# Сколько молей в Путине?

Олег Юрьевич Князев

Занимательная химия.

Изучаю сейчас химию. Параграф о количестве вещества. Пришло в голову, может, студенты-кгбшники Пыпу прозвали молью не от слова, обозначающего насекомое? Надо прикинуть, сколько молей в Путине. Человек на 57 % состоит из воды. 1 моль воды = 18 граммов. 1 моль белковых молекул - в среднем 50 000 граммов. Вес Пыпы - 77 килограммов (данные из Гугла). 57 % от 77 кг = 43 890 грамм. 43 890 : 18 = 2438 моль. В цельной курице 21,39 % белка. 21,39 % от 77 кг = 16 470 грамм. 16 470 : 50 000 = 0,33 моль. Еще - примерно 20 % костей, из которых половина вещества - это тоже вода, которая уже по идее учтена. Остальное - гигантские белковые молекулы в 0,008 моль и 5 моль гидроксиапатита. Значит, в Путине где-то 2438 + 0,33 + 5 + 0,008 = 2 443,338 моль вещества. Следовательно, средняя молярная масса Путина = 77 000 грамм / 2 443,338 моль вещества = 31,51 грамм/моль. Средняя молярная масса воздуха - 29 грамм/моль. 29 : 31,51 = 92. Это может означать только одно: Путин на 92 % воздухан. Остальные 8 %, видимо, составляет ботокс.

Yeah. Science, bitch!