# Ни оптальгин, ни парацетамол

Но Ив

11062026 0822,1633,1702-18


Одноклеточное


Деление - разрыв второго рода между "прежде" и "потом",

Болит - как при открытом переломе.


Ни оптальгин, ни парацетамол