, генерирующим ЖИЗНЬ целого человеческого конгломерата.

А исчезло это жизнетворящее ядро и весь прочий белковый конгломерат исчез, омертвел, сгнил!

Так, к сожалению, только и можно проверить, был ли этот человек винтиком-шпунтиком стандартно заменяемым или НЕПОВТОРИМЫМ. НИКЕМ И НИЧЕМ НЕЗАМЕНЯЕМЫМ!


Так, прав ли де Голль?

Прав безусловно как тварь стадная!

СТАДНАЯ И ТОЛЬКО!

15 IX 2025


Irreplaceable.

The cemeteries of the earth are full of graves of people,

which "could not be replaced"!

Charles De Gaulle

De Gaulle was very fond of his "aphorism" and often repeated it with apparent pleasure.

This statement alone completely exposes him as a complete intellectual nonentity, and even consumed by an aggressive inferiority complex.

After all, what meaning did he put into his "aphorism"?

SIMPLE: THERE are NO irreplaceable ONES! You can always replace any little man, like a screw or a little gear in a machine, with exactly the same one. And he's right if we assume that these little men are the same. Just like him! A mediocre and crooked cog, even if he managed to get into the "main cogs", and NOTHING MORE.

But with this phrase, he just wanted to compensate for the gnawing self-awareness of his own mediocrity!

HE SAYS, EVERYONE IS LIKE THAT!

No!

NOT ALL OF THEM!

Although there are a LOT of people like him! Billions of tons of "tongue-and-groove screws" suitable for any government machine and, because they are STANDARD, therefore easily replaceable!

With the death of Einstein, no substitutes have appeared!

With Bohr's death, there were no replace either, although, unlike Einstein, he created an excellent school of students.

With the death of outstanding compositors, writers, artists, military leaders and all other talents in any field of activity, there WAS AND COULD BE no substitute for them.

FOR SUCH ARE UNIQUE!

NO COGS, NO GEARS, NO DOWELS in a standard machine made of human meat!

And with their departure from a certain company or human institution, leaving alive or with death, there remains a VOID, formally, purely "personnel" immediately filled by someone, BUT AGAIN, by A COG, not by a CREATOR, THE PERSON necessary for the mission!

And everything he created immediately fell apart and stopped working, since IT was HE, TALENT, who was the only active core of his kind, generating the LIFE of an entire human conglomerate.

Thus this life-giving core has disappeared and the whole other protein conglomerate has disappeared, has become dead, has rotted away!

Unfortunately, this is the only way to check whether this person was a standard replaceable screw or a UNIQUE one.

BY NO ONE AND NOTHING IRREPLACEABLE!

So, is de Gaulle right?

He certainly right being a herd creature!

GREGARIOUS, THAT'S ALL! 15 IX 2025