# Аэроионотерапия. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по аэроионотерапии.

Аэроионотерапия. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алексеев А. "Горный воздух" на основе строчной развёртки. Журнал "Радио", 2008, No10, с.35, 36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алексеев В.П. Творчество А.Л.Чижевского и современная наука // Природа No10, М. АН СССР 1982, с.58-60.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алтынбаев Н.М. Ионизация воздуха и ее влияние на организм поросят, больных бронхопневмонией. М., 1981, 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алхазов Г.Д. "А.Л.Чижевский", Газета "Гатчинская правда", г. Гатчина, 20 мая 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анисимов Б.В. Аэроионный режим герметических камер и влияние ионизированного воздуха на организм человека при длительном пребывании в герметической камере: Диссертация к.б.н. М., 1973, 22с.


Анисимов Б.В. Некоторые биохимические показатели у здорового человека в условиях гермокамеры с периодически ионизированным воздухом // Космическая биология и авиакосмическая медицина. Т.15(3). 1981, с.54-56.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Апухтина Н.Г. "Уральская доля" в судьбе А.Л.Чижевского. Выдающиеся представители научной, общественной и духовной жизни Урала: Материалы 3-й Региональной науч. конф. ЧГАКИ. Челябинск, 2002. 221с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аэроионификация и гидроаэроионификация в медицине. Аэроионофикация и гидроаэроионификация в медицине. Ташкент, Медгиз УССР. 1962.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Багиров Н.М. Исследование искусственной ионизации воздуха и режимов работы коронно-разрядных аэроионизационных установок в животноводческих помещениях. Елгава, 1969, 26с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Багирян Р. Великий план профессора Чижевского. Комсомольская правда, 4 июня 1999. "Советская Россия", 25 августа 2001.


Багирян Р. Люстра профессора Чижевского // Комсомольская правда, 20 августа 1999.


Багирян Р. Кто изобрел люстру Чижевского? Газета "ЦЕНТР plus", No48 (394), декабрь 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Баранов Евгений Гаврилович, Булатов П.К., Васильева Л.П. Методические указания к лечению ионизированным воздухом. Л., Медгиз. 1957. Л. : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1957. 38с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Баранова Е.Г. Методические указания к лечению ионизированным воздухом / Под ред. проф. П. Н. Тверского и проф. М. В. Черноруцкого.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Беккет Д.С. Динамика свежего воздуха // Журнал американского инженерно-технического общества по отоплению, охлаждению и кондиционированию, май 1959, с.47-51.


1961-Беккет Д., Крюгер А. Эксперимент с аэроионами на трахеи // Извещение американского института инженеров-электриков. Т.79, ч.1, 1961, с.56-62.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Березюк Г.С. О некоторых физико-химических свойствах электрозаряженных аэрозолей. В кн. Аэроионизация в гигиене труда. Л., 1966.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бирюков С., "Люстра Чижевского" своими руками. Журнал "Радио" No2, с.34, 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. М. Стройиздат, 1985.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бондаренко В.В. Повышение устойчивости организма шахтеров под влиянием аэроионизации. Сб. Научно-технический прогресс и оздоровление в угольной промышленности. Донецк, 1975, с.214-215.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Бочаров Михаил Евгеньевич. Повышение эффективности аэроионизации птичников с клеточным содержанием: дис. канд. техн. наук: 05.20.02. / Москва, 2008. 236 с.


2005- Устройство для измерения ионного состава газообразной среды [Текст]: пат. 2251714 РФ, МПК7 G01T1/14, 1/185, H01J47/04 / М.Е.Бочаров; заявитель и патентообладатель М.Е.Бочаров No2003119475/28 заявл. 26.06.03; опубл. 10.05.05.


2005-Устройство для ионизации воздуха и его перемещения с помощью вентилятора и электрического ионного ветра [Текст]: пат. 2262172 РФ, МПК7 H01T19/00, C01B13/11, А61N1/44, F24F3/16 / М.Е.Бочаров; заявитель и патентообладатель М.Е.Бочаров No2003119482/09; заявл. 26.06.03; опубл. 10.08.05. Бюл. No28.


2007-Устройство для перемещения ионизированного воздуха и его распределения с помощью вентиляции и электрического поля [Текст]: пат. 2304333 РФ, МПК7 H01T19/00, А61N1/44, F24F3/16 / М.Е.Бочаров; заявитель и патентообладатель М.Е.Бочаров No2006102814/09 заявл. 31.01.06; опубл. 10.08.07. Бюл. No22. - 8 с.: ил.


2008-Способ ионизации воздуха в помещении и устройство для его осуществления [Текст]: заявка 2008134602 РФ, МПК7 А61L 9/22, А61N 1/44, B03C 3/38, F24F 3/16, Н01Т 19/00, Н01Т 23/00 / М.Е.Бочаров; заявл. 22.08.08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1998-Браун Янис Албертович и др. Физика и технология источников ионов. М., Мир, 1998, 495с. https://bookree.org/reader?file=482415

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бут А.И. Применение электронно-ионной технологии в пищевой промышленности. М.Пишевая промышленность, 1977, 87с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1934- Васильев Л.Л., Чижевский А.Л. Проблема органического электрообмена// Проблемы ионификации. Труды ЦНИЛИ. т.3. Воронеж: Коммуна, 1934, с.335-368.


1934- Васильев Л.Л., Чижевский А.Л. Проблемы ионификации. Тр. ЦНИЛИ, 3, 1934, с.335-368.


1934-Чижевский А.Л. Осаждение микроорганизмов внутри помещения при помощи аэроионизации в электрическом поле. Газета Сов. врач. No19. М., 1934, с.1383-1390.


1934- Васильев Л.Л., Чижевский А.Л. Проблемы ионификации. Тр. ЦНИЛИ, 3, 1934, с.335-368.


1947-Васильев Л.Л. Лепицкий Д.А. Влияние тяжелых и легких аэроионов на функциональное состояние нервной системы // Тр. Института по изучению мозга. т.18. Л., 1947, с.45-52.


1951- Теория и практика лечения ионизированным воздухом. - Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. ун-та им. А. А. Жданова, 1951. - 132 с. (В помощь врачу-клиницисту)


1953-Васильев Л.Л. Теория и практика лечения ионизированным воздухом. 2-е изд. Л., 1953, 210с.


1960-Васильев Л.Л. Аэро и гидроаэроионизация в медицине. Ташкент, Медгиз, 1960, с.30-34.


1960-Васильев Л.Л. Влияние атмосферных ионов на организм. Л., Наука, 1960. 56с.


Сазеева Н.Н. Светлой души человек. (Воспоминания о Л.Л.Васильеве). Парапсихология и психофизика. - 1996. - No2. - С.3-9.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Васяев Валерий Анатольевич. Зоогигиеническое и биологическое обоснование применения искусственной аэроионизации при выращивании телят. Диссертация кандидата ветеринарных наук. Уфа. 1998.

https://www.dissercat.com/content/zoogigienicheskoe-i-biologicheskoe-obosnovanie-primeneniya-iskusstvennoi-aeroionizatsii-pri-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно-ионной технологии. М., Энергоатомиздат, 1985, 159 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виснапуу Л.Ю. Электрическое заряжение частиц аэрозоля с применением коронного разряда. Уч. зап. ТГУ. Вып. 348. Тарту, 1975, с.56-85.


Виснапуу Л.Ю. Рассеяние табачного дыма в ионизированном и неионизированном воздухе. Уч. зап. ТГУ. Вып. 588. Тарту, 1981, с.77-83.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воейков В.Л. Возможные физико-химические механизмы биологического действия аэроионов Чижевского (супероксида) // Космос и мировая история: Матер, межд. конф. М., РБФ "Гелиос", 2002, с.211-224.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возмилов А.Г. Электроочистка и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве. Челябинск, ЧГАУ, 1993, 37с.


Возмилов А.Г., Файн В.Б., Смирнягин Е.В. Ионный вентилятор-фильтр для очистки воздуха в малообъемных помещениях. Техника в сельском хозяйстве, No5, 2003, с.30-32.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Волков Г.К. Влияние отрицательной ионизации воздуха на некоторые физиологические функции самцов. М., 1963, 22с.


Волков Г.К. Клинико-физиологические изменения и воспроизводительные функции у КРС при ионизации воздушной среды. М., 1969, 36с.


Волков Г.К. Аэроионизация в животноводстве и ветеринарии. М., Колос, 1969, 94с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воронков П.Н. Воспроизводительная функция баранов-производителей при искусственной аэроионизации воздушной среды. Ереван, 1971, 28с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всесильная люстра зека Чижевского. Журнал "Изобретатель и рационализатор", No53, 1993.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964-Габовитч Марк Давидович. Плазменные источники ионов. Киев. Наукова Думка. 1964. Книга представляет собой обзор литературных данных по газоразрядным ионным источникам. Рассматриваются различные типы плазменных ионных источников: источники атомарных и молекулярных ионов водорода, многозарядных ионов, электронов и других частиц, а также извлечение ионов и первичное формирование ионных пучков, выход в вакуум квазинейтральных ионных потоков, роль колебательных свойств плазмы и др.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Галимова З.Г. Влияние аэроионов на эмбриональное развитие кур. М., 1969, 20с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генкин В.И., Митюшин Ю.Б. Электроника в сельском хозяйстве. М. Знание, 1981, 62с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Герасимова Л.И., Данилов Ю.А., Евстигнеев А.Р., Мачабели М.С., Тихонов В.П. Аэроионотерапия. Научно-методический материал. Калуга, Изд. Лазерной АН РФ, 1996, с.32.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гигиена окружающей среды/ Под ред. Г.И.Сидоренко. Гигиена окружающей среды/ Под ред. Г.И.Сидоренко. М. Медицина, 1985, 303с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений. (СанПиН 2.2.4.1294-03) Минздрав России. 2003.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глухенький Т., Еще один блок питания "Люстры Чижевского". Журнал "Радио", 1998, No11, с.44.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глущенко Н.А. Исследование устройств с использованием коронного разряда и аэроионов для интенсификации и стабилизации биологических процессов. М., 1977.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голдаев В.С. Использование ионизации воздуха для повышения сохранности клубней картофеля. Электронная обработка материалов, No5, 1989, с.68-71.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голованов А. Эликсир жизни (проблемы и перспективы аэроионификации). Техника и наука, No1, 1974, с.20-27.


Голованов Л.В. Аэроионификация и гелиобиологоя. Солнце, электричество, жизнь. М. Наука, 1976, с.15-17.


Голованов Л.В. Аэроионификация проблема народнохозяйственная // Солнце, электричество, жизнь. М. Наука, 1976, с.38-42.


Голованов Л.В. Стиль жизни, личности, мышления. Природа No10, М., 1982, с.61-64.


Голованов Л.В. Солнечный пульс в ритмах планеты. Журнал "Радио" No2, с.34, 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гольдштейн Н.И. Аэроионы: возможная роль активных форм кислорода в механизмах биологического действия. // Кислородные радикалы в химии биологии и медицине. Рига, 1988, с.80-108.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гоник А.Е. Влияние электрического ветра на процессы осаждения пыли в электрофильтрах. М., 1983, 20 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горбунова Е.В. Влияние электрического состояния воздушной среды на процесс прядения и санитарно-гигиенические условия труда. Иваново, 1975, 28с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12. 1. 005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. 1977.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Григорьев Р. "Автомат Чижевского Для боёв в микромире". "Комсомольская правда", 22 октября 1999, 25 августа 2000.


Григорьев Р. "Ионные шары". Газета "Труд", No226, 6 декабря 2001.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Григорьев С.П. и др. Аэроионотерапия в лечении больных с бронхолегочной патологией. Российский медицинский журнал. No6, M., 2000, с.44-46.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Грудина А.И. Об ионизации атмосферы в условиях крупного промышленного города. Гигиена и санитария. No1. М., 1978, с.107-108.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Губернский Ю.Д., Дмитриев М.Т. Атмосферный озон и ионы -основные компоненты свежести воздуха. Природа. No9. М., 1976, с.21-31.


Губернский Ю.Д., Корневская Е.И. Гигиенические основы кондиционирования жилых и общественных зданий. М., Медицина, 1978, 192 с.


Губернский Ю.Д., Исмаилова Д.И. Гигиеническая значимость ионно-озонного комплекса в условиях жилых и общественных зданий. Вестник АМН СССР No8. М., 1978, с.49-53.


Губернский Ю.Д., Дмитриев М.Т. Озонноионный режим жилых и общественных зданий и его роль в обеспечении воздушного комфорта. Водоснабжение и санитарная техника. No1. М., 1979, с.17-18.


Губернский Ю.Д., Можаев Е.А. Гигиенические аспекты химического загрязнения окружающей среды крупных городов. Проблемы больших городов: Обзор. информ. Вып. 8. М., 1985, с.8-17.


Губернский Ю.Д Дмитриев М.Т. Физико-химические аспекты аэроионофикации воздуха жилых и общественных зданий // Солнце, электричество, жизнь. М. Наука, 1976, с.84-86.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гуменная И.Н. Зоогигиеническое и биологическое обоснование применения аэроионизации при инкубации утиных яиц. М., 1987, 23 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дмитриев М.Т., и др. Влияние фитонцидов на ионизацию воздуха. Гигиена и санитария. No8. М., 1984, с.82-83.


Дмитриев М.Т. Пшежецкий С.Я., Радиационные физико-химические процессы в воздушной среде. М. Атомиздат, 1978, 181 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дружинин Л.А. Секция физики Московского общества испытателей природы в борьбе за прогрессивные идеи А.Л. Чижевского // Солнце, электричество, жизнь. М. Наука, 1976, с.3-5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дьявольский ветер перемен. Климата. Газета "Аргументы и факты", No38, 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ершов В.М. Вторая жизнь учения Чижевского. Качество воздуха -основа учения.

https://aldebaran.one/author/m_erashov_v/kniga_vtoraya_jizn_ucheniya_chijevskogo_kaches/read/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зайцева О.Ю. Оптимизация аэроионотерапии в лечении больных хроническим обструктивным бронхитом. Диссертация к.м.н. Москва, 1996, 21с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закке И.Ф., Удрис О.Г., Яункалнс И.Ф. Влияние ионизированного воздуха на цитологию крови и соединительную ткань белой крысы. В кн. Вопр. курортологии, вып.5, с.221-230. Рига. 1959.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зверева С.В. В мире солнечного света. Л. Гидрометеоиздат. 1988, 160 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Золотнева А.Ф. Влияние аэроионов на морфологический состав крови и на кроветворение у кроликов. Науч. совещ. по физиол. действию и применению аэроионов. Л., 1955.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зуев Л. Регулируемый бестрансформаторный блок питания для "Люстры Чижевского". Журнал "Схемотехника", No1 (27) январь 2003 г.


Зуев Л. Эффективность работы "Люстры Чижевского" повышена в два раза! Журнал "Схемотехника". 2003. No7, с.9.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зызюк А.Г. Ионизаторы воздуха. // Радiоаматор, No5, 2000, с.36, 37.


Зызюк А.Г. Настольный аэроионизатор воздуха. Журнал "Электрик". No2. 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1997-Иванов Б. Люстра Чижевского -своими руками. Ралио. 1997. No1. С.36.


1981-Иванов Б.С. Электроника в самоделках. М. ДОСААФ, 1981.


1997-Иванов Б. Люстра Чижевского своими руками. Журнал "Радио" No1, с.36,37, No2, с.35, 1997.


1997-Иванов Б. Блок питания для "Люстры Чижевского". Журнал "Радио", 1997, No5, с.35, 36.


1997-Иванов Б. "Люстра Чижевского": вопросы и ответы. Журнал "Радио", 1997, No6, с.33.

----------------------------------------------------

1998-Истомин Н.И. Все ли аэроионизаторы можно называть "Люстрой Чижевского"? Журнал "Радио", 1998, No11, с.42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Калинин П. Ионизатор. Журнал "Радиолюбитель", No2. 2001.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каримов Ф.А. Влияние аэроионизации на некоторые показатели иммунобиологической реактивности организма у вакцинированных свиней. М., 1979, 24 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карнаух В.К. Космические циклы и социальные ритмы: концепция А.Л. Чижевского //Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. I. СПб., 2001. с.122-137.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каценович Р.А. Гидроаэроионизация и гидроаэроионотерапия. Ташкент, Медицина, 1966.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Киселев Н.Д. Электрофизические методы исследования очистки воздуха от высокодисперсной пыли в промышленных предприятиях. М. ВЗПИ, 1958, 198 с.

Киселев Н.Д. Очистка воздуха от высокодисперсной пыли методом искусственной ионизации. М., Машиностроение, 1966.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Койранский Б.Б., Актуальные вопросы ионизации в гигиене труда, в сборнике: Аэроионизация в гигиене труда, Л., 1966,


Койранский Б.Б. Аэроионизация в гигиене труда. Под ред. Койранского Б.Б. Ленинград, Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний. 1966, 271 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Колпакова В., М.Чулкина М., "Я выжил, мой труд исчез". Газета "Челябинский рабочий", 2 января 2009.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кондрашова М.Н. Проблемы электробиологии в трудах Л.Л.Васильева и их исследование на уровне митохондрий. Физиологический журнал СССР им.Сеченова, т.77, No8. М., 1991, с.9-19.

Кондрашова М.Н. Отрицательные аэроионы и активные формы кислорода. Биохимия. т.64. Вып. 3. М., 1999, с.430-432.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коровин В.Н. Малогабаритный аэроионизатор. Журнал "Радио" No3, c. 29. 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Красногорская Н.В. Электричество нижних слоев атмосферы и методы его измерения. Л.: Гидрометеоиздат, 1972, 323 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Крисюк Э.М. Радиационно-гигиеническая оценка строительных материалов / ЛенНИИрадиац. гигиены. Л., 1976, 17с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубраков Д. "Средство от городской духотищи". Газета "Труд", No151, 20 августа 2001.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лакшин А.М. Влияние искусственно ионизированного воздуха различной полярности на работоспособность и восстановительные процессы после физических нагрузок: Диссертация к.м.н. М., 1966.


Лакшин A.M., Оглезнев В.В. К вопросу о нормировании ионизации воздуха в пассажирских вагонах.// Гигиена, физиология и эпидемиология на железнодорожном транспорте. М., 1976.


Лакшин A.M., Панникова Г.Н. Методика применения высоко ионизированного воздуха отрицательной полярности для стимуляции работоспособности и улучшения функционального состояния и врачей стоматологов. М.МГМСУ 2003.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ланда-Глаз Р.И. Об изменении физико-химических свойств крови при действии на организм ионного потока отрицательного и положительного знака. В кн. Пробл. ионификации. т.3. Воронеж, 1934, с.238.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лашманов В.И., Монтик П.Н., Коновалов С.А. Транспортирование ионизированного воздуха с наименьшими потерями // Электронная обработка материалов. No3. Кишинев, 1979, с.60-62.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лепешенков В.Ф. Обоснование и использование искусственной периодической аэроионизации при инкубировании яиц сельскохозяйственной птицы. Пушкин, 1987, 49с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ливанова Л.М. и др. Профилактическое влияние отрицательно заряженных аэроионов при остром стрессе у крыс с различными типологическими особенностями поведения. Журнал высшей нервной деятельности. т.46, вып.3. М., 1996, с.564-570.


Ливанова Л.М. и др. Коррекция вегетативных нарушений у человека отрицательно-заряженными аэроионами. Журнал высшей нервной деятельности. т.49, вып.5. М., 1996, с.761-768.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лившиц М.Н. Лубан И.С. Искусственная ионизации воздуха в народном хозяйстве: Материалы семинара. Тула: ЦБТИ, 1963, 59с.


Лившиц М.Н. Технические средства для искусственной ионизации воздуха и приборы для измерения концентрации ионов. М., 1964, с.40-41.


Лившиц М.Н., Моисеев В.М. Электрические явления в аэрозолях и их применение. Л. Энергия, 1965, 224с.


Лившиц М.Н. Технические средства для искусственной ионизации воздуха. Применение искусственной ионизации воздуха в народном хозяйстве. Новые способы и технические средства электроочистки воздуха // Сб.тр.НИЛ. Вып.1. М. Стройиздат, 1965, с.20-73.


Лившиц М.Н., Садовский Ф.Т. Электронно-ионная очистка воздуха от пыли в промышленности строительных материалов. М. Стройиздат, 1968, 176 с.


Лившиц М.Н., Румянцев К.И. Аэроионофикация промышленных и общественных зданий. Водоснабжение и санитарная техника. No10. М., 1984, с.14-16.


Лившиц М.Н. Аэроионофикация: горный воздух по заказу. Жил. и коммун. хоз-во. No11,12. М., 1984, с.40-41.


Лившиц М.Н. Горный воздух в любом помещении. Изобретатель и рационализатор. No5. М., 1985, с.22.


Лившиц М.Н. Социальное значение аэроионофикации жилых зданий. Жилище-2000. М. Стройиздат, 1988, с.109-113.


Лившиц М.Н. Аэроионофикация: Практическое применение. М. Стройиздат, 1990, 168с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лопухов К.К. Предпосевная обработка семян передвижной аэроионной установкой КОМПО -2.1. http://www.rusphysics.ru/articles/264/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Люстра Чижевского: факты и вымыслы. Газета "Аргументы и факты", No30, 25 июля 2001, "Труд", No058, 4 апреля 2002.


Люстра Чижевского: отвечают специалисты. Газета "Аргументы и факты", No44, ноябрь 2001, "Труд", No100, 14 июня 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мадаев В.В. Применение аэроионотерапии в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом. Диссертация к.м.н. Москва, 1992, 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мак-Даниэль И.В., Мэзон Э. Подвижность и диффузия ионов в газах. М. Мир, 1976, 832с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малышева И.Н. Влияние отрицательного ионизированного воздуха на некоторые показатели закаленности и физической подготовленности. Диссертация к.б.н. М. 1969.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-Мамаева М.А. Аэроионотерапия: эффект водопада. Конф. 2023. с.32-40.

http://www.stella.uspb.ru/pdf/SNT-2023_1.pdf

https://rosekoakademia.ru/wp-content/uploads/2023/12/12.2023.-Сборник-статей_Стихия-вода.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Манакин А., Энгельгардт Л. Леонардо да Винчи XX века. Журнал "Наш современник", No11, 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982-Манойлов В.Е. Электричество и человек. М. Энергоиздат, 1982, 152с. (1988)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мараквелидзе М.А., Гольдбаум М.И., Чхенкели Л.И. Некоторые результаты исследований по хранению томатов в электрическом поле высокого напряжения. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Труды НИИЭТ, том 13. Тбилиси, 1979, 122с.


Мараквелидзе М.А., Сванидзе С.С., Мурванидзе П.И. Применение сильных электрических полей для хранения картофеля. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Сб. науч. трудов. Тбилиси, НИИЭТ, 1983, 138с.


Мараквелидзе М.А., Гольдбаум М.И., Чхенкели Л.И., Дваладзе Л.Л., Мурванидзе П.П. Результаты исследования влияния электрического поля высокого напряжения на длительность хранения плодов и овощей. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Труды НИИЭТ, том 16. Тбилиси, 1983, 153с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мачабели М.С., Полесский В.А., Хватов В.Б., Тихонов В.П., Шарыгин Р.Х., Тихонова Т.Г. Общая электрокоагулология (физиология и патология). Профилактика и лечение тромбогеморрагического синдрома общей патологии донаторами электронов. М. 1995.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медико-биологические проблемы условий труда и здоровья работающих в помещениях по изготовлению микросхем // Сб. науч. работ Ленин. СГМИ. т.136. Л., 1980, 112 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мелиди Г.Е. Разработка устройств для создания направленных ионизированных потоков воздуха. Новосибирск, 1983, 18 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Месси Г. Отрицательные ионы. М., Мир, 1979, 754с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические указания "Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования. МУ 4.3.1517-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.06.2003 Минздрав России. 2003.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Минздрав СССР. Методические указания по лечебному действию ионизированного воздуха (аэроионотерапия). http://www.rusphysics.ru/files/Metodika.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1958-Минх А.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение. М. Медгиз, 1958. 187 с.


1960-Минх А.А. Аэро и гидроаэроионизация в медицине. Ташкент, Медгиз, 1960, c.171-178.


1963-Минх А.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение. 2-е изд. М. Медгиз, 1963, 352с. Книга посвящена проблеме ионизации воздуха в ее приложении к гигиене.


1972-Минх А.А., Анисимов Б.В. и Серова Л.В. Закономерности физиологического действия ионизированного воздуха, Вестн. АМН СССР, No1, с.3, 1972,


1974-Минх А.А. Атмосферное электричество и медицина, Актовая речь, М., 1974;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мозжерин В.И. Ионизация воздуха и ее влияние на продуктивность поросят. М., 1974, 34с.

Мозжерин В.И. Искусственная ионизация воздуха свинарников-маточников и ее влияние на организм свиней. М., 1974.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Монтик П.Н. Исследование и разработка способов и средств регулирования концентрации аэроионов с целью воздействия на некоторые технологические процессы. Одесса, 1974, 31с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мороз К. Усовершенствованный блок питания для "люстры Чижевского". Журнал "Радио", 2009, No1, с.30.


Мороз К. Таймер для "люстры Чижевского". Журнал "Радио", 2009, No9, с.39.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mохов Ю., Номардин В. Генератор отрицательных ионов. Журнал "Юный техник", 1973.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Назаров В.Н. Разработка устройств и исследование аэроионной обработки биологических объектов с целью интенсификации технологических процессов. М., 1979.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наремский Н.К., Никульча И.П., Монтик П.Н., Карпов И.П. Применение искусственной ионизации в системах кондиционирования воздуха. Кондиционирование воздуха. Республ. научн. конф. Л., ЛТИХП, 1972, 104 с.


Наремский Н.К., Монтик П.Н., Кирвас А.В., Тадулев Б.А., Никульча И.П. Применение электронно-ионной обработки воздуха в камерах созревания твердых сыров.// Электронная обработка материалов, No4. Л., 1977, с.76-77.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Невидимые витамины профессора Чижевского. "Комсомольская правда", 21 января 2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ненов Ц.Р. Влияние ионизированного воздуха на некоторые физиологические, биохимические и иммунологические показатели крови у овец. М., 1971, 17 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нечипуренко О.Н. Люстра Чижевского-домашний витаминный завод. "Провизор", вып.3, 1999.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Норман Г.Э. Активные формы кислорода и люстра Чижевского. Биохимия, т.66. Вып. 1. М. 2001, с.123-126.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных помещениях" Письмо Минтруда РФ от 18.07.00 No647-8, 2000 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"О контроле и коррекции аэроионного фактора при аттестации рабочих мест". Письмо заместителя Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.00 No19ФЦ/4176, 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Орлов В., Новогрудский Е. Ионы против микробиологического зла. Техника и наука, No2, М. 1979, с.7-9.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отпущенников В.Ф. Физиологическое состояние и продуктивность бройлеров при искусственной аэроионизации. Загорск, 1971, 21с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Павлов С.Н. Искусственная ионизация чистого воздуха помещений // Водоснабжение и санитарная техника. No6. М., 1982, с.19-21.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Палкин Л.Н. Исследование электрического поля униполярной короны постоянного тока и движение заряженных аэрозольных частиц в нем при сложной конфигурации электродов. М. 1967.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Панникова Г.Н. Влияние высокоионизированного воздуха отрицательной полярности на функциональное состояние и работоспособность врачей-стоматологов. Диссертация к.м.н. М. 2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Панов Виктор Иванович. Люстра Чижевского-прибор долголетия. СПб. "Питер", 2006. 157с. https://www.twirpx.org/file/2160642/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Парадокс Чижевского. Секретные материалы". "Новая газета", 5 июля 1999.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поляков В. Физика аэроионизации. Журнал "Радио" No3, с.36. 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Попеску С., Йота М., Хоргидан В. О некоторых средствах и приемах психического воздействия в спорте. Сборник "Психология и современный спорт". М. ФИС, 1975.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Попов Ю.Г. Александр Леонидович Чижевский в Карлаге, Степлаге и Караганде (заметки краеведа о деятельности знаменитого ученого и его соратниках в Казахстане). СПб. 2008.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Портнов Ф.Г. Аэроионотерапия больных гипертонической болезнью. Рига: АН ЛатвССР, 1960, 267с.


1961-Портнов Ф.Г. Аэроионы и их лечебное применение. 1961.


1964-Портнов Ф.Г. Аэроионы и здоровье. М. Знание. 2964. 34с.


1976-Портнов Ф.Г. Электроаэрозольтерапия. Рига, Зинатне, 1976. 200с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потокина Л.И. Влияние ионизированной воздушной среды в период хранения яиц на их инкубационные качества. М., 1971, 20с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Просянов А., Блок питания и киловольтметр для "люстры Чижевского". Журнал "Радио", 2008. No1, с.27, 28


Просянов А. Калашник В. Блоки питания для "люстры Чижевского". Журнал "Радио", 2013, No9. с.23-25.


Просянов А. Блоки питания для "люстры Чижевского" / А. Просянов, В. Калашник // Журнал "Радио", 2013, No 9. с.23-25.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешение Наркомздрава СССР на применение аэроионотерапии. 1931.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рейнет Я.Ю. и др. Сравнительное исследование аэроионизаторов // Уч. зап. ТГУ. Вып. 631. Тарту, 1982, с.53-62.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рогов В.А. Влияние отрицательных ионов и летучих терпентоидов на очистку воздушной среды производственных помещений деревообрабатывающих предприятий. М., МГУЛ, 2002, 223с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родионов В.Г. Аэроионное голодание и проблема аэроионотерапии (ЖРФХО-87-3).

http://www.rusphysics.ru/files/Rodionov-rus.pdf


Родионов В.Г. Аэроионное голодание и проблема аэроионотерапии.

http://www.rusphysics.ru/articles/196/

------------------------------------------------------

Русское Физическое Общество: Аэроионотерапевтическая лечебница "Ветерок" при редакции журнала "ЖРФМ". http://www.rusphysics.ru/articles/343/

"ВЕТЕРОК". АЭРОИОНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ПРИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ЖРФМ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рождественский Л.М. Краткий обзор основных аспектов применения аэроионизации и аэроионотерапии // "МИС-РТ", Сб. No5-2. 1998.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рудаков В.В., Александрова С.К. Ионизация воздуха в животноводческих помещениях. Л. Агропромиздат, 1987, 70 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сальм Я.И., Рейнат М.А. Измерение спектра подвижности аэроионов в широком диапазоне // Уч. записки ТГУ. Вып. 648. Тарту, 1963, с.41-45.


Санадзе Г.И. О нормализации ионизованности воздушной среды различных помещений // Безопасность труда: Сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. М. Профиздат, 1984, с.72-78.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений: СН 2152. М., 1980, 7с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Секриеру В., Мунтяну Е. Автоматизация аэроионизатора. Журнал "Радио". 2004. No1, с.38-39.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семакин Н. Электроэффлювиальная люстра. Моделист-Конструктор, No9, 1991. с.17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семенов К.П. Биологическое обоснование применения искусственной электрозарядности воздуха в птицеводстве, разработка средств и режимов аэроионизации в условиях промышленной технологии содержания кур. М., 1981, 48с.


Семенов К.П. Ионизация воздуха в птицеводстве. Теория и практика. М., 1986, 46с.


Семенов К.П. Повышение биологической эффективности вентиляции птицеводческих помещений путем обогащения электричеством вентиляционного воздуха. М. Труды ВНИЭСХ. 1989, 54с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Симонович Б.С. Ионизационные фильтры. М., Госстройиздат, 1961, 44с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скоробогатова А.М. Влияние аэроионизации на кожную температуру // Научное совещание, посвященное физиологическому действию и терапевтическому применению аэроионов. Л., 1955, с.91.


Скоробогатова А.М. Роль гуморального фактора действия аэроионов в условиях перекрестного кровообращения // Второе научное совещание, посвященное физиологическому действию и терапевтическому применению аэроионов. Рига, 1957, с.93.


Скоробогатова А.М. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у работающих в условиях различного режима аэроионизации // Гигиена и санитария. No11. М., 1981.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смирнов Б.М. Отрицательные ионы. М. Атомиздат, 1978, 176 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снигур О.И. Аэроионизация в гигиене труда. Л., Медгиз, 1966, с.54-56.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Собачкин А. "Солнцепоклонники", Газета "Новая среда", г. Обнинск, 26 января 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соколов А.П. Ионизация воздуха как биологический и терапевтический фактор. Курортное дело. No 1, 2. М., 1925.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Солнце, электричество, жизнь. Журнал "Моделист-конструктор", No7, 1967.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Солнце, электричество, жизнь. Материалы чтений Моск. общества испытателей природы памяти А.Л.Чижевского. М. Наука, 1969, 100 с., 1972, 123 с., 1976, 102 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ССБТ ОСТ 11.296.019-78. Аэроионизаторы и методы компенсации аэроионной недостаточности. ССБТ ОСТ 11. 296. 019-78. ВНИИ Электростандарт, 1979.

Строчевой В.Ф. Аэроионизация и электроозонирование атмосферы в клетках для кур-несушек. М., МГАУ, 1994.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таммет Х.Ф., Сальм Я.И. Аэроионизация в гигиене труда. Л. 1966.


Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов // Уч. зап. ТГУ. Вып. 195. Тарту, 1967, 232с.


Таммет Х.Ф. Зависимость спектра подвижностей легких аэроионов от микропримесей воздуха // Уч. зап. ТГУ. Вып. 348. Тарту, 1975, с.3-15.


Таммет Х.Ф., Сальм Я.И. Об использовании провочных антенн для аэроионизации // Уч. зап. ТГУ. Вып. 479. Тарту, 1979, с.19-25.


Таммет Х.Ф., Сальм Я.Й., Ихер Х.Р. Спектр подвижности аэроионов в приземном воздухе // Атмосферное электричество. Труды III Всесоюзного симпозиума. Л. Гидрометеоиздат, 1988.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тигринян Р.Я. и др. Влияние ионизированной воздушной среды на гормональные спектры организма человека // Космическая биология и авиакосмическая медицина. No6. М., 1980, с.8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Томилин К.А. Вокруг трепещет пульс Вселенной: А.Л.Чижевский. // Философия русского космизма. М. Фонд "Новое тысячелетие", 1996, с.164-180.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания по компенсации аэроионной недостаточности в помещениях промышленных предприятий и эксплуатации аэроионизаторов. Утверждены Минздравом СССР 14.02.1977 г.

Утин В. Варианты блока питания "Люстры Чижевского". Журнал "Радио" No10, с.42,43. 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Файн В.Б. К теории процессов очистки воздуха при аэроионификации. Труды ЧИМЭСХ, вып. 145. Челябинск, 1978, 122 с.

Файн В.Б. Исследование метода ионизации воздуха коронным разрядом в птичниках для кур несушек. Челябинск, 1977, 24 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Федоров Н.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение. Казанский медицинский журнал. 1964. Т.45. 33. С.84-85. Проблема ионизации воздуха в ее приложении к медицине и некоторым отраслям народного хозяйства является предметом глубокого изучения со стороны представителей различных специальностей. Факт физиологического действия аэроионов прочно установлен, и аэроионизация все больше применяется в лечебно-профилактической практике. https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/58695

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума. т.1, 2. М. Наука, 1975.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финогенов С.Н. Лечебные свойства ионизированного воздуха. Киев, Здоровье, 1961.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хаметов Б.М. Разработка и экспериментальное исследование устройства для генерации электрического поля и аэроионов в камерах инкубаторов. М. 1969, 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хренов Н.М. Ионизация воздуха и ее влияние на состояние и продуктивность коров. М. 1965, 20с.


Хренов Н.М. Аэроионизация и ее влияние на организм лошадей-продуцентов. М. 1979, 38с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Черкасов Г.В., Яковлев С.А. Ионизация воздуха путь к долголетию. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. No4. М., 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чижевский и образование: Сборник научных трудов и материалов, посвященных исследованию научно-культурного наследия А.Л.Чижевского. Калуга: КГПУ К.Э.Циолковского, 2000. 352с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чопоров В.Е. Ионизация воздуха в сыродельном производстве. Молочная промышленность, No4. М. 1979, с.15-18.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шандала М.Г. Аэроионизация как неблагоприятный фактор внешней среды. Киев: Здоровье, 1974, 164 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шапошникова Л.В. "Сын земли, причастный к силе Феба". В книге "Великое путешествие.", М. МЦР, Мастер-Банк, 2005.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шевцова Е.В. Аэроионотерапия в комплексном лечении больных бронхиальной астмой

http://www.rusphysics.ru/articles/517/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шевченко Е.В., профессор, зав. кафедрой медицинской и биологической физики, Иркутский государственный медицинский университет.


Шевченко Е.В., Коржуев А.В. Исследование возможностей лечебного применения аэроионов в середине ХХ столетия: исторический обзор. Сибирский медицинский жернал (Иркутск). 2010.

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vozmozhnostey-lechebnogo-primeneniya-aeroionov-v-seredine-hh-stoletiya-istoricheskiy-obzor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1981-Шилкин А.А., Соловьев С.П. и др. Аэроионный режим помещений при работе бытовых кондиционеров БК-1500 и БК-2500 // Электротехническая пром-сть. Сер. Бытовая электротехника. Вып.3(64). М., 1981, с.1-3.


1981-Шилкин А.А., Миронов А.М. Влияние некоторых отделочных материалов на процесс сохранности электрического режима воздушной среды при искусственной ионизации // Исследования в области теплоснабжения и вентиляции. Межвуз. тем. сб. Л. ЛИСИ, 1981, с.94-103.


1982-Шилкин А.А., Соловьев С.П. Рекомендации по совершенствованию аэроионного режима внутренней среды общественных зданий / ЦНИИЭП учеб. зданий. М., 1982, 36с.


1984-Шилкин А.А. Аэроионный режим при эксплуатации бытового кондиционера БК-2500 со встроенным аэроионизатором // Электротехническая промышленность. Сер. Бытовая электротехника. Вып.1(80). М., 1984, с.7-9.


1988-Шилкин А.А., Губернский Ю.Д., Миронов А.М. Аэроионный режим в гражданских зданиях. М. Стройиздат, 1988, 169с.


1983-Шилкин А.А., Миронов Адольф Михайлович, Соловьев Сергей Павлович, Галактионова Тамара Ивановна. Способ ионизации воздуха в помещении. Патент 1162493. 1985.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шиллер Г.Г., Максимцов В.М, Горбунов А.А., Евдокимов А.И. Экспериментальная установка для исследования влияния ионизированного воздуха на микрофлору сырохранилищ. // Новые исследования в сыроделии. Углич, 1982.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999-Широносов В.Г., Дубровская О.А., Зинатуллина Л.И, Исследование распределения лёгких отрицательных аэроионов в помещении с люстрой Чижевского. // "МИС-РТ", Сб. No15-11, 1999.


2025-Широносов В.Г., Богатырев Р.А. Проблемы и методы современной аэроионотерапии, и пути их решения. https://ikar.udm.ru/files/pdf/sb87-1-2-1.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щетилин А. Малогабаритный ионизатор и счетчик отрицательных ионов. Радио, 1963, No11, с.47-49.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список литературы по тематике ионизации воздуха

http://www.ion.moris.ru/Literatura/Literatura.html

Чижевский А.Л. Ионизация воздуха как физиологически активный фактор атмосферного электричества. Доклад. Калуга, 1919.

Чижевский А.Л. Действие отрицательных ионов воздуха на некоторые физиологические функции животных. Доклад, читанный в Зоологическом музее МГУ. Калуга, 1922, стр. 1-22.

Чижевский А. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1-я Гостиполитография, 1924.

Соколов А.П. Ионизация воздуха как биологический и терапевтический фактор. Курортное дело. No 1, 2. М., 1925.

Чижевский А.Л. Влияние ионизированного воздуха на моторную и половую деятельность животных. Тр.Практич.каф.по зоопсихологии. Вып. 1. М:. 1928, с.42-57.

Чижевский А.Л. К истории аэроионификации. М., 1930.

Чижевский А.Л. Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность Солнца. Монография. М.,1930. 172 с.

Разрешение Наркомздрава СССР на применение аэроионотерапии Разрешение Наркомздрава СССР на применение аэроионотерапии. 1931.

Чижевский А.Л. Пути разрешения проблемы аэроионификации в животноводстве, растениеводстве, в ветеринарии и медицине. Харьков: Укрсельхозгиз, 1933, 100 с.

Чижевский А.Л. Аэроионизация в медицине // Проблемы ионизации: Тр. ЦНИЛИ. Т. 3. Воронеж: Коммуна, 1933, с. 293-539.

Чижевский А.Л. Ионизация газов и атмосферного воздуха // Проблемы ионизации: Тр. ЦНИЛИ. Воронеж: Коммуна, 1933, с.112-218.

Чижевский А.Л. Аэроионизация как физиологический, профилактический и терапевтический фактор и как новый санитарно-гигиенический метод кондиционированного воздуха. 1933.

Чижевский А.Л. Аэроинизация в медицине. Труды ЦНИЛИ "Проблемы ионификации". Т. 3. Воронеж, 1934, с. 1-18.

Чижевский А.Л. Осаждение микроорганизмов внутри помещения при помощи аэроионизации в электрическом поле. Газета Сов. врач. No 19. М., 1934, с. 1383-1390.

Ланда-Глаз Р.И. Об изменении физико-химических свойств крови при действии на организм ионного потока отрицательного и положительного знака. В кн. Пробл.ионификации. т.3. Воронеж, 1934, с. 238.

Васильев Л.Л., Чижевский А.Л. Проблема органического электрообмена // Проблемы ионификации. Труды ЦНИЛИ. Т. III. Воронеж: Коммуна, 1934, с. 335-368.

Васильев Л.Л., Чижевский А.Л. Проблемы ионификации. Тр. ЦНИЛИ, 3, 1934, с. 335-368.

Булатов П.К. Действие аэроионов отрицательного знака на кровь больных бронхиальной астмой. Тр.Ин-та по изуч.мозга,Л, т.8, с.66-78. 1939.

Чижевский А.Л. Теоретические основы работы электроэффлювиального ионизатора. 1939.

Чижевский А.Л. Новые экспериментальные данные по абсолютной очистке воздуха oт микроорганизмов (Доклад). Ивдель, 1943.

Чижевский А.Л. Новый метод ускорения заживления pан и язв (Доклад). Ивдель, 1943.

Чижевский А.Л. Теоретические предпосылки аэронификации помещений большой кубатуры. Доклад. Ивдель, 1943.

Капцов Н.А. Коронный разряд и его применение в электрофильтрах. М.: Гостехиздат, 1947, 145 с.

Васильев Л.Л., Лепицкий Д.А. Влияние тяжелых и легких аэроионов на функциональное состояние нервной системы // Тр. Института по изучению мозга. Т. 18. Л., 1947, с. 45-52.

Булатов П.К. К вопросу о действии аэроионов отрицательного или положительного знаков на реакцию оседания эритроцитов. В кн. Вопр.экспер.биол.и мед., Л., 1951.

Holloway R.J. The physiological effects of ionized air upon growth and adrenal system of rat. Univ. San-Franc. 1952.

Васильев Л.Л. Теория и практика лечения ионизированным воздухом. Л., 1953, 210 с.

Скоробогатова А.М. Влияние аэроионизации на кожную температуру // Научное совещание, посвященное физиологическому действию и терапевтическому применению аэроионов. Л., 1955, с. 91.

Золотнева А.Ф. Влияние аэроионов на морфологический состав крови и на кроветворение у кроликов. - Науч. совещ. по физиол. действию и применению аэроионов. Л., 1955.

Скоробогатова А.М. Роль гуморального фактора действия аэроионов в условиях перекрестного кровообращения // Второе научное совещание, посвященное физиологическому действию и терапевтическому применению аэроионов. Рига, 1957, с. 93.

Баранов Е.Г., Булатов П.К., Васильева Л.П. Методические указания к лечению ионизированным воздухом. М., Медгиз. 1957.

Киселев Н.Д. Электрофизические методы исследования очистки воздуха от высокодисперсной пыли в промышленных предприятиях. М.: ВЗПИ, 1958, 198 с.

Чижевский А.Л. Структурный анализ движущейся крови. М.: АН СССР, 1959, 474 с.

Чижевский А.Л. Руководство по применению ионизированного воздуха в промышленности, сельском хозяйстве и в медицине. М.: Госпланиздат, 1959, 56 с.

Беккет Д.С. Динамика свежего воздуха // Журнал американского инженерно-технического общества по отоплению, охлаждению и кондиционированию, май 1959, с. 47-51.

Закке И.Ф., Удрис О.Г., Яункалнс И.Ф. Влияние ионизированного воздуха на цитологию крови и соединительную ткань белой крысы. В кн.Вопр.курортологии, вып.5, с.221-230. Рига. 1959.

Портнов Ф.Г. Аэроионотерапия больных гипертонической болезнью. Рига: АН ЛатвССР, 1960, 267 с.

Чижевский А.Л. Проблемы аэроионификации в народном хозяйстве. М.: Госпланиздат, 1960, 750 с.

Чижевский А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. М.: Госпланиздат, 1960, 758 с.

Минх А.А. Аэро и гидроаэроионизация в медицине. Ташкент, Медгиз, 1960, c. 171-178.

Васильев Л.Л. Аэро и гидроаэроионизация в медицине. Ташкент, Медгиз, 1960, с. 30-34.

Васильев Л.Л. Влияние атмосферных ионов на организм. Л.; Наука, 1960.

Симонович Б.С. Ионизационные фильтры. М., Госстройиздат, 1961, 44 с.

Беккет Д., Крюгер А. Эксперемент с аэроионами на трахеи // Извещение американского института инженеров-электриков. Т.79, ч.1, 1961, с. 56-62.

Финогенов С.Н. Лечебные свойства ионизированного воздуха. Киев, Здоровье, 1961.

Аэроионификация и гидроаэроионификация в медицине. Аэроионификация и гидроаэроионификация в медицине. Ташкент, Медгиз УССР. 1962.

Волков Г.К. Влияние отрицательной ионизации воздуха на некоторые физиологические функции самцов. М., 1963, 22 с.

Минх А.А. Ионизация воздуха и ее гигиеническое значение.- 2-е изд. М.: Медгиз, 1963, 352 с.

Чижевский А.Л. Солнце и мы. М.: Знание, 1963, 48 с.

Лившиц М.Н., Лубан И.С. Искусственная ионизации воздуха в нарродном хозяйстве: Материалы семинара. Тула: ЦБТИ, 1963, 59 с.

Чижевский А.Л. Эффект Циолковского // Новый мир. No 3. М., 1963, с. 201-207.

Щетилин А. Малогабаритный ионизатор и счетчик отрицательных ионов. Радио, 1963, No 11, с. 47-49.

Сальм Я.И., Рейнат М.А. Измерение спектра подвижности аэроионов в широком диапазоне // Уч. записки ТГУ. Вып. 648. Тарту, 1963, с. 41-45.

Чижевский А.Л. Атмосферное электричество и жизнь // Земля во Вселенной. М.: Мысль.- 1963, с. 422-443.

Лившиц М.Н. Технические средства для искусственной ионизации воздуха и приборы для измерения концентрации ионов. М., 1964, с. 40-41.

Чижевский А.Л. О мировом приоритете К.Э. Циолковского // Земля во Вселенной. М.: Мысль.- 1964, с. 480-489.

Хренов Н.М. Ионизация воздуха и ее влияние на состояние и продуктивность коров. М., 1965, 20 с.

Лившиц М.Н., Моисеев В.М. Электрические явления в аэрозолях и их применение. Л.: Энергия, 1965, 224 с.

Лившиц М.Н. Технические средства для искусственной ионизации воздуха. Применение искусственной ионизации воздуха в народном хозяйстве. Новые способы и технические средства электроочистки воздуха // Сб.тр.НИЛ.-Вып.1. М.: Стройиздат, 1965, с. 20-73.

Каценович Р.А. Гидроаэроионизация и гидроаэроионотерапия. Ташкент, Медицина, 1966 г.

Аэроионизация в гигиене труда. Под ред. Койранского Б.Б. Аэроионизация в гигиене труда. Под ред. Койранского Б.Б. Ленинград, Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний. 1966, 271 с.

Снигур О.И. Аэроионизация в гигиене труда. Л., Медгиз, 1966, с. 54-56.

Bachman C.Н.,МсDonald R.D.,Lorenz P.J. Some effects of air ion the activity of rats. Int J Biometeorol, v.10, p. 39-46. 1966.

Березюк Г.С. О некоторых физико-химических свойствах электрозаряженных аэрозолей. В кн. Аэроионизация в гигиене труда. Л., 1966.

Киселев Н.Д. Очистка воздуха от высокодисперсной пыли методом искусственной ионизации. М., Машиностроение, 1966.

Лакшин А.М. Влияние искусственно ионизированного воздуха различной полярности на работоспособность и восстановительные процессы после физических нагрузок: Автореф. дисс. к. м. н. М., 1966.

Таммет Х.Ф., Сальм Я.И. Аэроионизация в гигиене труда. Л.: 1966.

Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов // Уч. зап. ТГУ. Вып. 195. Тарту, 1967, 232 с.

Солнце, электричество, жизнь. Журнал "Моделист-конструктор", N 7, 1967 г.

Hoppel W.A. Theory of the electrode effect // J.Atm.and Terr. Phys. 1967.

Палкин Л.Н. Исследование электрического поля униполярной короны постоянного тока и движение заряженных аэрозольных частиц в нем при сложной конфигурации электродов. М., 1967.

Лившиц М.Н., Садовский Ф.Т. Электронно-ионная очистка воздуха от пыли в промышленности строительных материалов. М.: Стройиздат, 1968, 176 с.

Bioclimatology, biometeoroly and aeroiontherapy. Bioclimatology, biometeoroly and aeroiontherapy. Milan. 1968.

Кrueger A.P. The biological effects of gaseous ions In Aero- iontherapy. Milan. 1968.

Солнце, электричество, жизнь. Материалы чтений Моск. об-ва испытателей природы памяти А.Л.Чижевского. М.: Наука, 1969, 100 с.; 1972, 123 с.; 1976, 102 с.

Чижевский А.Л. В ритме Солнца. М.: Наука, 1969, 112 с.

Галимова З.Г. Влияние аэроионов на эмбриональное развитие кур. М., 1969, 20 с.

Хаметов Б.М. Разработка и экспериментальное исследование устройства для генерации электрического поля и аэроионов в камерах инкубаторов. М., 1969, 23 с.

Багиров Н.М. Иследование искусственной ионизации воздуха и режимов работы коронно-разрядных аэроионизационных установок в животноводческих помещениях. Елгава, 1969, 26 с.

Волков Г.К. Клинико-физиологические изменения и воспроизводительные функции у КРС при ионизации воздушной среды. М., 1969, 36 с.

Волков Г.К. Аэроионизация в животноводстве и ветеринарии. М., Колос, 1969, 94 с.

Актуальные вопросы методики и дозировки при аэроионотеропии. Методическое письмо. Актуальные вопросы методики и дозировки при аэроионотеропии. Методическое письмо. Рига, 1969.

Малышева И.Н. Влияние отрицательного ионизированного воздуха на некоторые показатели закаленности и физической подготовленности. - Автореф.канд.дисс. М. 1969.

Ненов Ц.Р. Влияние ионизированного воздуха на некоторые физиологические, биохимические и иммунологические показатели крови у овец. М., 1971, 17 с.

Потокина Л.И. Влияние ионизированной воздушной среды в период хранения яиц на их инкубационные качества. М., 1971, 20 с.

Отпущенников В.Ф. Физиологическое состояние и продуктивность бройлеров при искусственной аэроионизации. Загорск, 1971, 21 с.

Воронков П.Н. Воспроизводительная функция баранов-производителей при искусственной аэроионизации воздушной среды. Ереван, 1971, 28 с.

Наремский Н.К., Никульча И.П., Монтик П.Н., Карпов И.П. Применение искусственной ионизации в системах кондиционирования воздуха. Кондиционирование воздуха. Республ. научн. конф. Л., ЛТИХП, 1972, 104 с.

Чижевский А.Л. Космические воздействия. Населенный космос. М.: Наука, 1972, 113 с.

Красногорская Н.В. Электричество нижних слоев атмосферы и методы его измерения. Л.: Гидрометеоиздат, 1972, 323 с.

Анисимов Б.В. Аэроионный режим герметических камер и влияние ионизированного воздуха на организм человека при длительном пребывании в герметической камере: Автореф. дисерт. канд. биол. наук.-М., 1973, 22 с.

Шандала М.Г. Аэроионизация как неблагоприятный фактор внешней среды. Киев: Здоровье, 1974, 164 с.

Чижевский А.Л. Вся жизнь: Годы и люди. М.: Сов.Россия, 1974, 208 с.

Монтик П.Н. Исследование и разработка способов и средств регулирования концентрации аэроионов с целью воздействия на некоторые технологические процессы. Одесса, 1974, 31 с.

Мозжерин В.И. Ионизация воздуха и ее влияние на продуктивность поросят. М., 1974, 34 с.

Голованов А. Эликсир жизни (проблемы и перспективы аэроионификации). Техника и наука, N 1, 1974, с. 20-27.

Мозжерин В.И. Искусственная ионизация воздуха свинарников-маточников и ее влияние на организм свиней. М., 1974.

Горбунова Е.В. Влияние электрического состояния воздушной среды на процесс прядения и санитарно-гигиенические условия труда. Иваново, 1975, 28 с.

Бондаренко В.В. Повышение устойчивости организма шахтеров под влиянием аэроионизации. Сб. Научно-технический прогресс и оздоровление в угольной промышленности. Донецк, 1975, с. 214-215.

Таммет Х.Ф. Зависимость спектра подвижностей легких аэроионов от микропримесей воздуха // Уч. зап. ТГУ. Вып. 348. Тарту, 1975, с. 3-15.

Виснапуу Л.Ю. Электрическое заряжение частиц аэрозоля с применением коронного разряда. Уч. зап. ТГУ. Вып. 348. Тарту; 1975, с. 56-85.

Попеску С., Йота М., Хоргидан В. О некоторых средствах и приемах психического воздействия в спорте. Сборник "Психология и современный спорт". М.: ФИС, 1975.

Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума. Т. 1, 2. М.: Наука, 1975.

Крисюк Э.М. Радиационно-гигиеническая оценка строительных материалов / ЛенНИИрадиац. гигиены. Л., 1976, 17 с.

Мак-Даниэль И.В., Мэзон Э. Подвижность и диффузия ионов в газах. М.: Мир, 1976, 832 с.

Голованов Л.В. Аэроионификация и гелиобиологоя. Солнце, электричество, жизнь. М.: Наука, 1976, с. 15-17.

Губернский Ю.Д., Дмитриев М.Т. Атмосферный озон и ионы - основные компоненты свежести воздуха. Природа.- No 9. М., 1976, с. 21-31.

Дружинин Л.А. Секция физики Московского общества испытателей природы в борьбе за прогрессивные идеи А.Л. Чижевского // Солнце, электричество, жизнь. М.: Наука, 1976, с. 3-5.

Голованов Л.В. Аэроионификация - проблема народнохозяйственная // Солнце, электричество, жизнь. М.: Наука, 1976, с. 38-42.

Дмитриев М.Т., Губернский Ю.Д. Физико-химические аспекты аэроионофикации воздуха жилых и общественных зданий // Солнце, электричество, жизнь.- М.: Наука, 1976, с. 84-86.

Лакшин A.M., Оглезнев В.В. К вопросу о нормировании ионизации воздуха в пассажирских вагонах.// Гигиена, физиология и эпидемиология на железнодорожном транспорте. М., 1976.

Портнов Ф.Г. Электроаэрозольтерапия. Рига, Зинатне, 1976.

Файн В.Б. Исследование метода ионизации воздуха коронным разрядом в птичниках для кур несушек. Челябинск, 1977, 24 с.

Бут А.И. Применение электронно-ионной технологии в пищевой промышленности. М.:Пишевая промышленность, 1977, 87 с.

Чижевский А.Л. Страницы воспоминаний о К.Э.Циолковском. Теория космических эр // Химия и жизнь. No 1. М., 1977, с. 22-32.

Наремский Н.К., Монтик П.Н., Кирвас А.В., Тадулев Б.А., Никульча И.П. Применение электронно-ионной обработки воздуха в камерах созревания твердых сыров.// Электронная обработка материалов, No4. Л., 1977, с.76-77.

Глущенко Н.А. Исследование устройств с использованием коронного разряда и аэроионов для интенсификации и стабилизации биологических процессов. М., 1977.

ГОСТ 12. 1. 005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. 1977.

Указания по компенсации аэроионной недостаточности в помещениях промышленных предприятий и эксплуатации аэроионизаторов. Утверждены Минздравом СССР 14.02.1977 г.

Файн В.Б. К теории процессов очистки воздуха при аэроионификации. Труды ЧИМЭСХ, вып. 145. Челябинск, 1978, 122 с.

Смирнов Б.М. Отрицательные ионы. М.: Атомиздат, 1978, 176 с.

Пшежецкий С.Я., Дмитриев М.Т. Радиационные физико-химические процессы в воздушной среде. М.: Атомиздат, 1978, 181 с.

Губернский Ю.Д., Корневская Е.И. Гигиенические основы кондиционирования жилых и общественных зданий.- М., Медицина, 1978, 192 с.

Грудина А.И. Об ионизации атмосферы в условиях крупного промышленного города. Гигиена и санитария. No 1. М., 1978, с. 107-108.

Губернский Ю.Д., Исмаилова Д.И. Гигиеническая значимость ионно-озонного комплекса в условиях жилых и общественных зданий. Вестник АМН СССР No 8. М., 1978, с. 49-53.

Орлов В., Новогрудский Е. Ионы против микробиологического зла. Техника и наука, No 2, М., 1979, с. 7-9.

Мараквелидзе М.А., Гольдбаум М.И., Чхенкели Л.И. Некоторые результаты исследований по хранению томатов в электрическом поле высокого напряжения. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Труды НИИЭТ, том 13. Тбилиси, 1979, 122 с.

Каримов Ф.А. Влияние аэроионизации на некоторые показатели иммунобиологической реактивности организма у вакцинированных свиней. М., 1979, 24 с.

Хренов Н.М. Аэроионизация и ее влияние на организм лошадей-продуцентов. М., 1979, 38 с.

Месси Г. Отрицательные ионы. М., Мир, 1979, 754 с.

Чопоров В.Е. Ионизация воздуха в сыродельном производстве. Молочная промышленность, No 4. М., 1979, с. 15-18.

Губернский Ю.Д., Дмитриев М.Т. Озонно-ионный режим жилых и общественных зданий и его роль в обеспечении воздушного комфорта. Водоснабжение и санитарная техника. No 1. М., 1979, с. 17-18.

Таммет Х.Ф., Сальм Я.И. Об использовании провочных антенн для аэроионизации // Уч. зап. ТГУ. Вып. 479. Тарту, 1979, с. 19-25.

Лашманов В.И., Монтик П.Н., Коновалов С.А. Транспортирование ионизированного воздуха с наименьшими потерями // Электронная обработка материалов.- No 3. Кишинев, 1979, с. 60-62.

Назаров В.Н. Разработка устройств и исследование аэроионной обработки биологических объектов с целью интенсификации технологических процессов. М., 1979.

ССБТ ОСТ 11. 296. 019-78. Аэроионизаторы и методы компенсации аэроионной недостаточности. ССБТ ОСТ 11. 296. 019-78. ВНИИ Электростандарт, 1979.

Медико-биологические проблемы условий труда и здоровья работающих в помещениях по изготовлению микросхем // Сб. науч. работ Ленин. СГМИ. Т. 136. Л., 1980, 112 с.

Чижевский А.Л. Биофизические механизмы реакции оседания эритроцитов. Новосибирск: Наука, 1980, 177 с.

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений: СН 2152.- М., 1980, 7 с.

Тигринян Р.Я. и др. Влияние ионизированной воздушной среды на гормональные спектры организма человека // Космическая биология и авиакосмическая медицина. No 6. М., 1980, с.8.

Sulman F.G. The effects of air ionization, electricfields, atmospherics and other electric phenomena and animals. Springfield, USA, 1980.

Чижевский А.Л. Теория гелиотараксии. М., 1980.

Алтынбаев Н.М. Ионизация воздуха и ее влияние на организм поросят, больных бронхопневмонией. М., 1981, 23 с.

Семенов К.П. Биологическое обоснование применения искусственной электрозарядности воздуха в птицеводстве, разработка средств и режимов аэроионизации в условиях промышленной технологии содержания кур. М., 1981, 48 с.

Генкин В.И., Митюшин Ю.Б. Электроника в сельском хозяйстве. М.: Знание, 1981, 62 с.

Шилкин А.А., Соловьев С.П. и др. Аэроионный режим помещений при работе бытовых кондиционеров БК-1500 и БК-2500 // Электротехническая пром-сть. Сер. Бытовая электротехника. Вып.3(64). М., 1981, с. 1-3.

Анисимов Б.В. Некоторые биохимические показатели у здорового человека в условиях гермокамеры с переодически ионизированным воздухом // Космическая биология и авиакосмическая медицина. Т.15(3). 1981, с. 54-56.

Виснапуу Л.Ю. Рассеяние табачного дыма в ионизированном и неионизированном воздухе. Уч. зап. ТГУ. Вып. 588. Тарту; 1981, с. 77-83.

Шилкин А.А., Миронов А.М. Влияние некоторых отделочных материалов на процесс сохранности электрического режима воздушной среды при искусственной ионизации // Мсследования в области теплоснабжения и вентиляции.: Межвуз. тем. сб. Л.: ЛИСИ, 1981, с. 94-103.

Иванов Б.С. Электроника в самоделках. М.: ДОСААФ, 1981.

Скоробогатова А.М. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у работающих в условиях различного режима аэроионизации // Гигиена и санитария. No 11. М., 1981.

Манойлов В.Е. Электричество и человек. М.: Энергоиздат, 1982, 152 с.

Шилкин А.А., Соловьев С.П. Рекомендации по совершенствованию аэроионного режима внутренней среды общественных зданий / ЦНИИЭП учеб. зданий. М., 1982, 36 с.

Павлов С.Н. Искусственная ионизация чистого воздуха помещений // Водоснабжение и санитарная техника. No 6. М., 1982, с. 19-21.

Рейнет Я.Ю. и др. Сравнительное исследование аэроионизаторов // Уч. зап. ТГУ. Вып. 631. Тарту, 1982, с. 53-62.

Алексеев В.П. Творчество А.Л.Чижевского и современная наука // Природа No10, М.: АН СССР 1982, с. 58-60.

Голованов Л.В. Стиль жизни, личности, мышления. Природа No 10, М., 1982, с. 61-64.

Шиллер Г.Г., Максимцов В.М, Горбунов А.А., Евдокимов А.И. Экспериментальная установка для исследования влияния ионизированного воздуха на микрофлору сырохранилищ. // Новые исследования в сыроделии. Углич, 1982.

Мараквелидзе М.А., Сванидзе С.С., Мурванидзе П.И. Применение сильных электрических полей для хранения картофеля. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Сб. науч.трудов. Тбилиси, НИИЭТ, 1983, 138 с.

Мараквелидзе М.А., Гольдбаум М.И., Чхенкели Л.И., Дваладзе Л.Л., Мурванидзе П.П. Результаты исследования влияния электрического поля высокого напряжения на длительность хранения плодов и овощей. Применение электронно-ионной технологии в народном хозяйстве. Труды НИИЭТ, том 16. Тбилиси, 1983, 153 с.

Мелиди Г.Е. Разработка устройств для создания направленных ионизированных потоков воздуха. Новосибирск, 1983, 18 с.

Гоник А.Е. Влияние электрического ветра на процессы осаждения пыли в электрофильтрах. М., 1983, 20 с.

Лившиц М.Н., Румянцев К.И. Аэроионофикация промышленных и общественных зданий. Водоснабжение и санитарная техника. No 10. М., 1984, с. 14-16.

Лившиц М.Н. Аэроионофикация: горный воздух по заказу. Жил. и коммун. хоз-во. No 11,12. М., 1984, с. 40-41.

Санадзе Г.И. О нормализации ионизованности воздушной среды различных помещений // Безопасность труда: Сб. науч. тр. ин-тов охраны труда ВЦСПС. М.: Профиздат, 1984, с. 72-78.

Шилкин А.А. Аэроионный режим при эксплуатации бытового кондиционера БК-2500 со встроенным аэроионизатором // Электротехническая пром-сть. Сер. Бытовая электротехника. Вып.1(80). М., 1984, с. 7-9.

Дмитриев М.Т., и др. Влияние фитонцидов на ионизацию воздуха. Гигиена и санитария. No 8. М., 1984, с. 82-83.

Верещагин И.П. Коронный разряд в аппаратах электронно- ионной технологии. М., Энергоатомиздат, 1985, 159 с.

Гигиена окружающей среды/ Под ред. Г.И.Сидоренко.- Гигиена окружающей среды/ Под ред. Г.И.Сидоренко. М.: Медицина, 1985, 303 с.

Лившиц М.Н. Горный воздух в любом помещении. Изобретатель и рационализатор. No 5. М., 1985, с. 22.

Губернский Ю.Д., Можаев Е.А. Гигиенические аспекты химического загрязнения окружающей среды крупных городов. Проблемы больших городов: Обзор. информ. Вып. 8. М., 1985, с. 8-17.

Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение.- М.: Стройиздат, 1985.

Семенов К.П. Ионизация воздуха в птицеводстве. Теория и практика. М., 1986, 46 с.

Jaskowski J, Mysliwski A. Effect of air ions on healing of wounds of rat skin. // Exp Pathol 29:2, 1986, p. 113-137.

Гуменная И.Н. Зоогигиеническое и биологическое обоснование применения аэроионизации при инкубации утиных яиц. М., 1987, 23 с.

Ягодинский В.Н. Александр Леонидович Чижевский. М.: Наука, 1987, 315 с.

Лепешенков В.Ф. Обоснование и использование искусственной периодической аэроионизации при инкубировании яиц сельскохозяйственной птицы. Пушкин, 1987, 49 с.

Рудаков В.В., Александрова С.К. Ионизация воздуха в животноводческих помещениях. Л.: Агропромиздат, 1987, 70 с.

Finnegan M.J., Pickering A.C. Indoor air. Berlin, 1987, p. 542-546.

Charry J.M. Air ions: Physical and Biological Aspects. Boca Raton, CRC Press, 1987, p. 91-150.

Зверева С.В. В мире солнечного света. Л.: Гидрометеоиздат. 1988, 160 с.

Шилкин А.А., Губернский Ю.Д., Миронов А.М. Аэроионный режим в гражданских зданиях. М.: Стройиздат, 1988, 169 с.

Deleanu M. Aeroionoprophylaxis of the recurrences of painful periods in gastroduodenal ulcers. // Int J Clin Pharmacol Res 8, 1988, p. 127-129.

Лившиц М.Н. Социальное значение аэроионификации жилых зданий. Жилище-2000. М.: Стройиздат, 1988, с. 109-113.

Гольдштейн Н.И. Аэроионы: возможная роль активных форм кислорода в механизмах биологического действия. // Кислородные радикалы в химии биологии и медицине. Рига, 1988, с. 80-108.

Fornof К.Т., Gilbert G.O. Stress and physiological, behavioral and performance patterns of children under varied air ion levels. Int.J.of Biometeorol., 32:260-270. 1988.

Таммет Х.Ф., Сальм Я.Й., Ихер Х.Р. Спектр подвижности аэроионов в приземном воздухе // Атмосферное электричество. Труды III Всесоюзного симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат, 1988.

Чижевский А.Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. 2-е изд., сокр. М.: Стройиздат, 1989, 488 с.

Семенов К.П. Повышение биологической эффективности вентиляции птицеводческих помещений путем обогащения электричеством вентиляционного воздуха. М., 1989, 54 с.

Голдаев В.С. Использование ионизации воздуха для повышения сохранности клубней картофеля. Электронная обработка материалов, No5, 1989, с. 68-71.

Лившиц М.Н. Аэроионофикация: Практическое применение. М.: Стройиздат, 1990, 168 с.

Скипетров В.П., Мартынова В.В. Влияние отрицательных аэроионов кислорода на свертывание крови и фибринолиз. Мордовский ун-т, Саранск, 1991, 5 с.

Кондрашова М.Н. Проблемы электробиологии в трудах Л.Л.Васильева и их исследование на уровне митохондрий. Физиологический журнал СССР им.Сеченова, т. 77, N 8. М., 1991, с. 9-19.

Семакин Н. Электроэффлювиальная люстра. Моделист-Конструктор, N 9, 1991., стр.17.

Мадаев В.В. Применение аэроионотерапии в комплексном лечении больных хроническим обструктивным бронхитом. Автореф. дис. канд. мед. наук. Москва, 1992, 23 с.

Скипетров В.П., Мартынова В.В. Влияние аэроионов кислорода на мобильность системы гемостаза. Саранск, Мордовский ун-т. 1992, 6 с.

Скипетров В.П., Мартынова В.В. Влияние отрицательных аэроионов кислорода на гемостаз человека. Мордовский ун-т, Саранск, 1992, 8 с.

Скипетров В.П., Инчина В.И., Зорькина А.В., Мартынова В.В. Влияние аэроионов кислорода на гемостаз в условиях гиподинамии. Мордовский ун-т. Саранск, 1992.

Всесильная люстра зека Чижевского. Журнал "Изобретатель и рационализатор", No 53, 1993 г.

Возмилов А.Г. Электроочистка и электрообеззараживание воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве. Челябинск, ЧГАУ, 1993, 37 с.

Скипетров В.П., Беспалов Н.Н. Влияние отрицательных аэроионов кислорода на рост цыплят. Ветеринария No 1. М., 1993, с. 20-21.

Строчевой В.Ф. Аэроионизация и электроозонирование атмосферы в клетках для кур-несушек. М., МГАУ, 1994.

Аширов Р.3. Влияние аэроионов на перекисное окисление липидов и агрегацию тромбоцитов при некоторых заболеваниях гепатопанкреатодуо-денальной системы. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 1995, 23 с.

Чижевский А.Л. На берегу Вселенной: Годы дружбы с Циолковским: Воспоминания / А.Л.Чижевский; Сост., вступ. ст., коммент. Л.В.Голованова. М.: Мысль, 1995, 735с.

Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях солнца. Гелиотараксия / А.Л.Чижевский; Сост., вступ. ст., коммент. Л.В.Голованова. М.: Мысль, 1995, 767с.

Мачабели М.С., Полесский В.А., Хватов В.Б., Тихонов В.П., Шарыгин Р.Х., Тихонова Т Г. Общая электрокоагулология (физиология и патология). Профилактика и лечение тромбогеморрагического синдрома общей патологии донаторами электронов. М.: 1995.

Аксенова С.В. Влияние аэроионов кислорода на некоторые показатели гемостаза в норме и при патологии. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 1995.

Скипетров В.П. Лечение аэроионами кислорода. Мордовский ун-т, 1995.

Скипетров В.П., Мартынова В.В. Влияние отрицательных аэроионов кислорода на свертывание крови. Жур. Кардиология. 1995.

Зайцева О.Ю. Оптимизация аэроионотерапии в лечении больных хроническим обструктивным бронхитом. Автореф. дис. канд. мед. наук. Москва, 1996, 21 с.

Чижевский А.Л. В науке я прослыл поэтом.:К 100-летию со дня рождения А.Л.Чижевского: Стихотворения / А.Л.Чижевский; Сост.Л.Т.Энгельгардт;Вступ.ст.В.А.Волкова. Калуга: Золотая аллея, 1996, 271с.

Герасимова Л.И., Данилов Ю.А., Евстигнеев А.Р., Мачабели М.С., Тихонов В.П. Аэроионотерапия. Научно-методический материал. Калуга, Изд. Лазерной АН РФ, 1996, с. 32.

Инчина В.И., Скипетров В.П., Зорькина А.В., Мартынова В.В. Влияние аэроионов кислорода на гемостаз и развитие атеросклероза при гиподинамии. Патол. физиол. и экспер. терапия. No 2. М., 1996, с. 32-35.

Ливанова Л.М. и др. Профилактическое влияние отрицательно заряженных аэроионов при остром стрессе у крыс с различными типологическими особенностями поведения. Журнал высшей нервной деятельности. т. 46, вып. 3. М., 1996, с. 564-570.

Ливанова Л.М. и др. Коррекция вегетативных нарушений у человека отрицательно- заряженными аэроионами. Журнал высшей нервной деятельности. т. 49, вып. 5. М., 1996, с. 761-768.

Томилин К.А. Вокруг трепещет пульс Вселенной: А.Л.Чижевский. // Философия русского космизма. М.: Фонд "Новое тысячелетие", 1996, с.164-180.

Мельников В М. Влияние аэроионов кислорода на перекисное окисление липидов и некоторые антиоксидантные ферменты при комплексной фармакотерапии острого перитонита. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 1997, 26 с.

Goldstein N., Arshavskaya T. Is atmospheric superoxide vitally necessary? Accelerated death of animals in a quasi-neutral electric atmosphere. // Z Naturforsch [C] 52, 1997, p. 396-404.

Скипетров В.П. Аэроионы и гемостаз. Тромбозы и эмболии: 3-я Всеросс. конф. М., 1997, с. 147-148.

Скипетров В.П. Здоровье под люстрой Чижевского. Бизнес. No 12. М., 1997, с. 36.

Иванов Б. Люстра Чижевского своими руками. Журнал "Радио" No 1, с.36,37, No 2, с.35, 1997.

Голованов Л.В. Солнечный пульс в ритмах планеты. Журнал "Радио" No 2, с.34, 1997.

Бирюков С. "Люстра Чижевского" - своими руками. Журнал "Радио" No 2, с.34, 1997.

Иванов Б. Блок питания для "Люстры Чижевского". - Журнал "Радио", 1997, No 5, с. 35, 36.

Иванов. Б. "Люстра Чижевского": вопросы и ответы. - Журнал "Радио", 1997, No 6, с. 33.

Дикова О.В. Ультраструктура кожи, метаболические и иммунологические показатели у больных псориазом на фоне применения димсфосфона и аэроионов кислорода. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 1997.

Утин В. Варианты блока питания "Люстры Чижевского". Журнал "Радио" No 10, с.42,43. 1997.

Браун Янис Албертович и др. Физика и технология источников ионов. М., Мир, 1998, 495 с.

Ryushi T. The effect of exposure to negative air ions on the recovery of physiological responses after moderate endurance exercise. // Int J Biometeorol 41, 1998, p. 132-136.

Глухенький Т. Еще один блок питания "Люстры Чижевского". - Журнал "Радио", 1998, N11, С.44.

Истомин Н.И. Все ли аэроионизаторы можно называть "Люстрой Чижевского"? Журнал "Радио", 1998, No 11, с.42

Рождественский Л.М. Краткий обзор основных аспектов применения аэроионизации и аэроионотерапии // "МИС-РТ", Сб. No 5-2. 1998.

Федаев А.А. Профилактика спайкообразования брюшной полости при перитоните способом аэроионизации. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 1998.

Чижевский А.Л. Аэроионы и жизнь; Беседы с Циолковским / А.Л.Чижевский; Сост., вступ. ст., коммент. и подбор ил. Л.В.Голованова. М.: Мысль, 1999, 716с.

Зорькина А.В., Скипетров В.П. Влияние атмосферного электричества на гемостаз при длительном ограничении подвижности // Атеротромбоз - проблема современности. М., 1999, с. 162-164.

Кондрашова М.Н. Отрицательные аэроионы и активные формы кислорода. Биохимия. Т. 64. Вып. 3. М., 1999, с. 430-432.


Багирян Р. Великий план профессора Чижевского. Комсомольская правда, 4 июня 1999. "Советская Россия", 25 августа 2001 г.

"Парадокс Чижевского. Секретные материалы". "Новая газета", 5 июля 1999 г.

Нечипуренко О.Н. Люстра Чижевского - домашний витаминный завод. // "Провизор", вып. 3, 1999.

Багирян Р. Люстра профессора Чижевского // Комсомольская правда, 20 августа 1999.

Григорьев Р. "Автомат Чижевского Для боёв в микромире". "Комсомольская правда", 22 октября 1999 г., 25 августа 2000 г.

Скипетров В.П., Зорькина А.В. Противоатсрогенное действие аэроионов кислорода. Тромбозы, геморрагии, ДВС-синдром, проблемы лечения: V Всерос. конф. М., 2000, с. 154-155.

Зызюк А.Г. Ионизаторы воздуха. // Радiоаматор, N 5, 2000, с. 36, 37.

Григорьев С.П. и др. Аэроионотерапия в лечении больных с бронхолегочной патологией. Российский медицинский журнал. No 6, M., 2000, с. 44-46.

Невидимые витамины профессора Чижевского. "Комсомольская правда", 21 января 2000 г.

"О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных помещениях" Письмо Минтруда РФ от 18.07.00 N 647-8, 2000 г.

"О контроле и коррекции аэроионного фактора при аттестации рабочих мест". Письмо заместителя Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.00 N 19ФЦ/4176, 2000 г.

Коровин В.Н. Малогабаритный аэроионизатор. Журнал "Радио" No 3, c. 29. 2000.

Черкасов Г.В., Яковлев С.А. Ионизация воздуха - путь к долголетию. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. No 4. М., 2000.

Чижевский и образование: Сборник научных трудов и материалов, посвященных исследованию научно-культурного наследия А.Л.Чижевского. Калуга: КГПУ К.Э.Циолковского, 2000. 352 с.

Багирян Р. Кто изобрел люстру Чижевского? Газета "ЦЕНТР plus", No 48 (394), декабрь 2000 г.

Норман Г.Э. Активные формы кислорода и люстра Чижевского. Биохимия, Т. 66. Вып. 1. М., 2001, с. 123-126.

Базеев Э.Г. Влияние некоторых антиоксидантов и отрицательных аэроионов кислорода на процессы гемостаза при гиподинамии. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 2001.

Калинин П. Ионизатор. Журнал "Радиолюбитель", N 2. 2001.

Скипетров В.П., Беспалов Н.Н., Зорькина А.В. Лечение аэроионами кислорода. Мордовский гос. Университет, г.Саранск, СВМО, 2001.

Люстра Чижевского: факты и вымыслы. Газета "Аргументы и факты", No 30, 25 июля 2001 г., "Труд", No 058, 4 апреля 2002 г.

Карнаух В.К. Космические циклы и социальные ритмы: концепция А. Л. Чижевского //Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. I. СПб., 2001. С.122-137.

Кубраков Д. "Средство от городской духотищи". Газета "Труд", No 151, 20 августа 2001 г.

Люстра Чижевского: отвечают специалисты. Газета "Аргументы и факты", No 44, ноябрь 2001, "Труд", No 100, 14 июня 2002 г.

Григорьев Р. "Ионные шары". Газета "Труд", No 226, 6 декабря 2001 г.

Рогов В.А. Влияние отрицательных ионов и летучих терпентоидов на очистку воздушной среды производственных помещений деревообрабатывающих предприятий. М., МГУЛ, 2002, 223 с.

Воейков В.Л. Возможные физико-химические механизмы биологического действия аэроионов Чижевского (супероксида) // Космос и мировая история: Матер, межд. конф. М., РБФ "Гелиос", 2002, с. 211-224.

Богдашкина О.Н. Влияние ЛБК-149 и отрицательных аэроионов кислорода на некоторые показатели эндотоксикоза при экспериментальной неоплазии. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 2002.

Есина М.В. Исследование антиатерогенного действия вамина и отрицательных аэроионов кислорода в условиях экспериментальной гиперхолестеринемии. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 2002.

Дьявольский ветер перемен. Климата. Газета "Аргументы и факты", No 38, 2002 г.

Зызюк А.Г. Настольный аэроионизатор воздуха. Журнал "Электрик",N 2. 2002.

Манакин А., Энгельгардт Л. Леонардо да Винчи XX века. Журнал "Наш современник", N 11, 2002.

Поляков В. Физика аэроионизации. Журнал "Радио" No 3, с.36. 2002.

Ямашкина Е.И. Экспериментальное исследование антиульце-рогенного действия мексидола, отрицательных аэроионов кислорода и их комбинации. Автореф. дис. канд. мед. наук. Саранск, 2002.

Апухтина Н.Г. "Уральская доля" в судьбе А.Л.Чижевского. Выдающиеся представители научной, общественной и духовной жизни Урала: Материалы 3-й Региональной науч.конф. / ЧГАКИ. -Челябинск, 2002. - 221 с

Скипетров В.П. Аэроионопрофилактика и аэроионотерапия. Саранск, СВМО, 2003, 47 с.

Скипетров В.П., Беспалов Н.Н., Зорькина А.В. Феномен "живого" воздуха. Саранск, СВМО, 2003, 93 с.

Возмилов А.Г., Файн В.Б., Смирнягин Е.В. Ионный вентилятор-фильтр для очистки воздуха в малообъемных помещениях. Техника в сельском хозяйстве, N 5, 2003, с. 30-32.

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений. (СанПиН 2.2.4.1294-03) Минздрав России. 2003.

Зуев Л. Регулируемый бестрансформаторный блок питания для "Люстры Чижевского". Журнал "Схемотехника", No 1 (27) январь 2003 г.

Зуев Л. Эффективность работы "Люстры Чижевского" повышена в два раза! Журнал "Схемотехника" No 7, стр. 9. 2003.

Лакшин A.M., Панникова Г.Н. Методика применения высоко ионизированного воздуха отрицательной полярности для стимуляции работоспособности и улучшения функционального состояния и врачей стоматологов. М.:МГМСУ 2003.

Методические указания "Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования. МУ 4.3.1517-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.06.2003 Минздрав России. 2003.

Панникова Г.Н. Влияние высокоионизированного воздуха отрицательной полярности на функциональное состояние и работоспособность врачей-стоматологов. Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2004.

Секриеру В., Мунтяну Е. Автоматизация аэроионизатора. Журнал "Радио" No 1, с.38, 39., 2004.

Скипетров В.П. Аэроионы и жизнь. - Изд. 3-е, перераб. и доп. Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2005. - 136 с.:ил.

Шапошникова Л.В. "Сын земли, причастный к силе Феба". В книге "Великое путешествие.", М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005 г.

Панов В. Г. Люстра Чижевского - прибор долголетия. "Питер", 2006.

Попов Ю.Г. Александр Леонидович Чижевский в Карлаге, Степлаге и Караганде (заметки краеведа о деятельности знаменитого ученого и его соратниках в Казахстане). СПб. 2008.

Александров В. "Мировая медицина живет по "законам Скипетрова" Газета "Комсомольская правда", 17 января 2008 г.

Просянов А., Блок питания и киловольтметр для "люстры Чижевского". Журнал "Радио", 2008 г., No 1, с. 27, 28

Алексеев А. "Горный воздух" на основе строчной развёртки. - Журнал "Радио", 2008, No 10, с. 35, 36.

Аширова Н.А. Влияние ионизированного кислорода на некоторые показатели гомеостаза кишечника при острой ишемии: дис.канд. мед. наук., ГОУВПО "МГУ им. Н. П. Огарева". - Саранск., 2008. - 134 с.

Колпакова В., М.Чулкина М., "Я выжил, мой труд исчез". Газета "Челябинский рабочий", 2 января 2009 г.

Мороз К. Усовершенствованный блок питания для "люстры Чижевского". - Журнал "Радио", 2009, No 1, с. 30.

Мороз К. Таймер для "люстры Чижевского". - Журнал "Радио", 2009, No 9, с. 39.

Петров Н. " Жизненный путь профессора Вадима Скипетрова". Газета "Столица С", 30 ноября 2010 г.

Круглая дата исследователя-открывателя. (о профессоре Скипетрове) Газета "Известия Мордовии", 10 декабря 2010 г.

Собачкин А. "Солнцепоклонники", Газета "Новая среда", г. Обнинск, 26 января 2011 г.

Алхазов Г.Д. "А.Л.Чижевский", Газета "Гатчинская правда", г. Гатчина, 20 мая 2013 г.

Просянов А. Блоки питания для "люстры Чижевского" / А. Просянов, В. Калашник // Журнал "Радио", 2013, No 9. с. 23-25.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 12. Часть 14-09. Ионизаторы воздуха.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание Книги:

## Глава 2. Приборы для контроля качества воздуха. 3


2.1 Контроль различных параметров воздуха.

2.2 Детекторы угарного газа.

2.3 Комплексные газоанализаторы.

2.4 Счетчики ионов.


## Глава 3. Озонирование воздуха. 38


3.1 Озон.

3.2 Бытовые озонаторы воздуха и воды.

3.3 Промышленные озонаторы воздуха.

3.4 Озонаторы для двигателей внутреннего сгорания.

3.5 Ионные генераторы для атмосферы.


## Глава 4. Аэроионотерапия. 98


4.1 Франклинизация, воздействие статическим электрическим полем.

4.2 Аэроионотерапия, Чижевский А.Л.

4.3 Чижевский А.Л.

4.4 Работы Чижевского А.Л.

4.5 Литература о Чижевском А.Л.

4.6 Исследования по аэроионотерапии.

4.7 Литература по аэроионотерапии.

4.8 Излучение люстры Чижевского.


## Глава 5. Люстра Чижевского. Ионизаторы воздуха. 266


5.0 Различные типы ионизаторов.

5.1 Схемы для люстры Чижевского.

5.2 Литература о люстрах Чижевского.

5.3 Отечественные ионизаторы воздуха. Аэроионизаторы.

5.4 Биполярные ионизаторы.

5.5 Высоковольтные генераторы.


## Глава 6. Ионизаторы зарубежных фирм. 357


6.1 USB ионизаторы.

6.2 Автомобильные ионизаторы, работают от прикуривателя.

6.3 Ионизаторы, вставляемые в розетку.

6.4 Носимые ионизаторы.

6.5 Компактные ионизаторы для холодильника, питание от батарейки.

6.6 Различные зарубежные ионизаторы, питание от сети 220в.

6.7 Ионизатор + вентилятор.

6.10 Ионизатор + ароматизатор.

6.11 Ионизаторы, встроенные в салон автомобиля.


## Глава 7. Очистители воздуха. 425


7.0 Наночастицы в воздухе.

7.1 Ионизатор + УФ.

7.2 Ионизатор + фильтр.

7.3 Ионизатор + фильтр + фотокаталитический фильтр.

7.4 Различные очистители воздуха.

7.5 Электростатический очиститель воздуха.


## Глава 8. Увлажнители воздуха. 476


8.1 Ультразвуковой увлажнитель воздуха.

8.2 Различные увлажнители воздуха.

8.3 Мойки воздуха.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------