# Список опубликованного

Ирина Александровна Клеандрова

## ПУБЛИКАЦИИ


## ПОЭЗИЯ


Ирина Клеандрова Венок из чертополоха

Сборник стихотворений

ISBN:978-1-30071-234-3 Издательство:Altaspera Publishing & Literary Agency Год выпуска:06.02.2013 Тип переплета:Perfect-bound Paperback Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:6 x 9 inches Количество страниц:128 Когда я уплыву по Млечному Пути

Сборник читательских симпатий

конкурса "Поэтическая галерея"

ISBN:978-5-8853-2459-5 Издательство:ЛИА Альбион Год выпуска:22.05.2013 Тип переплета:Термоклеевой, мягкая обложка Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:148x210 мм. Количество страниц:220


Ирина Клеандрова Туман и лилии

Сборник стихотворений

ISBN:978-1-31293-338-5 Издательство:Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. Год выпуска:19.02.2015 Тип переплета:Perfect-bound Paperback Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:6 x 9 inches Количество страниц:244 Ирина Клеандрова Осенняя рапсодия

Сборник стихотворений

ISBN:978-3-945965-04-7 Издательство:Edita Gelsen Год выпуска:21.04.2015 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:100 / Print-on-demand Формат книги:179х119х8 Количество страниц:110


Увидеть слово Антология, сост. Юлия Андреева

стихотворение "Время чудес"

ISBN: Издательство:Шико-Севастополь Год выпуска:27.06.2015 Тип переплета:Твердая обложка Тираж книги:500 Формат книги:84x108/32 (130x200 мм) Количество страниц: Поэзия XXI века Сборник стихотворений

стихотворение "Море жизни", "Звезды над морем", "Время чудес", "Межвременье", "Ноябрьский сидр"

ISBN: Издательство:Беркхаус Год выпуска:10.10.2015 Тип переплета:Твердая обложка Тираж книги:1000 Формат книги:60х84/16 Количество страниц:216


Антология МиФа 2016 Антология

стихотворение "Убийца драконов"

ISBN:978-966-492-618-5 Издательство:Шико-Севастополь Год выпуска:08.05.2016 Тип переплета:Твердая обложка Тираж книги:1000 Формат книги:84x108/32 (130x200 мм) Количество страниц:540


## ПРОЗА


Ирина Клеандрова Закатные витражи

Легенды Эль-Тиона #1

ISBN:978-1-30488-723-8 Издательство:Altaspera Publishing & Literary Agency Год выпуска:17.02.2014 Тип переплета:Perfect-bound Paperback Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:6 x 9 inches Количество страниц:170 Ирина Клеандрова Орден Белой Леди

Легенды Эль-Тиона #2

ISBN:978-1-31203-971-1 Издательство:Altaspera Publishing & Literary Agency Год выпуска:21.02.2014 Тип переплета:Perfect-bound Paperback Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:6 x 9 inches Количество страниц:346


Кото-собачий разговорник для людей, призраков и ангелов Антология, сост. Юлия Андреева

рассказ "Дорогие воспоминания"

ISBN:978-9-66492-555-3 Издательство:Шико-Севастополь Год выпуска:22.12.2014 Тип переплета:Твердая обложка Тираж книги:500 Формат книги:84x108/32 (130x200 мм) Количество страниц:484 Ирина Клеандрова Тени новой луны

Сборник рассказов

ISBN:978-1-31290-959-5 Издательство:Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. Год выпуска:10.02.2015 Тип переплета:Perfect-bound Paperback Тираж книги:Print-on-demand Формат книги:6 x 9 inches Количество страниц:485


## ПЕРИОДИКА


Астра Нова N 1(2) 2014 Альманах фантастики

рассказ "Маска Психеи"

ISBN:978-5-93835-513-2 Издательство:Северо-Запад Год выпуска:14.02.2014 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги: Количество страниц:232 ФанCity N 3 2014 Журнал о фэнтези, фантастике, хорроре и мистике

рассказ "Лисья верность"

ISSN:2310-6468 Издательство: Год выпуска:01.06.2014 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:5000 Количество страниц:148


Пересадочная станция Выпуск 8 Литературный журнал

рассказы "Весточка с Юга", "Снежная ласточка"

ISBN:e-журнал Издательство: Год выпуска:04.05.2013 Тип переплета: Тираж книги: Количество страниц:122 Создатели миров N 3 (39) Литературный журнал

рассказ "Снежная ведьма", стихи "Котенок и рыбка"

ISBN:e-журнал Издательство: Год выпуска:04.05.2014 Тип переплета: Тираж книги: Количество страниц:160


"45-я параллель" N 36/312 Интернет-альманах

подборка стихотворений "Секунды как века"

ISBN:e-журнал Издательство: Год выпуска:25.12.2014 Тип переплета: Тираж книги: Количество страниц:122 Edita N 2(60) 2015 Журнал

рассказы "Крадущий сны", "Снежная ведьма", стихи "Руна Агнен", "Осенняя флейта", "Гостья", "Звездное море", цикл "Пять стихий"

ISSN:1866-6310 Издательство:Edita Gelsen Год выпуска:01.03.2015 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:300 Количество страниц:72


Астра Нова N 3(4) 2015 Альманах фантастики

рассказы "Выживший", "Дорогие воспоминания"

ISBN:978-5-93835-580-4 Издательство:Северо-Запад Год выпуска:03.03.2015 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:Print-on-demand Количество страниц:288 Edita N 3(61) 2015 Журнал

венок сонетов "Венок тишины"

ISSN:1866-6310 Издательство:Edita Gelsen Год выпуска:04.08.2015 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:300 Количество страниц:72


Edita N 1(63) 2016 Журнал

стихи "L'ete Indien", "Вечный город", "Время чудес", "Край детства", "Ноябрьский сидр", "Перед рассветом", "Тень Крысолова"

ISSN:1866-6310 Издательство:Edita Gelsen Год выпуска:2016 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:300 Количество страниц:72 Edita N 2(64) 2016 Журнал

рассказ "Страна вечного лета", цикл "Меж небом и землей"

ISSN:1866-6310 Издательство:Edita Gelsen Год выпуска:2016 Тип переплета:Мягкая обложка Тираж книги:100 Количество страниц:168


## КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИТЕРАТУРА


Герасимов Д.Б. , Клеандрова И.А. , Прокди Р.Г. Дизайн интерьера квартиры и загородного дома на компьютере в ArCon Home 2. Самоучитель + CD

ISBN:978-5-94387-536-6 Издательство:Наука и техника Год выпуска:2008 Тип переплета:мягкий Тираж книги:4000 Формат книги:70х100/16 Количество страниц:256

С этой книгой вы сможете быстро и легко своими руками сделать красивый дизайн интерьера квартиры или загородного дома с помощью программы АrCon Home 2. От вас не требуется никаких предварительных навыков. В начале книги даже даются общие принципы и правила создания красивых, гармоничных, стильных интерьеров. Программа ArCon Home 2 является самой популярной и распространенной программой разработки интерьеров на компьютере, позволяющей работать с ней даже начинающему пользователю. Стоит она недорого, и приобрести ее можно практически во всех магазинах продажи CD/DVD с компьютерными программами/играми. Более того, к ней распространяются многочисленные библиотеки объектов (мебели), планов типовых квартир и т.д. В данной книге вы найдете подробнейшее описание работы с ArCon Home 2 по созданию тех или иных элементов дизайна интерьера, перепланировки, расстановки мебели, подбора цвета отделочных материалов (обоев, плитки и т.п.), а также много другого. Завершает книгу пошаговый практический пример создания дизайна квартиры от А до Я. Книга написана простым и доступным языком. Сопровождается CD с видеоуроками, проектами и примерами. Лучший выбор для всех, кто хочет освоить создание дизайна интерьера на компьютере с нуля!


Клеандрова И.А. , Прокди Р.Г. , Рубин А.А Самоучитель Access 2007. 100% результат уверенной работы

ISBN:978-5-94387-523-6 Издательство:Наука и техника Год выпуска:2008 Тип переплета:мягкий Тираж книги:3000 Формат книги:70х100/16 Количество страниц:400

Эта книга - отличный самоучитель по работе с базами данных в Access 2007 При этом вам не требуется обладать никакими предварительными знаниями и навыками работы с базами данных. Вы все узнаете по мере прочтения книги: какие базы данных бывают и как с ними работать, по шагам <на пальцах> рассказано, как пользоваться Access 2007 и выполнять те или иные действия, решать те или иные поставленные задачи. Вы узнаете, как создать новую базу данных и работать с уже существующей, как вводить данные в базу данных и связывать их друг с другом, как создавать и использовать формы для удобного ввода данных в базу данных, как оформлять базу данных, как <задавать вопросы> базе данных и получать на них ответы (в виде выборки искомых данных), как выводить на печать, как научить Access создавать автоматические отчеты согласно тем или иным критериям, а также многое другое. Отдельный раздел книги посвящен взаимодействию Access 2007 с другими программами: Excel, Word и т.д. Например, вы узнаете, как можно таблицу Excel "занести" в базу данных или, наоборот, на основе базы данных сформировать ту или иную таблицу Excel. Книга написана простым и доступным языком известными авторами. Рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию. Лучший выбор для начинающих!


Голышева А.В. , Клеандрова И.А. , Прокди Р.Г. Access 2007 "без воды". Все, что нужно для уверенной работы

ISBN:978-5-94387-522-9 Издательство:Наука и техника Год выпуска:2008 Тип переплета:мягкий Тираж книги:5000 Формат книги:60х90/16 Количество страниц:192

Эта книга позволяет освоить все навыки и приемы, необходимые для уверенной работы в Access 2007. Описание дано <без воды>, оно не перегружено лишней информацией, но в нем и не упущены никакие нужные моменты. Приведенных сведений будет вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя при работе с базами данных в Access 2007. Вы узнаете, как создать новую базу данных и работать с уже существующей, как вводить данные в базу данных и связывать их друг с другом, как создавать и использовать формы для удобного ввода данных в базу данных, как оформлять базу данных, как <задавать вопросы> базе данных и получать на них ответы (в виде выборки искомых данных), как выводить на печать, как научить Access создавать автоматические отчеты согласно тем или иным критериям, а также многое другое. Книга написана простым и доступным языком известными авторами. Рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию. Лучший выбор для начинающих!


Клеандрова И.А. , Колосков П.В. , Прокди А.К. , Тихомиров А.Н. Весь Office 2007. 9 книг в 1. Полное руководство + DVD

ISBN:978-5-94387-559-5 Издательство:Наука и техника Год выпуска:2009 Тип переплета:мягкий Тираж книги:4000 Формат книги:70х100/16 Количество страниц:608

С помощью данной книги вы освоите новейший текстовый редактор Word 2007, изучите работу с электронными таблицами и вычисления в Excel 2007, узнаете, как создавать эффектные презентации в PowerPoint 2007, научитесь работать с базами данных в Access 2007, освоите персональный органайзер Outlook 2007, познакомитесь с Publisher 2007 - программой подготовки публикаций (буклетов, отчетов, календарей и т.д.), а также с программой создания и обработки заметок OneNote 2007, средством организации совместной работы над проектами Groove и редактором форм InfoPath 2007. Книга написана простым и доступным языком, с большим количеством практических примеров и иллюстраций. На прилагаемом к книге DVD размещены видеоуроки, дополнительные материалы и полезные добавочные модули для приложений Office 2007 (например, надстройка, позволяющая удобно вводить химические формулы и уравнения химических реакций, или модуль, добавляющий стандартную строку меню (как это было в Office 2003) во все приложения Office 2007). Данная книга + DVD с видеуроками = лучший выбор для всех, кто хочет научиться эффективно пользоваться программами пакета Office 2007


## INTERNET


• Рассказ "Память большой воды" на сайте ЦДБ N 96 им.Н.В.Гоголя (по итогам конкурса "Истории Средиземья")


• Интервью ЦДБ N 96 им.Н.В.Гоголя (по итогам конкурса "Истории Средиземья")


• Рассказ "Волшебный мир" на сайте BIGITAL.RU (ранее - "Магия ПК")


• Рассказ "За день до Рождества" в газете "Казанские истории"


• Цикл "Легенды Эль-Тиона" в гипермаркете Andronum