# Молитва матери Хананеянки! Библия

Светлана Сергеевна Камаскина

И Ты ответил, со смирением - "...- Негоже взять хлеб у детей, И бросить псам - что у дверей!.. Хананеянка, в сокрушении, Сказала Господу - ... - Прости! Пошли мне, Господи - Спасение, Дитя моё - благослови! Я словно пёс, что просит - хлеба.. Я умаляюсь - пред Тобой! И не могу войти я в Храм, Но верю я - что Бог Живой!..

МОЛИТВА МАТЕРИ ХАНАНЕЯНКИ!


https://stihi.ru/2019/02/11/30


Автор Камаскина С.

/ Ев. Матфея,15гл. - с 22-28стихи/


/..И вот женщина Хананеянка,..кричала Ему -

...- Помилуй меня, Господи!

Сын Давидов!

Дочь у меня жестоко беснуется!..


Но Он не отвечал ей ни слова.

И ученики Его, приступив,

просили Его -

".. - Отпусти её, потому что - кричит за нами"...


Он же сказал в ответ -

"...- Я послан только к погибшим овцам Дома Израилева"..


А она, подойдя, кланялась Ему и говорила -

...Господи! Помоги мне!..

Он же сказал в ответ -

- Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам..

Она сказала - ...так, Господи! но и псы едят крохи,

которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей -

"...- О, женщина! Велика вера твоя!

Да будет тебе - по желанию твоему!" Аминь!

И исцелилась дочь её в тот час.Аминь!/


/ примечание -

в стихотворении сказано, что хананеянка - не может войти в Храм

Господень, хананеи - были отделены от Израиля, в то время./


...Что есть я , Господи!

Ты - знаешь!

Грехи мои - перед Тобой!

Но Ты - по милости прощаешь,

Даруя Царственный покой!

Хочу я ревностью покрыться,

И как Иаков - Свет взыскать!

Хочу Голгофе - поклониться,

Чтобы излилась - Благодать!..


Вся жизнь моя - перед Тобою!

Прошу, Всевышний - освяти!

Чтоб я был только лишь - "росою",

С устами - праведной хвалы!..

Ты распят был - средь тёмной ночи!

В Тебя бросали камни зла..

Но Ты - молился, перед Небом,

Чтоб Милость Божья - снизошла!..


Ты всем прощал - грехи земные..

Ничто не скрыто - от Тебя!

Ты исцелял - слезу души,

И поднимал - на Небеса!..

По Милости - давал Спасение,

И до седмижды - утешал!

И Силой Свыше, Аллилуйя,

Живую ревность - подавал!


Ты освящал всех - прокажённых,

Что были все - в "проказе тьмы!"

И всех слепых Ты - исцелял,

Чтоб видели - "росу Любви!"


Ты "нищим сердцем" - дал богатство,

В Пророческих Дарах хвалы,

Ведь Божья милость - есть то Царство,

Что может снять - весь прах земли!..


....К Тебе пришла - Хананеянка,

Дочь у неё вся во грехах,

Она кричала и взывала -


" ..- О, Сын Давидов! Я есть - прах!...


Хананеянка - сокрушалась..

За дочь - томилась вся душа,

И средь толпы - она воззвала,


"...- Иисус, Господь!

Услышь - меня!..


За дочь свою прошу, Владыка!

Беснуется - душой своей,

Прошу,дочурку - исцели,

Даруй ей - милости Твоей!..


И Ты ответил, со смирением -


"...- Негоже взять хлеб у детей,

И бросить псам - что у дверей!..


Хананеянка, в сокрушении,

Сказала Господу -


... - Прости!

Пошли мне, Господи - Спасение,

Дитя моё - благослови!


Я словно пёс, что просит - хлеба..

Я умаляюсь - пред Тобой!

И не могу войти я в Храм,

Но верю я - что Бог Живой!..


Лишь только Высшее - утешит!

Лишь только Высшее - простит,

И снимет прах, и слёзы сердца,

И до седмижды - исцелит!

Иисус, Владыка! Ты всё знаешь!

Ты в Духе Святом - Свет даёшь,

Лишь только Ты - всё освящаешь,

И в Небеса Небес - ведёшь!..

Тебе дана - Живая Сила,

И Дух Святой - всегда с Тобой!

Меня гнетёт вся тяжесть слёз,

Ведь Ты есть - Сущий, Свет Благой!


...Вокруг Христа - толпа народа,

Все слышат Божии слова...


"...- Иди!

Дочь у тебя исцелена!

Поверила - Пророку Веры!

И утро Ангельской зари -

Тебе открыло - Царства двери,

Чтобы душа была - в Любви!


И Сила Свыше - прикоснулась,

Смирённым Ангельским крылом,

И всё сердечко освятилось,

Перед - ревнующим огнём!..


Дано тебе, Хананеянка -

Благословение Небес!


Ты Богу Жизни - поклонилась,

В тебе - Завет Христов воскрес!


Познала ты - что Бог есть Сущий!

Дарующий - Завет Христа,


Иди, Хананеянка, с миром!

Дочурка - видит Небеса!...


...Хананеянка - поклонилась,

Всем сокрушением души,

И только сердцем - прошептала,

"... - По Милости, дай сил идти!"


Хананеянка - шла дорогой...


"...- Скорее к дому подойти!

Хочу увидеть я - дочурку,

Что с помазанием любви...


И вот придя к порогу Веры,

Хананеянка - в дом вошла..


И дочь встречая, ей сказала -


"...- Ко мне - Молитва снизошла!

Колени сердца - преклонила,

Чтоб Бог - помиловал меня..

И в сокрушении - воззвала,

Чтобы увидеть - Небеса!..


Меня коснулась - Сила Свыше!

И Ангел Вечного - восстал,

И мне сказал -


"... - Молись сердечком,

Придёт - "огонь халколиван!"

По милости - дана молитва!

Грехи души - все прощены,

Молитва матери - священна,

Что может дать - Елей Любви!


Да будет милость Иисуса -

Всегда седмижды - пред тобой!

Молитва ревности - восстала,

Чтоб дать тебе - Завет Святой!..


...- Иди!

Там , у порога дома,

Тебя встречает - "Солнца Свет!",

Там мать твоя - молилась Богу,

Чтоб ты увидела - Завет!


...- Иди, дитя, да будешь с Верой!

Сам Дух Святой - перед тобой,

Даруя Царственную Ревность -

Тебя ведёт во Свет Благой!


И наполняя Небесами -

К тебе пришла - Любовь Любви,

И на иных, живых языках,

Ты стала - ревностью хвалы!


Ушло всё ветхое, всё злое,

Ушло лукавство, суета,

Теперь познала ты - "Святое",

Живое - Царствие Христа!..


...- Иди, дитя!

Открой же двери!

Там у порога - мать стоит,

Что всё сердечко разрывала -

Чтоб Иисус - дал "Свет молитв!"

Все Небеса Небес - восстали,

Душа - смирённа и чиста,

И всё сердечко, Аллилуйя,

Нежнее даже ветерка...

Дано тебе - спасение Богом,

Ведь мать - молилась за тебя,

Чтоб в Духе Святом, в Силе Свыше -

Пришли к тебе все - Небеса!


... - Смиряйся сердцем, сокрушайся!

..- Взгляни!

Вот Ангел - пред тобой,

Что говорит тебе о Вечном...

"Бог Существующий - Живой!"..

Аминь.10.022019.Аминь!