# Война, которая должна была случиться

Игорь Борисович Харламов

К вопросу о возможном американо-германском конфликте в XIX веке

Война, которая должна была случиться


Сейчас мало кто знает, что в конце XIX века между США и Германией существовали как дипломатические, так и военные конфликты. И эти страны несколько раз подходили к грани, балансируя на гране войны. Несмотря на значительное расстояние, разделявшее обе стороны, вероятность военного конфликта рассматривалась в то время как высокая. Обе стороны активно строили и расширяли свои колониальные империи, но возможности к беспрепятственному расширению таковых были уже ограничены ввиду практически завершившегося колониального передела мира. Дальнейшее расширение колониальных владений было возможно только путем вытеснения из таковых прежних владельцев и в первую очередь старые колониальные империи Испании и Португалии. Также важнейшей задачей стран было расширение рынков сбыта стремительно растущих производств.


К тому же, что в конце XIX века Германия и США претендовали на одну и туже территорию. Острова Самоа. Что вылилось, к 1889 году, в противостояние между этими странами, в этом забытом всеми уголке мира. Где начали гражданскую войну силы, поддерживаемые одной из сторон. И Германия и САСШ выслали туда свои эскадры. Пусть и состоящие из небольших, колониальных кораблей. Перерастанию конфликта в открытую конфронтацию помешал катастрофический циклон 15 марта 1889 года, который полностью вывел из строя обе противостоящие эскадры, нейтрализовав и германское, и американское военное присутствие в регионе. По иронии судьбы этот циклон пережил единственный находившийся в этом месте британский корабль. А в результате острова оказались под совместным управлением трёх государств. Что никак не могло устроить Германию. И она стала готовить планы по войне с США.


Способствовали этому и претензии Германии на испанские владения. Германия претендовала на острова в Тихом океане. И эти претензии начинались на восток от Филиппин. Германия пыталась в экстренном порядке перекупить острова у Испании в тот период, когда американские оккупационные силы ещё не прибыли. Так же Германия настаивала на присутствие в странах Карибского бассейна. Претендуя на присутствие на Кубе и в Пуэрто-Рико. Что не могло не привести к планам Германии на войну с США. Которая могла возникнуть после инцидента в Самоа ещё несколько раз. Поскольку Германия видела в США главного противника в борьбе за влияние над Южной Америкой.


Первоначально предполагалось действовать крейсерскими сила. Однако очень быстро пришли к мнению, что из-за больших внутренних ресурсов такие действия не достигнут цели и в 1897-1898 годах был разработан первый план войны Германии с США. Этот план военных действий против США был разработан лейтенантом германского флота Эберхардом фон Мантли. Считается, что основным архитектором стратегии был адмирал Альфред фон Тирпиц, незадолго до этого назначенный военно-морским секретарём и только что вернувшимся из поездки в США.


Первоначальный вариант плана предусматривал довольно ограниченные конечные цели и не предполагал выходить за рамки исключительно морской кампании. Согласно разработанной схеме, германский флот должен был пересечь Северную Атлантику и действовать всеми силами против Хэмптон-Роудс, где располагались основные верфи и арсеналы ВМФ США. Разгромив или вынудив отступить прикрывавшие регион военно-морские силы американцев, германский флот должен был бомбардировкой с моря (и, возможно, набеговыми действиями небольших десантов морской пехоты) уничтожить верфь Norfolk Naval Shipyard, огромный судостроительный массив в Ньюпорт-Ньюс и атаковать другие значимые верфи в районе. Разрушение этого региона, по мнению Мантли, должно было критически подорвать американские судостроительные возможности. Также предполагалось затем нанести удары по Портсмуту. Гавань Нью-Йорка, хотя и рассматривалась изначально, была исключена из списка возможных целей ввиду наличия мощных береговых укреплений, способных нанести тяжелый урон атакующему флоту.


После уничтожения основных американских судостроительных предприятий германский флот должен был поддерживать блокаду американских портов до тех пор, пока в ходе переговоров американцы не согласятся на оптимальные для немцев условия мира.


План был рассмотрен кайзером Вильгельмом II, но был сочтён не соответствующим текущим возможностям германского флота. Хотя Германия и направила эскадру к Филиппинам в 1898 году и пыталась оспорить захват островов американцами. Всего на Тихом океане в составе крейсерской эскадры, Восточноазиатской станции и станции Южных морей оказалось два броненосных, пусть и будучи таковыми только формально, германских крейсера "Кайзер" и "Дочланд". При поддержке двух больших бронепалубных крейсеров "Кайзерин Аугуста" и "Гефион", двух малых бронепалубных крейсеров "Принцессы Вильгельма", ну что поделаешь, крестила корабль невеста кронпринца и так назвала в свою честь, и "Ирене". Помимо этих кораблей в состав германских сил входили колониальные крейсера, закончившие свою службу канонерскими лодками "Аркона", "Корморан", "Буззард" и "Фалке". Плюс в Восточной Африке находились, однотипные трём последним колониальных крейсера "Зееадлер" и "Кондор".


При этом три бывших казематных броненосца германского флота, после ремонта и модернизации были причислены к броненосным, или как тогда говорили в Германии большим крейсерам чисто по внутреннеполитическим причинам. В Германии возникли проблемы с утверждением новой морской программы. Рейхстаг отказывался финансировать строительство новых броненосцев, ссылаясь на то, что их число, в составе флота, соответствует числу, указанному в законе. И поэтому три, находящихся на ремонте и модернизации, старых броненосных фрегата "Кёнинг Вильгельм", "Кайзер" и "Дочланд" были проклассифицированы в броненосные крейсера. И после этого рейхстаг выделил средства на постройку новых броненосцев. Ну а два последних корабля оказались на Тихом океане. Туда планировали, в конце 1897 года, перенаправить и "Кёнинг Вильгельм", но от этого отказались буквально в последний момент. И этот корабль остался в Европе.


При этом американский флот на момент начала войны с Испанией насчитывал в своём составе четыре эскадренных броненосца первого класса, броненосец второго класса, два броненосных крейсера и семь мониторов. Включая и не вооружённый броненосный таран "Катадин". Их должны были поддерживать до полутора десятков бронепалубных и колониальных крейсеров и пара миноносцев. Ну и ещё имелось несколько десятков канонерских лодок и вооружённых гражданских судов, включая яхты. Да и все учитывали возможность появления у берегов САСШ дружественной им русской эскадры. При этом Германский флот насчитывал в своём составе пять первоклассных броненосцев, пять броненосцев второго класса, несколько старых броненосцев, три из которых, напомню, были переклассифицированы в броненосные крейсера, и восемь броненосцев береговой обороны. При весьма значительных крейсерских, миноносных силах. С поддержкой весьма большого количества канонерских лодок.


Но, в момент американо-испанской войны, кайзер решил воздержаться от открытой конфронтации, ошибочно считая, что американцы не сумеют справиться с поддерживаемым немцами партизанским движением филиппинцев и вынуждены будут оставить острова. Но в 1899 году американцы подавили сопротивление филиппинских повстанцев и установили эффективный контроль над островами.


В 1899 году, когда стало ясно, что США установили прочный контроль над бывшими испанскими колониями, была разработана вторая версия плана. На этот раз план уже не предполагал ограничиться только атаками на судостроительные предприятия (было сочтено, что подобные атаки не окажут достаточного влияния на военный флот США), а предполагал амфибийное вторжение на американскую территорию.


Согласно второй версии плана, флот из 60 военных кораблей должен был перейти Атлантику, сопровождая 40-60 транспортов, везущих припасы, 100000 человек личного состава и значительное количество полевой и осадной артиллерии с боеприпасами. После нанесения поражения американским военно-морским силам в бою, немецкий флот должен был высадить десант на мысе Кейп-Код, откуда предполагалось нанести удар наземными войсками по Бостону, а также провести высадку крупного отряда на косе Санди-Хук, откуда должно было проводиться наступление на Нью-Йорк. Задачей войск было быстро захватить приморские укрепления, после чего германские корабли должны были атаковать Манхэттен и обстрелять порт Нью-Йорка.


По этому плану Германии потребовалось бы 17 линейных кораблей, 33 крейсера, 4 вспомогательных крейсера и 40-60 грузовых судов для успешных операций на восточном побережье США. Потребность в угле была значительной -приблизительно 75 тыс. т на 25 дней перехода. Дальнейшие поставки угля, боеприпасов, медикаментов, продовольствия и других материальных средств вообще не рассматривались. Самое большое беспокойство у Мантея вызывала вероятность отказа американцев от решающего морского сражения.


В 1900 году кайзер одобрил план, заявив, однако, что переброска войск в США прямо из Германии непрактична, и лучше всего создать промежуточную базу на Кубе. Германский флот считал подобное возможным, но армейские генералы были настроены критически. Альфред фон Шлиффен сильно сомневался в успехе плана, заявив, что 100 тыс. солдат "может быть, хватит для захвата Бостона", но совершенно точно не хватит для захвата трёхмиллионного Нью-Йорка. Кроме того, подсчёт доступного тоннажа показал, что германское судоходство не сможет ни разом перекинуть 100 тыс. человек со всем снаряжением и довольствием, ни снабжать их на территории Америки.


В августе 1901 года адмирал Тирпиц направил секретную депешу германскому военно-морскому атташе в США с приказом обследовать рассматривавшийся в плане районы высадки. По результатам инспекции, Кейп-Код был сочтён для операции непригодным из-за многочисленных отмелей, ограничивающих перемещение крупных кораблей, и внимание было перенесено на Мономет-Пойнт в штате Массачусетс. Тирпиц постулировал, что Мономет-Пойнт представляет собой оптимальную точку для высадки десанта: близость фарватера позволяла наземным войскам пользоваться поддержкой артиллерии кораблей, ближайшие холмы представляли удобные позиции для закрепления и развертывания германских сил для последующего марша на расположенный на расстоянии 72 километров Бостон. Кроме того, германской разведке удалось ознакомиться с американскими планами береговой обороны, которые указывали на Мономет-Пойнт как на одно из наиболее уязвимых мест и косвенно подтверждали немецкие расчеты.


На основании этой информации в 1902-1903 году была составлена третья версия схемы. На этот раз схема учитывала кроме собственно военных аспектов ещё и политический расклад, усиление американской обороны и подобные параметры. Основой плана теперь был захват первым ударом Кубы и Пуэрто-Рико как промежуточных баз, с которых должно было развернуться двойное наступление на Бостон (от удара по Нью-Йорку было решено отказаться).


В итоге был сделан вывод, что вторжение возможно только при соблюдении двух условий:


- отсутствие риска возникновения в Европе затрагивающего Германию конфликта;

- сохранение текущего состояния слабой готовности к войне для Соединенных Штатов.


Оба этих параметра уже были подвергнуты сомнению. Политическая обстановка в Европе непрерывно ухудшалась, и с подписанием в 1904 году англо-французского оборонительного пакта, стало очевидно, что Германия не сможет "развязать руки" в отношении США раньше, чем разрешится ситуация в Европе. Потерпело фиаско стремление создать антибританский континентальный блок во главе с Германией - центральная тема ее внешней политики в 1904 - 1906 годах. Бьёркское соглашение 1905 года, предполагавшее присоединение к российско-германскому союзу Франции и направленное на предотвращение окончательного формирования Антанты, было в дальнейшем отклонено как российским, так и французским правительствами. При этом первый Марокканский кризис, 1905 года, приведший к отставке французского министра иностранных дел Теофиля Делькассе, показал также итальянское и американское недовольство германскими попытками получить "свой кусок пирога". Боеспособность же американской военной машины стремительно возрастала, и превосходство германского военного флота над американским существенно сократилось.


Новый всплеск интереса к операциям против США проявился в 1902 году. Что выразилось в появлении нового плана войны в плане капитан-лейтенанта Магнуса фон Леветзова от 21 апреля 1902 года взглядов. Сначала предусматривалось занятие острова Кулебра (к востоку от Пуэрто-Рико), а как только американский флот будет побежден, предполагалась доставка сухопутных войск в Пуэрто-Рико океанскими лайнерами для его захвата. Начальник германского генерального штаба генерал от кавалерии Альфред фон Шлиффен считал, что для этого потребуется 12 тыс. человек, 3,7 тыс. лошадей и 671 механизированное транспортное средство (местные вооруженные силы составляли в то время 6,6 тыс. человек). Предполагалось использовать Пуэрто-Рико в качестве базы для дальнейших действий против США. Данный план ("Операционный план III") существенно не менялся, а лишь уточнялся и окончательно был сформулирован к 1906 году. Хотя, учитывая условиях складывающейся международной обстановки, для Германии, удивляет сам факт принятия такого плана.


Как известно "паровозы надо давить пока они ещё чайники". И если в 80-х годах XIX века флот США был ещё тот "чайник". И в Европе даже шутили, описывая фантастическую историю как американка встретилась с европейским приведением и выслушав про жизнь в США приведение заявило, "что в Америке ему бы не понравилось". И на ехидное замечание американки, "это из-за того, что в Америке нет развалин", призрак ответил, "как нет развалин, а ваш флот". Но уже с середины 90-х годов XIX века флот США стал стремительно превращаться в "паровоз". Мало уступающий в своём могуществе флоту Германии. Что делало войну Германии против США невозможной для Германии.

А последний германо-американский кризис в Венесуэле, в 1903 году, наглядно продемонстрировал, что США намерены любыми силами не допустить утверждения Германии или любой другой европейской державы в Западном полушарии и не остановятся перед применением силы. В непрерывно меняющейся международной обстановке кайзер Вильгельм II счёл, что конфликт с Америкой, даже победоносный, не оправдает себя, и в 1906 году планы вторжения были отменены.


При этом следует учитывать, что в то время как германский флот был постоянно сосредоточен в германских портах, американский флот в начале XX века был разделён на две части - Тихоокеанский и Атлантический - и до введения в строй Панамского канала, который был введен в строй только в 1913 году, не мог быстро сконцентрировать свои силы в случае внезапного нападения. Немцы рассчитывали, что германскому конвою потребуется 25 дней на то, чтобы пересечь Атлантику (6 тысяч километров при средней скорости транспортов порядка 5-6 узлов). Американским военным кораблям из Сан-Диего потребовалось бы более двух месяцев чтобы добраться до Нью-Йорка в обход Огненной Земли (25 тысяч километров) даже без учёта необходимых остановок для пополнения запаса угля. В результате образовывалось бы неминуемое "окно", в течение которого германский флот обладал бы численным перевесом над американским в Атлантике.


В Соединенных Штатах о таких планах Германии, против них, первоначально вообще не подозревали. Так ещё в 1898 году командор Мелвилл, руководитель инженерного бюро Военно-морского департамента, предполагал, что для успеха кампании противнику понадобится флот вдвое больший, чем американский. Столько кораблей имела только Великобритания, то есть, даже теоретически Германия не рассматривалась в качестве противника.


Позже американцы, не имели прямого представления о германских планах, но, тем не менее, рассматривали Германию как потенциального противника. В стратегических планах США Германия обозначалась как "чёрный". В целом американцы предполагали, что Германия может решиться на войну с США в том случае, если ей удастся тем или иным способом (путём заключения альянса или путём аннексии) завладеть территориями иных европейских держав в Карибском море и использовать их как промежуточные базы.


План обороны США исходил из того, что германский флот превосходит американский. Предполагалось собрать основные силы флота в Новой Англии и воздействовать с помощью активных минных постановок, миноносных сил и (позднее) подводных лодок на потенциальные германские плацдармы. План дорабатывался и развивался до 1918 года, когда крах Германской империи и самозатопление германского флота в Скапа-Флоу положило конец любой мыслимой германской угрозе для американской метрополии.

Так что война, которую планировала Германия против США, и которая просто должна была случиться, всё-таки случилась. Но это была не та война, которую хотела Германия, упустившая свои шансы. Реальный, из которых, имелся как раз в 1898 году. После этого шансы Германии на победу в этой войне с каждым годом становились всё более призрачными.