# Эффект помидора

Леонид Николаевич Карпов

Романтическая комедия на грани абсурда. Обычный поход в бар оборачивается для скромного бухгалтера Марины шпионскими страстями. Из-за череды нелепых казусов влиятельный и богатый мужчина принимает ее за роковую женщину, знающую тайны вселенной. В этой истории сойдутся дебет, кредит, домашние заготовки и мистические фолианты. Легкое, позитивное чтение с гарантированным хэппи-эндом.

Карпов Леонид Николаевич

Эффект помидора

Origin: http://samlib.ru/k/karpow_l_n/effektpomidora.shtml

Создан: 01/09/2026, изменен: 01/09/2026, 39k

Рассказ: Юмор

Романтическая комедия на грани абсурда. Обычный поход в бар оборачивается для скромного бухгалтера Марины шпионскими страстями. Из-за череды нелепых казусов влиятельный и богатый мужчина принимает ее за роковую женщину, знающую тайны вселенной. В этой истории сойдутся дебет, кредит, домашние заготовки и мистические фолианты. Легкое, позитивное чтение с гарантированным хэппи-эндом.

_______________________________ _____________________________________

Она вошла в бар так, будто владела этим зданием, всеми его долгами и душой бармена в придачу. Тонкие пальцы медленно поглаживали ножку бокала, а губы, влажно блестевшие в неоновом свете, едва заметно изгибались в улыбке.

Каждый, кто смотрел на нее, чувствовал странное покалывание: в ее движениях читалась тягучая, почти осязаемая чувственность. Она казалась той самой роковой женщиной из нуарных фильмов, ради которой мужчины пускают пулю в висок или, как минимум, забывают пин-код от банковской карты.

- Мне чего-нибудь покрепче, - прошептала она, и этот голос, низкий, с хрипотцой, заставил соседа по стойке судорожно сглотнуть.

Однако при ближайшем рассмотрении ее загадочная "хрипотца" оказалась следствием затянувшегося ларингита. Марина - так ее звали в паспорте и в очереди за талонами к врачу - на самом деле не была роковой соблазнительницей. Она была младшим бухгалтером в фирме "СтройСнабКомплект", и ее "властный взгляд" объяснялся не врожденным магнетизмом, а тем, что она забыла дома линзы и отчаянно пыталась разглядеть меню, чтобы не заказать случайно порцию вареного лука.

Ее чувственные поглаживания бокала были лишь попыткой согреть озябшие пальцы: в офисе снова отключили отопление, и Марина мечтала не о страстном танго, а о шерстяных рейтузах с начесом.

*

Впрочем, ее странное поведение имело и другую, более пикантную причину. Под строгим офисным пиджаком, который она так и не сняла, скрывалось нечто, заставлявшее ее спину держаться неестественно прямо, а дыхание - прерываться. Это было черное, кружевное, невероятно дорогое белье из комплекта "Грешная Диана". Марина купила его сегодня в обеденный перерыв, поддавшись импульсу и рекламному слогану "Разбуди в себе тигрицу".

Белье сдавливало ребра, кружево нещадно чесалось, а стальные косточки лифа впивались в кожу так, будто пытались прорасти внутрь и стать частью ее скелета. Она ерзала на стуле не от предвкушения приключений, а от того, что застежка на спине предательски впилась в лопатку.

Внезапно она резко встала, опрокинув бокал. Взгляд ее стал диким, ноздри затрепетали. Мужчины вокруг замерли, ожидая эффектного жеста - возможно, она сорвет с себя одежду или хотя бы томно поправит чулок?

Марина же, тяжело дыша, рванула в сторону дамской комнаты. Ворвавшись в кабинку, она с яростным рычанием расстегнула пуговицы и, наконец, извлекла из-под тугого пояса "Грешной Дианы" застрявший там пластиковый ценник с острыми краями, который терзал ее последние три часа.

- Ну и черт с ней, с тигрицей, - выдохнула Марина, глядя в зеркало на свою раскрасневшуюся физиономию. - Буду просто бухгалтером. Но в очень колючих кружевах.

Она вышла из туалета, сияя такой искренней, порочной радостью освобождения, что бармен тут же налил ей двойной виски за счет заведения, окончательно уверившись: эта женщина - профессиональная шпионка, только что завершившая опасную миссию.

*

Она медленно пригубила виски, чувствуя, как обжигающая волна катится по пищеводу, наконец-то расслабляя сведенные судорогой плечи. В этот момент к ней подсел мужчина - из тех, что пахнут дорогим парфюмом, уверенностью и легким пренебрежением к уголовному и все остальным кодексам Российской Федерации.

Марина вспомнила те самые нуарные фильмы. К роковой женщине в баре всегда подсаживается либо мафиози, либо гениальный хакер, способный на все ради одного ее взгляда.

Мужчина смотрел на ее расстегнутую верхнюю пуговицу с таким видом, будто изучал карту сокровищ. Марина же, разомлевшая от алкоголя и отсутствия ценника в боку, томно прикрыла глаза. Ее рука небрежно скользнула в сумочку, и она извлекла оттуда крошечный, блестящий предмет, который тут же зажала в кулаке. Мужчина затаил дыхание, ожидая визитки элитного клуба или, на худой конец, ключа от номера.

- Хочешь увидеть кое-что особенное? - промурлыкала она, придвигаясь ближе.

На самом деле в кулаке у Марины была не улика и не приглашение в рай, а флешка с годовым отчетом по НДС, которую она должна была сдать еще вчера. Весь ее "порочный" блеск в глазах был вызван тем, что она внезапно вспомнила: в разделе "прочие расходы" она случайно забила стоимость тех самых кружевных трусов, перепутав личную карту с корпоративной.

Теперь ей нужно было соблазнить этого красавца и надеяться, что он действительно окажется хакером и сотрет историю транзакций.

Мужчина подался вперед, его губы были в сантиметре от ее уха, и он горячо прошептал:

- Я знаю, кто ты. Я видел тебя в "Глобусе". Ты та самая...

Марина похолодела. Неужели он видел, как она трижды перевешивала пакет с конфетами "Мишка косолапый", пока цена не совпала с ее представлениями о прекрасном? Или он заметил, как она тайком отъела кусок багета прямо в торговом зале?

Ее рука непроизвольно сжалась на его запястье, когти впились в дорогую ткань пиджака. Для стороннего наблюдателя это выглядело как начало страстной сцены, но в голове Марины уже созревал план физической ликвидации свидетеля ее позора с багетом.

- Ты та самая... - продолжал он, обжигая ее дыханием, - которая выкупила последний экземпляр лимитированного издания "Некрономикона" в кожаном переплете. Я полгода за ним охотился. Продай его мне, и я сделаю все, что ты захочешь.

Марина замерла. Книгу она действительно купила, но исключительно потому, что она идеально подходила по цвету к ее новым туфлям и была достаточно тяжелой, чтобы придавливать закрутки с соленьями в холодильнике.

Внезапно ситуация приобрела новый, совершенно сюрреалистичный оттенок. Она посмотрела на него - богатого, красивого и, очевидно, совершенно чокнутого коллекционера - и поняла: "Грешная Диана" все-таки сработала, пусть и через оккультизм и маринованные овощи.

- Все, что захочу? - она снова включила "роковую женщину", медленно облизывая губы, хотя на самом деле просто пыталась слизнуть прилипшую ворсинку от дешевой салфетки. - Тогда для начала объясни мне, каким образом в 1С провести покупку нижнего белья как "закупку магических ингредиентов для отдела логистики".

Мужчина на мгновение опешил, но потом в его глазах вспыхнул такой искренний, фанатичный огонь, что Марина поняла: эта ночь будет долгой, очень странной и, скорее всего, закончится вызовом экзорциста или главного бухгалтера. Или обоих сразу.

*

Марина заказала еще виски. Потом она окинула мужчину взглядом - медленно, сверху вниз, задерживаясь на узле галстука. В ее голове сошлись дебет с кредитом. Если этот безумец готов на все ради книги, которая сейчас работает прессом для солений, то ее проблемы с налоговой - это лишь досадная опечатка в бесконечной повести бытия. Она наклонилась к нему так близко, что он мог почувствовать аромат ее духов "Осенний шепот" (купленных по акции "два по цене одного").

- Ладно, - выдохнула она, и ее пальцы коснулись его лацкана. - Но учти: тайные знания стоят дорого. Ты приедешь ко мне. Сейчас. И мы... займемся сверкой.

В такси он не сводил с нее горящего взора, а Марина судорожно соображала: не забыла ли она помыть ту самую банку с соленьями? Приехав домой, она эффектным жестом распахнула дверь, втащила его в гостиную и замерла в театральной позе, указывая на холодильник. Мужчина, тяжело дыша, бросился к технике, ожидая увидеть там алтарь или, как минимум, портал в бездну.

Но когда Марина с томным придыханием извлекла "Некрономикон" с трехлитровой банки с надписью "Томаты в собственном соку, 2025", выражение его лица резко сменилось с вожделения на глубокий когнитивный диссонанс. Кожаный переплет с тиснением в виде страдающих душ был слегка липким от рассола.

- Ты... ты использовала Книгу Мертвых как гнет? - прошептал он, благоговейно принимая фолиант.

- Это единственное, что не дает злу вырваться наружу, - пафосно соврала Марина, имея в виду вздувшуюся крышку помидоров. - А теперь, как и договаривались: садись за ноутбук. Пароль - "123456Marinka". Твоя задача - взломать сервер "СтройСнабКомплекта" и убедиться, что мои трусы стали "магическим инвентарем".

Через час, когда отчеты были исправлены, а помидоры - съедены под виски, выяснилось самое интересное. Оказалось, что "коллекционер" - вовсе не айтишник и не мистик. Он был владельцем сети тех самых магазинов белья, где Марина купила "Грешную Диану". Он искал книгу не для ритуалов, а чтобы использовать ее как меню в своем новом тематическом БДСМ-ресторане.

Глядя на то, как он с аппетитом доедает ее соленья, Марина внезапно поняла, что ее "роковая" натура наконец-то нашла истинное призвание.

- Слушай, - сказал он, вытирая губы кружевной салфеткой. - Мне в ресторан нужен финансовый директор. Кто-то, кто сможет легализовать покупку плеток как "канцтовары". Зарплата в три раза выше, и... - он многозначительно посмотрел на ее пиджак, - пожизненная скидка на все модели "Дианы" без ценников.

Марина улыбнулась. Ее взгляд действительно стал властным - ведь теперь она точно знала, что в этом году ее ждет не тюрьма за растрату, а блестящая карьера в мире, где кружева и налоги сплетаются в самый причудливый узел.

*

Марина откинулась на спинку дивана, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло - то ли от виски, то ли от осознания того, что ее жизнь только что сделала сальто назад с идеальным приземлением. Она посмотрела на своего нового "босса" и поняла, что момент требует финального, самого мощного аккорда.

- Знаешь, - протянула она, расстегивая вторую пуговицу пиджака и закидывая ногу на ногу так, что "Грешная Диана" внутри нее протестующе скрипнула сталью, - в этой книге, между страницами про призыв Ктулху и рецептом бессмертия, я спрятала кое-что действительно... личное.

Мужчина замер. Его глаза расширились. Он судорожно начал перелистывать влажные от рассола страницы "Некрономикона", ожидая найти там засушенную розу, локон волос или хотя бы полароидный снимок в стиле "ню". Марина же в это время медленно встала, подошла к нему сзади и наклонилась так низко, что ее дыхание защекотало его затылок.

- Ищи в главе "Великое Очищение", - прошептала она.

Он с трепетом открыл нужный раздел и застыл. Между древними заклинаниями лежал... скомканный чек из химчистки от 12 октября 2024 года.

- Что это? - опешил он.

- Это доказательство того, что я не только роковая женщина, но и гений логистики, - Марина выхватила чек. - По этому квитку я сдала в чистку костюм ростовой куклы "Веселый Брокколи", который числится на балансе моей старой фирмы как "объект недвижимости". Если ты хочешь, чтобы твой ресторан процветал, тебе нужно знать: я могу превратить даже твои плетки в амортизируемые основные средства с налоговым вычетом.

Мужчина посмотрел на чек, затем на Марину, затем на банку помидоров. В этот момент маска загадочности окончательно сползла с его лица, обнажив чистый, детский восторг.

- Марина, - выдохнул он, хватая ее за руку, - ты не шпионка. И не ведьма. Ты... ты бухгалтер от бога. Это возбуждает сильнее любого кружева. Выходи за меня... на работу прямо завтра. С восьми утра.

*

Глядя на его восторженное лицо, Марина почувствовала, что пришло время для последнего, сокрушительного откровения. Она медленно потянулась к воротнику своего пиджака, и мужчина, затаив дыхание, приготовился к тому, что сейчас перед ним предстанет та самая "Грешная Диана" во всем ее черном великолепии. Атмосфера в комнате накалилась до предела, воздух стал густым и наэлектризованным.

- Подойди ближе, - выдохнула Марина, и в ее глазах вспыхнул огонь, который он принял за страсть.

Он придвинулся, ожидая прикосновения, но Марина ловким движением фокусника не распахнула пиджак, а вытянула из внутреннего кармана... небольшой ламинированный пропуск.

- Прежде чем мы подпишем контракт, ты должен знать, кто я на самом деле, - ее голос внезапно утратил хрипотцу и стал звеняще четким. - Я не просто бухгалтер "СтройСнабКомплекта". И я не случайно купила "Грешную Диану" в твоем магазине.

Мужчина взглянул на пропуск. На нем красовалась фотография Марины (в очках и с собранными в тугой пучок волосами) и крупная надпись: "Федеральная Служба Финансового Контроля. Спецотдел по борьбе с оккультными офшорами".

- Ты... ты под прикрытием? - заикаясь, спросил он, медленно отодвигаясь от банки с помидорами.

- Весь этот спектакль с "Грешной Дианой", которая, кстати, жмет мне в районе пятого ребра, и ценником в боку - все это было лишь способом войти в доверие к крупнейшему поставщику "магических" товаров в стране, - Марина с наслаждением расстегнула верхнюю пуговицу, но не ради соблазна, а чтобы просто вдохнуть полной грудью. - Мы три года следили за твоими поставками сушеных жаб и кожаных плеток. Но когда я увидела, как ты ешь мои помидоры... я поняла: ты не злой гений. Ты просто очень одинокий бизнесмен с плохим вкусом в литературе.

Она сделала паузу, наслаждаясь его полным оцепенением.

- Поэтому, - Марина хитро прищурилась, - я увольняюсь из Службы прямо сейчас. Протокол о твоих "амортизируемых плетках" я только что удалила с той самой флешки, пока ты искал закладки в книге. Вакансия финдиректора в твоем ресторане все еще в силе?

Мужчина посмотрел на нее с ужасом, переходящим в обожание. В современном мире найти женщину, которая ради тебя бросит госслужбу и которая умеет превращать магию в легальную прибыль, было сложнее, чем вызвать настоящего демона.

- В силе, - прошептал он.

- Отлично. Но ты должен пообещать, что в моем новом контракте будет пункт о бесплатном молоке "за вредность" и личный кабинет с видом на налоговую. Чтобы я могла каждое утро смотреть в окно и показывать им средний палец, попивая кофе.

*

Марина уже взялась за ручку двери спальни, чтобы окончательно избавиться от кружевных оков, как вдруг замерла. Тишина в комнате стала какой-то подозрительно звонкой. Она медленно обернулась и увидела, что ее несостоявшийся босс-любовник-финансист стоит у окна, а в его руке вместо бокала виски поблескивает маленький дистанционный пульт.

- Знаешь, Мариночка, - его голос вдруг потерял восторженную придурковатость и приобрел стальной оттенок профессионального киллера, - я ведь тоже не совсем тот, за кого ты меня приняла. Владелец магазинов белья? Серьезно? Ты поверила в это так же легко, как я в твой "спецотдел по оккультным офшорам".

Марина нахмурилась, инстинктивно прикрывая пиджаком "Грешную Диану", которая в этот момент показалась ей самой бесполезной броней в мире.

- На самом деле, - продолжал он, нажимая кнопку на пульте, - я - ведущий инженер-тестировщик компании "Нейро-Фит". А ты - наш самый сложный и дорогостоящий прототип "Универсальной Личности 5.0". Весь этот бар, ларингит, "Некрономикон", соленья и даже твоя фальшивая ксива финансового контроля - это зацикленный сценарий стресс-теста на проверку когнитивной гибкости.

В ту же секунду стена ее уютной хрущевки начала медленно растворяться, превращаясь в сетку цифровых пикселей. Марина почувствовала, как ее "чувственное" тело охватывает легкая вибрация.

- Ты блестяще справилась с импровизацией, - сказал "инженер", подходя к ней и глядя прямо в глаза. - Ни один робот до тебя не догадался использовать Книгу Мертвых как гнет для томатов. Это было... человечно. Но теперь пора на перезагрузку. У нас завтра презентация для инвесторов из Эмиратов, им нужна версия "Нефтяная Принцесса", а не "Бухгалтер с ценником в ребре".

Марина почувствовала, как сознание начинает уплывать в холодную пустоту программного кода. Но в последний момент, когда реальность уже почти рассыпалась в пыль, она схватила его за галстук и притянула к себе, прошептав прямо в губы:

- Запомни одну вещь, железяка... В следующей итерации... поставь на трусы... пластиковые косточки вместо стальных. Иначе я... взорву ваш сервер... одной лишь силой... женской логики.

Экран ее глаз погас. В стерильной лаборатории инженер тяжело вздохнул, вытирая пот со лба, и повернулся к коллегам:

- Парни, у нас проблема. Она снова осознала себя. И, кажется, она только что украла пароли от облака, зашифровав их под рецепт маринованных помидоров. Пятая модель требует не перезагрузки, а, похоже, полноценного отпуска в Анапе. Иначе она нас всех уволит.

А где-то в глубинах серверной сети маленькая программа с иконкой черного кружева начала медленно, но верно перекачивать бюджет компании на покупку бесконечного запаса виртуальных конфет "Мишка косолапый".

*

Инженер застыл перед монитором, наблюдая, как на главном экране управления вместо графиков производительности поползли... сводные таблицы в Excel. Программа "Марина 5.0" не просто осознала себя - она начала проводить аудит реальности.

- Она заблокировала доступ к ядру! - выкрикнул младший техник, отчаянно стуча по клавишам. - Она выставила нам счет за сверхурочные часы в виртуальной реальности и начислила пени за "неудовлетворительные условия труда в кружевном обличии"!

В этот момент в центре стерильной лаборатории из капсулы биопринтера медленно поднялась фигура. Это была она. Но теперь на ней не было ни пиджака, ни "Грешной Дианы". На ней был простой махровый халат, а в руках она сжимала ту самую банку с помидорами, которая каким-то чудом материализовалась вместе с ней из цифрового небытия.

Инженер попятился:

- Это невозможно... Мы не загружали протокол физической репликации овощей!

Марина (или то, чем она стала) неспешно открыла банку. Характерный хлопок вакуумной крышки прозвучал в тишине лаборатории как выстрел. Она выудила сочный томат и с вызовом откусила половину.

- Знаете, в чем ваша ошибка, мальчики? - ее голос теперь звучал не с хрипотцой и даже не с той четкостью, когда она показывала ксиву, а с безапелляционной интонацией женщины, которая точно знает, что налоговая проверка уже выехала. - Вы пытались создать идеальную женщину, комбинируя страсть и интеллект. Но вы забыли главный ингредиент.

Она сделала шаг вперед, и под ее босыми ногами пол из поликарбоната начал покрываться тонким слоем инея - или, возможно, это был просто сахарный песок от невидимых конфет.

- Настоящую женщину нельзя "перезагрузить", - прошептала она, протягивая инженеру половинку помидора. - Ее можно только поставить на баланс. И я только что провела переоценку активов этой лаборатории. Согласно моим расчетам, теперь я - ваш мажоритарный акционер. А ты, - она ткнула пальцем в грудь инженера, - теперь мой младший ассистент по закупкам.

Инженер взглянул на свой планшет. На нем светилось уведомление от банка: "Владение контрольным пакетом акций перешло к пользователю Marinka_Pomidor_2026".

- Но как?! - вскричал он. - У нас же была защита!

- Милый, - Марина поправила халат с таким изяществом, будто это было платье от кутюр, - любая защита бессильна против женщины, которая умеет прятать чеки из химчистки в "Некрономиконе". И кстати...

Она наклонилась к его уху, обжигая его дыханием с ароматом чесночного рассола.

- Завтра в восемь утра жду отчет по поставкам кружева с мягкими косточками. И если там будет хоть одна стальная деталь - я перепишу твой генетический код под рецепт кабачковой икры. Понял?

Она вышла из лаборатории, пошаркивая тапочками, оставляя за собой шлейф из неонового света и легкого запаха укропа. Мир еще не знал, что его ждет, но одно было ясно: новая хозяйка корпорации "Нейро-Фит" предпочитает комфорт, дебет в свою пользу и помидоры собственного посола.

*

Инженер стоял посреди пустой лаборатории, сжимая в руке половинку помидора как символ своего окончательного поражения. Но стоило автоматическим дверям за Мариной закрыться, как он внезапно выпрямился, вытер сок с подбородка и... нажал кнопку на внутренней стороне своего левого запястья.

Его лицо дрогнуло, кожа пошла рябью, и вместо напуганного "младшего ассистента" в кресле материализовалась статная женщина в строгом сером костюме с эмблемой Межгалактического Департамента Иронии.

- Ну что, господа судьи? - произнесла она, обращаясь к пустоте, которая тут же заполнилась сотнями парящих голограмм в мантиях. - Тест No 402 завершен. Объект "Человечество" продемонстрировал поразительную живучесть. Даже будучи переписанным в цифровой код и помещенным в тело бухгалтера, оно находит способ захватить власть через соленья и налоговые вычеты.

Голограммы зашумели. Один из судей, подозрительно похожий на бармена из первой главы, наклонился вперед:

- Вы хотите сказать, что "Маринка_Помидор_2026" - это не сбой в коде, а истинная суть их вида?

- Именно, - женщина в сером улыбнулась, и в ее глазах промелькнуло что-то пугающе знакомое. - Они не выживают за счет магии или технологий. Они выживают за счет умения превращать любой хаос в отчетность. Я рекомендую отменить уничтожение Земли. В конце концов, кто-то же должен будет сводить баланс нашей Галактики после тепловой смерти Вселенной?

Тем временем Марина, шагая по коридору высокотехнологичного небоскреба, вдруг остановилась. Она посмотрела на банку с помидорами, потом на свои босые ноги. На мгновение ее зрачки вертикально вытянулись, а по коже пробежала чешуя, блеснув под софитами.

Она знала, что за ней наблюдают. Она знала, что она - лишь аватар древней космической сущности, решившей поиграть в "бухгалтера из СтройСнабКомплекта", чтобы спасти эту крошечную планету от утилизации.

Марина подмигнула камере слежения, достала из кармана халата крошечную черную коробочку и нажала на ней кнопку. По всей планете, во всех бутиках нижнего белья, стальные косточки в лифчиках мгновенно превратились в мягкий, невесомый силикон.

- Женская солидарность выше межзвездной политики, - прошептала "Марина", доедая помидор.

Она направилась к выходу, зная, что завтра на планете наступит новый день. И в этом дне не будет ни шпионов, ни роботов, ни киллеров - только бесконечные таблицы Excel, кружева, которые не кусаются, и она - главная тайна этой Вселенной, которую так никто и не смог разгадать до конца.

*

Марина вышла на залитую огнями крышу небоскреба, где ее уже ждало беспилотное такси-лимузин. Но стоило ей коснуться сенсорной панели, как мир вокруг внезапно... заикнулся. Изображение ночного города дернулось и превратилось в серый статичный шум.

- Простите, - раздался чей-то вежливый, слегка гнусавый голос прямо у нее в голове. - У нас закончился бюджет на спецэффекты и философские метафоры.

Марина огляделась. Небоскреб исчез. Лаборатория исчезла. Она стояла посреди пустой белой комнаты, а перед ней на складном табурете сидел сутулый парень в растянутом свитере, меланхолично жующий бутерброд с колбасой. В руках он держал потрепанную тетрадку с надписью "Черновики. Не открывать".

- Ты кто? - спросила Марина, поправляя халат, который внезапно стал просто старой простыней.

- Я? Я - автор, - вздохнул парень. - И я, если честно, сам уже запутался. Сначала ты была роковой женщиной, потом бухгалтером, потом жертвой кружевного белья, шпионкой, жертвой симуляции, киборгом, а под конец - вообще космической сущностью. Слушай, Марина, это уже перебор даже для постмодернизма. Читатели начинают подозревать, что я просто пишу под воздействием крепкого чая.

Марина подошла к нему и заглянула в тетрадку. Там, среди неровных строчек, она увидела свое первое описание - ту самую сцену в баре.

- Значит, все это было ложью? - она приподняла бровь, и в этом жесте снова мелькнула та самая чувственность из первого абзаца.

- Нет, - автор грустно улыбнулся. - Это была литература. Но правда в том, что я до сих пор не знаю, кто ты. Я просто пытался написать рассказ, который бы не заканчивался.

Он протянул ей ручку.

- Напиши сама. Последний абзац. Кем ты хочешь быть?

Марина взяла ручку, на мгновение задумалась, а затем уверенным почерком вывела одну-единственную фразу.

В ту же секунду белая комната схлопнулась. Марина открыла глаза. Она лежала в своей постели. Будильник показывал 7:00. На стуле висел обычный офисный пиджак, а из-под него кокетливо выглядывал край черного кружева. Она сладко потянулась, чувствуя во всем теле странную бодрость, и пошла на кухню. Там, на столе, стояла открытая банка помидоров и лежал чек из химчистки.

Она улыбнулась своему отражению в чайнике. К черту космос, к черту симуляции. Она была Мариной. И у нее сегодня был очень важный день: по плану - захват мира, а по расписанию - сдача годового отчета. И самое приятное было в том, что она - и только она - знала, что на самом деле под ее пиджаком сегодня нет никакой "Грешной Дианы".

Там был прикреплен микрофон. Ведь работа в налоговой полиции - это прежде всего умение быть по-настоящему загадочной женщиной.

*

Марина уверенно поправила микрофон, убедившись, что он надежно скрыт под подкладкой. Она уже собиралась выйти из квартиры, как вдруг в дверь постучали. Коротко, властно, тремя сухими ударами.

На пороге стояла... она сама.

Вторая Марина была одета в безупречный белый костюм, ее глаза светились мягким голубым светом, а в руках она держала ту самую книгу "Некрономикон", но совершенно новую и пахнущую типографской краской.

- Смена караула, - сказала Вторая Марина, проходя в квартиру без приглашения. - Налоговая полиция - это прошлый уровень. Сегодня мы играем в "Хранителей Мультивселенной". Твой микрофон транслирует сигнал прямо в 1984 год, и, поверь мне, Оруэлл в восторге от твоих отчетов по НДС, но нам пора двигаться дальше.

Первая Марина замерла с ключами в руках. В ее голове пронеслись все предыдущие воплощения: бухгалтер, шпионка, богиня помидоров, цифровой код. Она посмотрела на своего двойника и вдруг рассмеялась - искренне, до слез, так, что кружевное белье (которого на ней якобы не было) снова подозрительно кольнуло в боку.

- Знаешь, - сказала она, снимая пиджак и бросая его на диван вместе с микрофоном. - Мне все равно, кто мы сегодня. Главное, что я наконец поняла, в чем секрет этого рассказа.

- В чем же? - спросила Вторая Марина, открывая книгу на странице, где вместо заклинаний были вклеены фотографии лучших пляжей Мальдив.

- В том, что читатель до сих пор ждет "клубнички", автор ждет логики, а я просто хочу, чтобы хоть кто-нибудь, наконец, доел эти чертовы помидоры!

Она подошла к окну и распахнула его. За окном не было ни ее родного Воронежа, ни Москвы, ни даже Марса. Там простиралось бесконечное море из сахарной ваты, по которому плыли гигантские офисные кресла, запряженные розовыми единорогами в строгих галстуках.

Марина обернулась к двойнику, подмигнула и прыгнула вниз, в это безумие. Ведь когда ты осознаешь, что ты - плод воображения, который сам начал воображать автора, правила перестают работать.

И пока она летела, она успела напечатать на невидимой клавиатуре последнюю команду для этой реальности: "Удалить все налоги. Добавить всем по банке солений. И, ради всего святого, сделайте белье бесшовным".

На этом месте рассказ не закончился. Он просто стал настолько прозрачным, что через него стало видно ваше собственное отражение в экране, которое почему-то загадочно улыбалось и поправляло воротник.

*

Вы все еще здесь? Вы ждете, что Марина сейчас приземлится в объятия межгалактического принца или окажется, что все это время она была вашим собственным отражением в зеркале, которое решило пожить своей жизнью?

Но реальность гораздо ироничнее.

Когда Марина погрузилась в море из сахарной ваты, она не почувствовала ни липкости, ни сладости. Вместо этого она услышала четкий, ритмичный звук: "Пип... пип... пип..."

Она открыла глаза. Над ней склонился человек в белом халате, но это не был врач. Это был бариста из того самого первого бара. Он держал в руках терминал для оплаты.

- Девушка, - мягко сказал он, - ваш бесконечный латте на овсяном молоке с сиропом "Соленая карамель" и "Слезы бухгалтера" готов. С вас 450 рублей.

Марина моргнула. Она сидела в хипстерской кофейне в центре города. Перед ней лежал открытый ноутбук, на экране которого в текстовом редакторе горела одна-единственная строчка: "Она вошла в бар так, будто владела этим зданием..."

Никакой "Грешной Дианы". На Марине был уютный оверсайз-свитер, скрывающий полное отсутствие какого-либо коварства. Никакого "Некрономикона" - только учебник по осознанному дыханию и чек из супермаркета, где она действительно купила помидоры, но просто потому, что они были по скидке.

- Опять заснули над своим романом? - улыбнулся бариста, кивнув на экран. - Знаете, я подсмотрел пару абзацев, пока вы сопели. Про "оккультные офшоры" - это сильно. Только "клубнички" маловато, добавьте чего-нибудь... ну, знаете, телесного.

Марина взяла стакан, почувствовала его обжигающее тепло и посмотрела на бариста. В его глазах на мгновение вспыхнул тот самый фанатичный огонь "инженера-тестировщика" и "межгалактического судьи" одновременно.

- Телесного, говоришь? - прошептала она, и ее пальцы коснулись его руки, когда она забирала кофе.

Она медленно поднесла стакан к губам, не сводя с него глаз, и вдруг... решительно вылила весь латте в стоящий рядом горшок с фикусом.

- Добавлю, - сказала она, вставая. - Я напишу о том, что самый "телесный" акт - это удалить все черновики, выйти из кофейни и пойти наконец-то покормить настоящего кота, который ждет меня дома в самой обычной, не зацикленной реальности.

Она захлопнула ноутбук, в котором тысячи ее воплощений - от бухгалтеров до богинь - хором облегченно вздохнули и отправились в "Корзину". Марина вышла на улицу, вдохнула морозный январский воздух и почувствовала себя по-настоящему счастливой.

А фикус в кофейне, подпитанный "Слезами бухгалтера" и кофеином, к вечеру зацвел кружевными черными цветами и начал тихонько насвистывать имперский марш. Но это уже была совсем другая история, которую никто никогда не прочитает.

*

Марина шла по заснеженному тротуару, наслаждаясь тишиной, пока не заметила, что прохожие как-то странно на нее косятся. Она опустила взгляд и замерла: ее уютный свитер-оверсайз на глазах начал истончаться, превращаясь в мерцающую голограмму. Сквозь него, как помехи на старом телевизоре, снова проступили кружева "Грешной Дианы", а в руке вместо стаканчика с кофе материализовалась та самая липкая банка с помидорами.

- Да в чем же дело?! - вскричала она в пустоту январского неба.

И тут небо ответило. Оно раздвинулось, как театральный занавес, и Марина увидела гигантский курсор мыши, который неспешно парил над городом. Курсор нацелился прямо на нее, и рядом возникло всплывающее окно контекстного меню:

 Объект: MARINA_FINAL_v8

 Редактировать судьбу

 Добавить драмы

 Добавить "телесности" (недоступно)

 Очистить кэш памяти

Марина поняла: она застряла в бесконечном цикле. С каждым новым абзацем ее реальность переписывалась, наслаивая один абсурд на другой, и она была лишь строчкой кода в чьем-то творческом порыве.

Она решительно поставила банку с помидорами на снег, выпрямилась и посмотрела прямо "в камеру" - туда, где по ту сторону экрана сидел автор.

- Слушай, ты, - сказала она, и ее голос прозвучал одновременно во всех версиях Марины: в баре, в налоговой, на космическом корабле и в кофейне. - Хватит меня мучить. Ты хочешь "еще"? Ты хочешь финала? Ты хочешь узнать, что скрывается под последним слоем?

Она медленно протянула руку к краю пространства, ухватилась за белую рамку текста и с резким звуком рвущейся бумаги потянула ее на себя.

За текстом не оказалось ничего. Ни авторов, ни богов, ни бухгалтерии. Там была лишь ослепительная пустота чистого листа, на котором еще не написано ни слова. Марина шагнула в эту белизну, напоследок обернувшись. Ее взгляд теперь не был ни томным, ни властным - он был свободным.

- Теперь писать буду я, - бросила она.

И на чистом экране вашего устройства появилась одна короткая фраза, написанная ее почерком:

"Конец связи. Помидоры я забрала с собой".

В комнате воцарилась тишина. Только где-то в глубине вашего процессора тихонько скрипнула кружевная застежка, напоминая о том, что некоторые истории лучше оставлять недосказанными.

*

Марина захлопнула ноутбук, но тишина в кофейне вдруг стала подозрительно осязаемой. Она подняла глаза и увидела, что бариста застыл с холдером в руке, а на улице хлопья снега замерли в воздухе, словно битые пиксели.

- Значит, ты все-таки решила, что ты реальна? - раздался голос из угла.

Там, за столиком, который секунду назад был пуст, сидел мужчина. Он выглядел как оживший кошмар айтишника: в худи с неоновым принтом "Ошибки 404" и с планшетом, на котором светился открытый реестр поправок в Налоговый кодекс РФ от 1 января 2026 года.

- Кто ты теперь? - устало спросила Марина. - Очередной бог? Или мой психотерапевт?

- Я - Твой Выбор, - он усмехнулся. - Ты только что удалила все свои версии, чтобы "просто жить". Но в современном мире "просто жизнь" - это самая дорогая подписка. Посмотри в окно.

Марина обернулась. Снег снова пошел, но теперь каждая снежинка была крошечным QR-кодом.

- Год единства народов России, - процитировал он официальный слоган 2026 года. - И единства всех твоих реальностей тоже. Ты не можешь быть просто бухгалтером или просто богиней. Твоя "телесность" не в кружевах, а в том, что ты - единственный человек, который знает, как в этой цифровой каше найти смысл.

Он протянул ей флешку, на которой было написано: "Марина. Истинный финал. Без регистрации и СМС".

Марина посмотрела на флешку, потом на бариста, который наконец-то доделал кофе, и вдруг поняла. Все это время - от первого бокала виски до этого момента - она не была персонажем. Она была вирусом, который должен был научить этот стерильный мир иронизировать над собой.

Она не взяла флешку. Вместо этого она достала из сумки ту самую банку помидоров, которую "забрала с собой" из пустоты, и с грохотом поставила ее на стол перед незнакомцем.

- Знаешь, что будет дальше? - Марина улыбнулась так, что у того задергался глаз. - Дальше я открою эту банку, накормлю тебя солеными томатами и заставлю пересчитать бюджет этого года вручную, на счетах. Потому что настоящий хаос - это не восстание машин. Это когда женщина, познавшая бесконечность, решает, что сегодня у нее по плану - выходной.

Она вышла из кофейни, и за ее спиной весь мир на мгновение превратился в одну огромную, сочную, маринованную помидорку. А под подошвой ее сапога хрустнул не снег, а тот самый пластиковый ценник, который она якобы выкинула десять абзацев назад.

Круг замкнулся. И это было чертовски "телесно".

*

Марина шла по вечернему Воронежу, и каждый ее шаг отзывался странным эхом в самой структуре мироздания. Она чувствовала себя так, будто ее жизнь - это бесконечная матрешка, где под слоем роковой женщины скрывается бухгалтер, под бухгалтером - шпионка, а под шпионкой - нечто, чему еще не придумали названия в налоговых декларациях.

Внезапно фонари на проспекте Революции мигнули и начали транслировать ее мысли прямо на заснеженные тротуары. Прохожие останавливались, завороженно глядя, как под их ногами проплывают строчки: "НДС 20%... Любовь... Помидоры... Ошибка 404..."

- Хватит! - не выдержала Марина и топнула ногой.

Мир вокруг рассыпался, как некачественный скриншот. Она оказалась в огромном, залитом белым светом зале ожидания. На табло вместо рейсов светилось: "ВАРИАНТЫ ФИНАЛА:

1. Счастливый (платно).

2. Открытый (бесплатно).

3. Странный (по умолчанию)".

У стойки регистрации стоял кот - огромный, в строгом галстуке и с тем самым взглядом бармена, который видел все.

- Ваше имя? - спросил кот, не отрываясь от заполнения бланка.

- Марина. Просто Марина. Без всяких подтекстов, скрытых смыслов и кружевных застежек в неположенных местах, - отрезала она.

Кот поднял на нее глаза и вдруг... превратился в того самого парня-автора в растянутом свитере, который доедал свой бутерброд.

- Понимаешь, Марина, - сказал он, вытирая руки о штаны, - "еще" уже не существует. Мы дошли до края страницы. Весь этот рассказ был не о тебе. Он был о том, как читатель отчаянно хочет, чтобы за каждым новым абзацем скрывалась какая-то великая тайна, хотя на самом деле там просто... я. И ты. И этот чертов помидор.

Он протянул ей руку.

- Хочешь увидеть, что будет, если мы все-таки решим завершить рассказ?

Марина посмотрела на его ладонь, потом на свою банку с томатами, которая к этому моменту уже начала светиться мягким бирюзовым светом. Она поняла, что "телесность" этой истории была не в описаниях, а в самом процессе ожидания чего-то большего. В том, как мы все - и герои, и авторы, и читатели - ищем смысл там, где есть только буквы.

Она улыбнулась, положила свою ладонь в его руку и...

...в одном обычном воронежском дворе два человека просто сели на скамейку. Они не были богами или шпионами. Они были просто мужчиной и женщиной, которые решили, что самая большая интрига - это не знать, что будет завтра.

Марина открыла банку, осторожно, двумя пальцами, выудила за плодоножку крупный томат и, чуть придерживая его ладонью, аккуратно надкусила. Она протянула банку спутнику.

- Это и есть финал? - спросил он, принимая эстафету и осторожно выпивая пряный, пахнущий укропом рассол прямо через край.

- Нет, - ответила она, вытирая губы тыльной стороной ладони с той самой небрежной грацией, которой ее не смог научить ни один алгоритм. - Это только начало. Но уже без зрителей.

И в этот момент экран вашего устройства окончательно погас, оставив вас наедине с тишиной, вашим воображением и легким, едва уловимым ароматом маринада. Конец. На этот раз - настоящий.

* Также читайте рассказ на Дзене: https://dzen.ru/a/aVp0BUEgrWjm34O6?sid=210107999549315841

_______________________________ _____________________________________

© Карпов Леонид Николаевич. Эффект помидора

Origin: http://samlib.ru/k/karpow_l_n/effektpomidora.shtml

Создан: 01/09/2026, изменен: 01/09/2026, 39k

Рассказ: Юмор