# Медведишко

Павел Евгеньевич Гущин

Значит, у Медведишки пенис 4 см, а у Путинишки 3,5 см.

Но , меня интересует А что от меня надо? Ты, Путин какого хуя тебе, блядь людская?

Ты, хуевсталятель, так как у меня маленький хуй,