# Биолокация в медицине. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по применению метода биолокации в медицинской диагностики для определения состояния организма человека. Диагностика производится с помощью биолокационной рамки или маятника.

Биолокация в медицине. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Более подробная информация находится в Книге 11. Часть 1-02. Биолокация в медицине.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru

Содержание Книги:

## Глава 0. Применение биолокации в медицине. 2


0.0 Различные исследования.

0.1 Определение артериального давления и пульса.

0.2 Наджарян Г.Н.

0.3 Определение полезности продуктов питания.

0.4 Зарубежные книги по применению биолокации в медицине.


## Глава 1. Диагностика состояния здоровья с помощью маятника и диаграмм. 161


1.1 Диагностика с помощью круговых диаграмм.

1.2 Диагностика с помощью атласов.

1.3 Диагностика с помощью различных схем.

1.4 Литература по диагностике с помощью диаграмм.

1.5 Штангл А.

1.6 Диагностика различных органов маятником.

1.7 Пучко Л.Г.


## Глава 2. Регистрация биополя человека методом биолокации с помощью рамки. 253


2.1 Биополе человека.

2.2 Измерение с помощью рамки величины биополя объекта (человека).

2.3 Аурометр Верне Камерона.

2.4 Аурографика.

2.5 Пондемотоный метод определения биополя.

2.6 Зависимость биолокационного эффекта от различных причин.

2.7 Измерение энергетики человека методом биолокации с помощью рамки.

2.8 Ланда В.Е.


## Глава 3. Биолокационная диагностика чакр. 348


3.0 Результаты диагностики чакр рамками.

3.0 Диагностика чакр маятником.

3.1 Стефанов Ю.Ф.

3.2 Зарубежная литература по диагностике чакр маятником.

3.3 Диагностика чакр рамками.

3.4 Мартынов А.В.

3.5 Регистрация излучения чакр с помощью прибора ИГА-1.

3.6 Регистрация излучения чакр с помощью прибора LM2 Experimental Life Energy Meter.

3.7 Косвенные методы регистрации биополя.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биолокация как метод биоэнергополевого диагностирования человека. С помощью биолокационной рамки специалист сможет провести диагностику состояния здоровья любого человека, проверить эффективность медицинских препаратов и подобрать наименее вредные и наиболее эффективные, определить каких именно витаминов и микроэлементов не хватает его организму в данный момент. Кроме этого, специалист, обученный биоэнергетической диагностике, сможет проверить состояние энергоинформационного поля человека, степень работы энергетических центров, качество работы различных органов и систем организма, а также измерить давление, пульс, сахар в крови, в любой момент времени без дополнительного оборудования, а также обнаружить глубинные причины отклонения от нормы.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Архангельский Геннадий Глебович, Зайцев А.С. (МГГЭ ПГО Центргеология). Применение биолокации для решения задач инженерной геофизики. 8с.+

1999-Архангельский Г.Г. Биолокация на пороге XXI века, история и перспективы. Вестник биолокации. 1999. No11. с.5-10.+


2001-Архангельский Г.Г. Биолоация на пороге XXI века. Мир непознанного. 2001. No12. (Сб. Биолокация: неограниченные возможности. Выпуск второй. М. 2007. с.79-86.+).


2005-Архангельский Г.Г. Биолокационный метод контактного и дистанционного контроля работоспособности систем и органов человека. Биоинформационные и энергоинформационные технологии в производственной, в социальной и в духовной сферах. (БЭИТ-2005). 8-й междунар. науч. конгр. т.5. Барнаул. АлтГТУ, 2005. с.75-78.


2005-Архангельский Г.Г. Эниодиагностика биологических объектов и технических систем. 12-я конференция по уфологии. Москва. 22 октября 2005. с.34-40.+

http://ufo.chudesamag.ru/wp-content/uploads/2013/03/12_sbornik_dokladov_2005.pdf


2006-Архангельский Г.Г. Биоэнергодиагностика сложных технических систем и биологических объектов. Семинар РГО. Москва. 10 мая 2006.


2006-Архангельский Г.Г. Эниодиагностика биологических объектов и технических систем. 12-я конф. по уфологии. М. 22 октября 2006. с.34-39.

http://ufo.chudesamag.ru/wp-content/uploads/2013/03/12_sbornik_dokladov_2005.pdf


2007-Архангельский Г.Г. Эниодиагностика биологических объектов и технических систем. Тоннель. No21. https://chudesamag.ru/ufo-tonnel/tonn_21_Arhangelsky.htm


2008-Архангельский Г.Г. Биолокация на пороге XXI века. Биолокация: неограниченные возможности. Улан-Удэ. Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. с.185-191.


2009-Архангельский Г.Г. Физические, химические и энергоинформационные факторы экологии жилища. Механизация строительства. 2009. No 7. с.18-20.


2009-Архангельский Г.Г. Физические, химические и энергоинформационные факторы экологии жилища. Механизация строительства. 2009. No 8. с.26-29.


2012-Архангельский Г.Г., Сигрист О.А. О физической природе биолокации и возможностях её практического применения. Семинар РГО. Москва. 9 апреля 2012.

http://www.ldspb.com/

--------------------------------------------------------


2015-Архангельский Г.Г. Биолокация, теория и практика. Видео. 2015.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FcCKkRZI4rs&feature=emb_logo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-Бабич Анатолий Павлович, Бабич Нина Алексеевн. Исцеление. М. Весь. 2000. 544с.

------------------------------------------------

1993-Бабич А.П. Чудеса исцеления. Мысли вслух. Харьков. 1993.


1995-Бабич А.П. Чудеса на семи ветрах: С благословления Высшего Святого Разума целительство молитвой: Мысли вслух. 1995.


2007-Бабич А.П. Бабич Нина Алексеевна. Исцеление Божественной силой. В помощь начинающим целителям. Весь. 2007. 288с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Баландин Константин Юрьевич, Авторские методы диагностирования и целительства. Вестник биолокации. М. 2006. No25. с.5-16.++

------------------------------------------------------------------

2010-Баландин К. Методы диагностирования и целительства. Биоэнергетика и искусство исцеления. Кн. 1. Биополе, энергоинформационный обмен и диагностика здоровья. Улан-Удэ. БНЦ СО РАН, 2010. с.205-215.


2016-Авторский курс К.Баландина "Духовная энергоинформационная коррекция". 2016 вып. 8.


2016-Авторский курс К.Баландина "Духовная энергоинформационная коррекция", Дополненный выпуск. 2016, выпуск 9.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Беляков Н. Системный подход в диагностике заболеваний. Биоэнергетика и искусство исцеления. Кн. 1. Биополе, энергоинформационный обмен и диагностика здоровья. Улан-Удэ. БНЦ СО РАН, 2010. с.215-218.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1997-Бондарчук Сергей Николаевич. Методы биолокационной диагностики здоровья человека. Вестник биолокации. 1997. No5. с.26-31.

--------------------------------------------------------------------------------

1997-Бондарчук С.Н. Биополе человека и его защита. Вестник биолокации. No7.


2002-Бондарчук С.Н. Биолокационная терапия. Энциклопедия традиционной терапии. М. Сопричастность. 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2003-Бондарчук С.Н. Биолокационная терапия. Вестник биолокации. 2003. No17. с.41-45.

--------------------------------------------------------------------

2010-Бондарчук С.Н. Биолокационная терапия. Биоэнергетика и искусство исцеления. Кн. 1. Биополе, энергоинформационный обмен и диагностика здоровья. Улан-Удэ. БНЦ СО РАН, 2010. с.241-247.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Володарский Борис Иванович, алтайский старец, народный целитель Алтая, тренер русского рукопашного боя, разведчик, после 15 лет службы зарубежом занимался в т.ч. подготовкой спецназовцев для Афганистана, Чечни и т.д. Теперь живёт под Барнаулом (зимой -в Новосибирске), и занимается целительством.

https://ok.ru/yavtv/topic/66236763040666

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голомолзин Евгений. Свет мой, маятник, скажи и всю правду доложи... с.314-317.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1994-Гоникман Эмма Иосифовна, Пути исцеления. Домашний гомеопатический лечебник. Минск. Сантана. 1994. 289с.+ Данная книга продолжает серию "Пути исцеления". Она состоит из двух частей. Первая -это "Курс радиэстезии: Практическое руководство" проф. Ж. П. Де Керсена, вторая -"Домашний гомеопатический лечебник", изданный в России в начале века Обществом врачей-гомеопатов и составленный по образцу подобного немецкого издания. Освоив курс радиэстезии (биолокации), читатель сможет по лечебнику подобрать себе индивидуальное гомеопатическое лекарство. Для специалистов, а также для широкого круга читателей. http://www.twirpx.org/file/1393901/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Горячев Василий Владимирович, Горячев Максим. Маятник: биолокационная диагностика и лечение. СПб. Питер. 2011. 127с.++

1. Методы биолокации и здоровье

2. Область применения приборов биолокации в общепринятой практике

3. Биолокационные способы диагностики и лечения

------------------------------------------------------------

2012-Горячев Василий, Горячев Максим. Биолокация и биоэнергетика -спасение от болезней века! СПб. Питер. 2012. 192с.++ Василий и Максим Горячевы разработали два стандарта (не путать со стандартами официальной медицины), а именно: биолокационный дистанционный способ диагностики; биолокационный способ повышения энергетики организма больного человека независимо от диагноза, поставленного врачами. В книге представлены результаты многолетних исследований, проведенных авторами, по установлению причин таких тяжелых заболеваний, как рак, ожирение, истощение, нарушение роста у детей и памяти у взрослых, сахарный диабет 1-го и 2-го типов, бесплодие у женщин и мужчин и других. Авторами решена проблема долголетия, над которой пока безуспешно бьются целые научные коллективы. В книге приведены эмпирические зависимости для определения продолжительности жизни конкретного человека на земле. Авторы доказали, что онкология -это процесс старения организма человека в результате снижения энергетики, который является следствием греховного образа жизни, плохой экологии, употребления некачественных продуктов питания, длительного приема лекарственных препаратов. Предложены авторские методы подъема энергетики. В книге приводятся примеры излечения тяжелых заболеваний при использовании эффективных, но нетрадиционных для нашей медицины методов лечения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Абрамова Татьяна (журналист, интервью). Тайны маятника. Будь здоров. 2004. No9. с.57-62. http://erusds.ru/grigorovich-viktor-konstantinovich-bioenergoterapevt-sdsu-ru-c-0004/

http://www.km.ru/v-rossii/2007/05/23/rostov-na-donu/chudo-mayatnik-v-vashikh-rukakh

---------------------------------------------------------

2007-Абрамова Татьяна. Тайны маятника. Вестник биолокации. 2007. No26. с.61-68.++

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1989-Григорьев Михаил Юрьевич, Елисеев И.М. Перспективы биолокации для экспресс-оценки психосоматического состояния человека. Лечебно-профилактическая работа для медицинских организаций в угольной промышленности. 1989. No8. М. с.33-35.

----------------------------------------

1991-Григорьев М.Ю. Оценка функционального состояния организма человека. Аргус. с.6-7.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Гуляев Эдуард Александрович, Гуляева Феоджосия И. Практическая биолокация или помощь биолокации в оздоровлении человека и окружающей среды. М. Диля. 2013. 288с.++ Если шаг за шагом, вместе с автором, вы освоите биолокацию -один из методов взаимодействия с тонким миром, где не существует неотвеченных вопросов. Биолокация давно известна людям, но использовать ее свойства абсолютно во всех областях жизни -авторская наработка Эдуарда Александровича Гуляева, владеющего биолокацией в совершенстве. В книге в постой и понятной форме описаны многие нюансы биолокации, даются практические советы и упражнения по ее освоению начиная от первого знакомства с индикатором и заканчивая вершинами мастерства.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диагностика маятником // Народная медицина России, теория и практика. 1999. No1. с.26-27.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Дунаева Елена Анатольевна. Маятник. Методы диагностики и работы с маятником. Курс для обретения навыков работы и установки связи с маятником. 8 уроков (10 часов). 9500руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Жигарев Александр Иванович (писатель) Применение рамки и маятника в повседневной жизни. Практическое пособие. М. 2005. 111с. В книге классифицируются термины, употребляемые в практике биолокации. В издании описаны методики применения биолокации для анализа состояния техники, быта, экологии. Дан анализ леченого действия Святых источников России, драгоценных камней и деревьев. Описаны нетрадиционные методы лечения, доступные широкому кругу читателей.


2005-Жигарев А.И. Красавин О.А. Азбука биолокации. Практическое пособие. М. Изд. Дом МСП. 2005. 109с.

-------------------------------------

2005-Жигарев А.И. Практическая диагностика организма методами биолокации. Семинар РГО. Москва. 9 ноября 2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жиляев А.И. Диагностика сердечно-сосудистой патологии биоэнергоинформационным методом. Физика и радиоэлектроника в медицине и биотехнологии ФРЭМБ"98. 3-я Международная научно-техническая конференция. Владимир. 1998. с.47-49.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Заворотных В.И. Определение активности лекарственных препаратов и низких и сверхмалых (гомеопатических) концентрациях методом биолокации. Сознание и физическая реальность. 2010. т.15. No5. с.35-45.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Карякин Александр Владиславович. Способ биолокации. Патент 2011112279. 2011.

1. Способ биолокации, включающий измерение вибрации конечностей человека при помощи датчика, преобразование сигнала в цифровую форму, вычисление параметров пространственной вибрации, и графическое отображение вектора виброускорения, согласно которому определяется направление на какой-либо предмет или объект, биоориентация или биолокационная диагностика.

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_2011112279_20121010_A_RU/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1998-Волченков Александр Евгеньевич. Козлов О.Л. Способ биоэнергетической коррекции состояния человека с помощью внешнего механического генератора. Патент 2143289. 1999. Изобретение относится к медицине и может быть использовано для коррекции биоэнергетического состояния человека, профилактики заболеваний и оздоровления организма. Способ включает проведение оператором предварительной диагностики меридианов с помощью методов биолокации для определения энергетических блоков, воздействия на пациента звуком, светом, теплом и запахом с одновременным выполнением физических упражнений с использованием цилиндрической рессорной пружины, для чего пружину сначала размещают на шейном отделе позвоночника, и пациент осуществляет ее перемещение вдоль позвоночника, затем пружину зажимают в области крупных суставов верхних и нижних конечностей, и пациент напрягает мышцы конечностей с последующим изменением положения суставных поверхностей, при этом физические упражнения проводят синхронно с дыханием, воздействие звуком осуществляют с частотой и ритмом сердечных сокращений, причем в процессе коррекции оператор неоднократно проводит дополнительную диагностику с помощью методов биолокации для изменения параметров осуществляемых воздействий и выбора характеристик пружины и осуществляет биоэнергетическое воздействие до ликвидации энергетических блоков. Технический результат -повышение эффективности биоэнергетической коррекции. Осуществляют биолокационную диагностику пациента по основным энергетическим меридианам и центрам. Проводят ликвидацию энергетических блоков и внешних энергетических привязок за счет действия внешнего биоэнергетического поля и обеспечения резонансного воздействия на пациента внешнего поля за счет изменения параметров до момента фиксации путем биолокации ликвидации блока и внешних энергетических привязок, задают колебательное внешнее воздействие с помощью внешнего механического генератора совместно с внешним электромагнитным воздействием. Результат применения изобретения заключается в устранении причин, которые не позволяют энергии свободно и равномерно циркулировать в организме, в очищении энергетического аурного поля человека и его оздоровлении. http://www.lvovich.ru/lvovich/patent_1998.shtml

----------------------------------------------------------------

Козлов О.Л., Суханов В.Ю. Орбы-паранормальные плазмоидные объекты.

http://www.lvovich.ru/notebook/orbs1.shtml

http://www.lvovich.ru/notebook/orbs2.shtml

----------------

Смирнова Н.М., Волченков А.Е. Способ обеспечения биоэнергетической экологии в здании. Патент 2153896. Изобретение относится к биоэнергетике и медицине и может быть использовано для обеспечения биоэнергетической экологии внутри здания и на прилегающей территории с энергетической и психофизиологической точек зрения, способ обеспечения биоэнергетической экологии в здании заключается в том, что до строительства здания на местности определяют направление географических полюсов, величину и направление действия магнитного поля Земли, расположение геопатогенных зон, осуществляют блокировку геопатогенных зон в месте предполагаемого строительства, выбирают место для строительства здания, расположение его, размещение перегородок внутри здания, строительные и отделочные материалы, предметы интерьера и мебель с учетом психофизиологического состояния людей, которые будут проживать или работать в здании. Психофизиологическое состояние людей определяют за счет нахождения интегрального показателя напряженности путем измерения частоты дыхания, частоты пульса и показателей кожно-гальванической реакции, с помощью приемов биолокации, проведения анализа гороскопа рождения. При строительстве выбирают соотношение геометрических размеров здания, его длины к ширине, исходя из соотношений от 2:3 до 10:10 метров, поэтажные работы проводят с учетом периода лунного месяца, а по окончании строительства с помощью приемов биолокации определяют целевое использование помещений. На прилегающей к зданию территории блокируют действие геопатогенных зон путем посадки в их центр пород деревьев, аккумулирующих природную энергию, или засыпки места их размещения минеральными концентраторами энергий, например гранитным щебнем или белым песком толщиной подушки до 0,8 м, а на прилегающей территории размещают растения и предметы ландшафта, аккумулирующие космическую энергию и обеспечивающие ослабление негативных влияний геомагнитного поля на здание и пространство вокруг него.

http://www.findpatent.ru/patent/215/2153896.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Команов Валентин Викторович. Биолокация, биоэнергетика, биоритмология в спорте и в повседневной жизни. М. Амрита-Русь. 2012. 158с.++ В книге рассказывается о возможностях применения в системе спортивной подготовки сравнительно новых и пока мало распространенных научных направлений, таких как биолокация, биоэнергетика и биоритмология. Книга представляет несомненный интерес для широкого круга спортивных специалистов самых разных видов спорта -тренеров, спортсменов, спортивных управленцев, студентов спортивных вузов, а также всех тех, кто серьезно интересуется спортом. Кроме того, методика работы с маятником, биоэнергетика и наука о биоритмах представляет интерес для представителей самых разных профессий, а также просто полезны для поддержания здоровья.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Котельницкий Анатолий Владимирович. Биоэнергетика. Методы оздоровления человека. Миклош. 2001. 108с. Книга расчитана на широкий круг читателей и посвящена вопросам биоэнергетического поля человека, его сущности и структуры. Показана взаимосвязь биополя человека с энергетикой Земли и Вселенной. Уделяется внимание практическому применению аспектов человеческого биополя (диагностики, исцеления и пр.), психической защите биополя от негативных воздействий, пополнению биоэнергии человека от деревьев и др. Рассматриваются практические приемы по оздоровлению человека нетрадиционными методами.

---------------------------------------------------------------

2003-Котельницкий А.В. Кинезитерапия суставов и позвоночника: Теория, практика и техники: Самооздоровление методами биолокации, рефлексотерапии, кинезитерапии. М. РОСТ. 2003.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и посвящена вопросам биоэнергетического поля человека, его сущности и структуре, взаимосвязи биополя человека с энергетикой Земли и Вселенной, а также практическое применение аспектов человеческого биополя (диагностики, исцеления, определения геопатогенных зон, магнитизации воды). Уделяется внимание психической защите биополя от негативных воздействий, о пополнении биоэнергии человека, рассматриваются практические приемы по оздоровлению человека нетрадиционными методами. Книга будет полезна читателям, желающим развить в себе сверхчувственные восприятия, пробудить у них желание глубоко разобраться в себе, помочь людям легче переносить ежедневно возникающие болевые и другие неприятные ощущения, научить их поддерживать и сохранять здоровье, хорошее состояние всего организма.

---------------------------------------------------------------

2005-Котельницкий А.В. Исцеляющие руки. Мануальная рефлексотерапия. М. АСС-Центр. 2005. 253с. Мануальная рефлексотерапия - это мощная безвредная и эффективная система лечения и оздоровления. За многие сотни лет существования этого способа облегчения страданий, он то признавался, то начисто отвергался "научной" медициной, а с середины прошлого столетия, вобрав в себя практический опыт остеопатов и хиропрактиков, обрел второе дыхание под названием "мануальная медицина".

---------------------------------------------------------------

2010-Котельницкий. Биоэнергетическое оздоровление человека. Миклош. 2010. 222с.


2010-Котельницкий А.В. Наше здоровье и долголетие. 2010. 224с.

----------------------------------------------------------------------

2013-Котельницкий А.В. Мануальная рефлексотерапия. М. Бином. 2013. 168с. Книга посвящена важнейшим вопросам мануальной рефлексотерапии, занявшей прочное место среди современных методов естественного безлекарственного лечения. Высокая эффективность мануальной рефлексотерапии завоевала доверие многих медиков, народных целителей, специалистов в области различных систем натуропатии. В книге рассматриваются основные виды массажа, что сможет послужить пособием как для медиков-специалистов, так и для всех, кто хочет овладеть методами массажа и самомассажа для оказания помощи себе, своим близким и другим нуждающимся в помощи людям.

---------------------------------------------------------------

2013-Котельницкий А.В. Диалог с пациентом о биоэнергетике, биолокации, биотерапии и биоэлектротерапии. М. Бином. 2013. 208с.++ В книге в популярной форме излагаются вопросы по биоэнергетике, биолокации, рефлексотерапии. Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих ознакомиться с методами биолечения или воспользоваться ими, так как они весьма доступны. Кроме того эта книга может быть полезной и младшему медперсоналу, давая возможность познакомиться с методами диагностики и лечения, систематизировать свои знания в области биолокации, так как по этим вопросам еще недостаточно учебной литературы.

Особенно полезной может оказаться эта книга для целителей, занимающихся практикой биолокации, рефлексотерапии, и т.д.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Крючков Алексей, Алексеева Мария, Гаврилова Анна. Пирамиды и маятник на страже вашего здоровья. Практическое руководство по применению. Владис. 2010. 640с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Кукушкин Вадим Сергеевич. Биополе вашего дома и ваше здоровье. Ростов-на-Дону, Феникс. 2004. 128с. Книга посвящена биополю, окружающему человека дома и на работе. В популярной форме рассказывается, как избежать его вредного воздействия и обнаружить с помощью биорамок. Рассматриваются вопросы диагностики здоровья человека методом биолокации, способы оценки качества пищевых продуктов, приводятся практические советы по планировке и благоустройству дачных участков и расстановке мебели в квартире и офисе с учетом биополя.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Левен Л.В. Механизмы иглорефлексотерапии, проявляющиеся в практике. Деп. Всесоюзн. исслед. ин-т медицинской и медико-технической информации в СИФе. Реферат в Медицинском реферативном журнале. 1990. Разд. IX No10. Публ. 1412 Д20029.


1997-Левен Л.В., Кичеев А.Г. Диагностика и лечение сложных заболеванй. 2-я конф. "Радиоэлектроника в медицинской диагностке: Оценка функций и состояния органзма". М. 1997. с.24-25. Иглоукалывание, электромагнитные и тепловые излучения, контакт с металлами, надавливание на отдельные участки кожи и др. виды воздействия на человека, связанные с болевыми, тактильными, термическим ощущениями, вызывают рефлекторную реакцию организма, которая описывается волной возбудимости -кривой, имеющей сложную форму. Воздействие на минимум этой волны с силой, обеспечивающей возникновение биологического резонанса, позволяет диагностировать и излечивать многие острые и хронические болезни. Россия, МЭИ, Москва.


2000-Кичеев А.Г., Левен Л.В. Металлотерапия// Международный медицинский журнал. 2000. No2. с.178-183.


2001-Левен Л.В., Кичеев А.Г. Функционально-системная терапия. Международный медицинский журнал. 2001. No1. с.84-87.


2002-Левен Л.В., Кичеев А.Г. Основные положения патфизиологии Восточной медицины// Оборонный комплекс -научно-техничесому прогрессу России. 2002. No1. с.50-55. Представлены рез-ты изучения патфизиологии Восточной медицины на основе фактов, наблюдаемых при лечении больных методами восточной медицины. Применялся системный подход на основе последних достижений нормальной физиологии теории функциональных систем. Описаны основные принципы реакции функциональных систем в патологии, главными из к-рых являются волна возбудимости и принцип контроля, обратной связи во время каждого сеанса. Применение описанных принципов существенно улучшает лечение самых различных больных с функциональными и органическими поражениями.


2003-Левен Л.В. О проявлениях активности неживой природы с позиции врача-рефлексотерапевта// Там же. 2003. No3. с.53-59.


2004-Левен Л.В. Куликов В.Н. Некоторые положения физики и биологии движений маятника. Оборонный комплекс научно-техническому прогрессу России. 2004. No2. с.62-67. Изучены некоторые физические и биологические свойства энергии, лежащей в основе движений маятника. Получено значительное количество фактов, не укладывающихся в современное представление о законах электротехники. Их анализ предположительно показал, что имеет место малоизученное поле с энергетическими свойствами, значительно отличающимися от свойств ранее изученных полей.


2006-Кичеев А.Г. Интуитивная диагностика. Вестник новых медицинских технологий. 2006. т.13. No3. с.90. https://cyberleninka.ru/article/n/intuitivnoe-lechenie-1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Литвиненко Анатолий Алексеевич. Практическая биолокация, диагностика заболеваний и вредных воздействий. Киев. РППО Союзбланкиздат. 1991. 57с.++ Одно из первых в нашей стране издание, посвященное практическому применению одного из интереснейших парапсихологических феноменов -биолокации (радиэстезии). В брошюре в доступной форме изложены основные принципы и раскрыты различные стороны практической медицинской радиэстезии -в виде рекомендаций по самостоятельному развитию радиэстезических способностей. Описано устройство и особенности пользования специальными радиэстезическими инструментами (рамка, маятники).

https://www.twirpx.com/file/2883383/grant/

--------------------------------------------------------

1993-Литвиненко А.А. Практическая биолокация: диагностика заболеваний и вредных воздействий. Пермь. 1993. 63с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Логвинов В.С. Экспрессная диагностика психофизиологического состояния человека в полевых условиях. Конф. Томск. 1991. с.42-43.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Масютин А.М. (Томск) Применение "концентратора поля" для диагностики патологии внутренних органов человека. 2-я школа-семинар "Непериодические быстропротекающие явления в окружающей среде". Томск. 1990.


1999-Масютин А.М., Шустов М.А. Применение метода бесконтактной дистанционной диагностики в кардиологии. Парапсихология и психофизика. 1999. No2. с.120-122. Наибольший интерес в плане совершенствования экстрасенсорной диагностики патологии внутренних органов (ЭД ПВО) представляет установление дифференциального диагноза патологии конкретных органов, а также количественная оценка достоверности установленных диагнозов. В этой связи нами на базе Томского кардиологического диспансера в 1989 г. были проведены эксперименты по осуществлению дифференциальной диагностики сердечной патологии с попыткой количественной оценки качества ЭД ПВО.

Для оценки достоверности ЭД ПВО и обработки экспериментальных данных был разработан количественный метод оценки качества дифференциальной экстрасенсорной диагностики и введен коэффициент качества диагностики (ККД).

Методика экспериментов заключалась в следующем: контингент больных с заведомо известным диагнозом, как правило, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), направлялся на диагностику бесконтактным экстрасенсорным методом. Использованы методы диагностики: биолокационная с Г -образной рамкой, визуальная, с использованием "концентратора поля" (разработка М.А.Шустова), мануальная и сочетание методов. процедура диагностики осуществлялась операторами одновременно, под контролем врача-кардиолога, с регистрацией наблюдений в рабочем журнале и без дополнительного опроса пациента; предварительные данные по состоянию больного операторам также не сообщались.

Диагностические процедуры включали: дистанционное определение артериального давления у пациента, оценка его возраста; выявление основного заболевания, проведение дифференциальной диагностики; выявление сопутствующих патологий; дополнительный опрос пациента; традиционный опрос пациента врачом-кардиологом, измерение артериального давления, опрос, анализ электрокардиограммы, сравнение полученных данных с амбулаторной картой больного. Всего обследовано около сотни пациентов.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. ККД позволяет, на наш взгляд, объективно отображать уровень (качество) ЭД ПВО (особенно дифференциальной диагностики) операторов различного уровня подготовки, позволив тем самым произвести селекцию среди операторов с выдачей рекомендаций (паспорта экстрасенса с указанием его рейтинга), какой спектр заболеваний способен диагностировать данный оператор и с каким качеством.

2. С введением ККД появляется возможность количественной оценки достоверности экстрасенсорной диагностики патологии конкретных органов человеческого организма, что позволяет объективно обозначить круг заболеваний, которые, в принципе, возможно диагностировать указанным методом.

3. Появляется возможность проведения экспериментов по экстрасенсорной диагностике на строго научной основе, с количественным сопоставлением результатов: а) различных операторов, б) диагностики различных половозрастных групп пациентов, в) проследить суточную и сезонную достоверности диагностики и влияние на ККД внешних и иных факторов окружающей среды, г) сопоставить способы и разновидности диагностики, д) контролировать рост ККД при обучении операторов, подготовке специалистов узкого профиля.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Млакер Р. (Германия) Духовный маятник (результаты исследований), М. 1978.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Певчев Николай Валерьевич, Многомерная модель человека. Энергоинформационные причины возникновения заболеваний. 5-е издание. М. Амрита-Русь. 2013. 209с.++ (2013).

http://e-puzzle.ru/page.php?id=6812&a=dl

---------------------------------------------------------------

2016-Пейчев Николай. Многомерная модель человека. Полная система восстановления здоровья. Быстрое исцеление тела. М. Амрита-Русь. 2016. 448с.

http://e-puzzle.ru/page.php?id=6816&a=dl

---------------------------------------------------------------

2016-Пейчев Николай. Быстрое исцеление тела. Тайны души. М. Амрита, 2016 240с. Эта книга рассказывает о причинах различных заболеваний человека с точки зрения его жизненных установок, модели поведения и образа жизни. Николай Пейчев за многие годы практической диагностики заболеваний выработал свою систему корректировки поведения и мышления пациента, которая позволяет ему не просто излечиться, но усвоить урок, который несёт в себе любая болезнь. http://e-puzzle.ru/page.php?id=7248&a=dl

https://www.twirpx.org/file/2181885/

---------------------------------------------------------------

2016-Пейчев Николай. Полная система восстановления здоровья. Причины заболеваний и пути их устранения. М. Амрита-Русь. 2016. 240с. Из этой книги вы узнаете о причинах множества заболеваний и о том, что в их основе лежит закисление организма (смещение уровня pH). Об этом сейчас говорят ведущие ученые-физиологи. Один из них -Отто Варбург -получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, доказав, что рак развивается только в кислой среде. Те люди, от которых отказалась современная медицина, сейчас абсолютно здоровы, ведь они воспользовались системой, исцелив души от боли, разум от негативных программ и тело от кислот, паразитарной инфекции, ядов, шлаков и токсинов. И вот первый вопрос, который должен задать себе каждый перед прочтением этой книги: если ваше тело абсолютно чисто изнутри, вы будете болеть? Автор дает алгоритм и рекомендации для нормализации уровня pH и восстановления организма.

---------------------------------------------------------------

2016-Пейчев Н. Как работать с круговыми диаграммами. Видео. 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=YKqiPhoCqn8

---------------------------------------------------------------

2019-Пейчев Н. Многомерная модель человека. Энергоинформационные причины возникновения заболеваний. М. АСТ. 2019. 256с. Данная книга ставит перед собой цель ознакомить читателя с тонким строением человека, чтобы он мог понять, какие мысли и чувства как влияют на работу энергетических центров и как эти центры связаны с нашей физиологией. Автор за многие годы практической диагностики заболеваний выработал свою систему корректировки поведения и мышления пациента, благодаря которой можно понять первопричины своих собственных проблем и попробовать избавиться от них. Читайте книгу - меняйте свои чувства, мысли, программы и становитесь более здоровым и счастливым человеком.

---------------------------------------------------------------

Диагностика маятником, биолокация, часть 1. Николай Пейчев.

https://www.youtube.com/watch?v=zymrTqjICSE&index=4&list=PLmZrfpLcB4xY3beMvaKHW8HRj3VUUroqZ


Диагностика чакр и биополя [часть 2] Cмещения полей и вмятины | Николай Пейчев, Академия Целителей.

https://www.youtube.com/watch?v=VQW9988O3k8&index=3&list=PLmZrfpLcB4xY3beMvaKHW8HRj3VUUroqZ


Диагностика чакр маятником.

http://funnycatgifs.com/video/давай-займемся-здоровьем-u5l4b3v2o406u52453u314.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Пейчев Николай. Биолокация и сверхчувственное восприятие. Это Практический тренинг Николая Пейчева, посвященный развитию интуиции и сверхчувствительного восприятия. Способность знать все обо всем и получать ответы на любые вопросы скрыта в каждом из нас -нужно лишь разбудить ее и научиться правильно использовать.

https://celitel2.com/product/biolokatsiya/

http://old.peichev.com/navyki-biolokatsii-i-sverhchuvstvitelnoe-vospriyatie/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пирожихин Сергей Владимирович, Московская область, Звенигород, Гелиопарк.

http://pirs57.narod.ru/index/0-2

Применяет метод биолокационной диагностики Пучко.

Имеет аппарат "Оберон".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пугач Сергей. Гомеопатия и радиэстезия: два крыла медицины. Журнал Медицинский Офис -Medical Office Magazine: https://txt.rushkolnik.ru/docs/index-147611.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пьеракоз Джон развил систему диагностики и предотвращения психологических нарушений, основываясь на визуальных наблюдениях ЭПЧ и наблюдениях с использованием маятника. Информация, полученная из этих наблюдений за энергетическими телами психотерапевтическими методами, развитыми в биоэнергетике и с концептуальной работой, проведенной Евой Пьеракоз. Этот процесс, названный сущностной энергетикой является обьединенным процессом внутреннего целительства, который действует через защиту эго и индивидуальности для разблокирования энергий тела. Сущностная энергетика стремится уравновесить все тела (физическое, эфирное, эмоциональное, ментальное и духовное), чтобы осуществить гармоничное оздоровление всей личности.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Савина Лидия Васильевна, Ширман Э.М., Шадрин А.Г. "Способ регистрации биоизлучения энергетических центров человека". //Парапсихология в СССР, 1992, No3 (5), с.55-56. http://aeninform.org/sites/default/files/pp_rus_archivs/92-3/55-56(3-92).rtf


2006-Антипова Л.Н., Савина Л.В., Корючина О.А. Влияние минералов на излучение точки Инь-тан головного мозга человека // Источники биоактивных излучений. Минералы. Электрическое поле. Растения. Сборник научных статей // Общий ред. и сост. О.А. Исаева. Москва: МНТО РЭС им. А.С.Попова, 2006. с.3-8.


2006-Антипова Л.Н., Савина Л.В. Энергоинформационная сканирующая биологическая система в регистрации излучения материальных объектов // Биоактивные излучения Земли. От древнего искусства поиска -к современным методам исследования. Сборник статей // Под ред. О.А. Исаевой. Москва: МНТО РЭС им. А.И.Попова, 2006. 92с. с.3 -9.


2008-Савина Л.В. Энергоинформационные взаимодействия. Краснодар. 2008.


2008-Савина Л.В. Тимофеева Л.А. Чирвинский Н.П. Биофизический эффект некоторых компонентов сыворотки крови здорового человека. Биофизический метод. История исследований в СССР: сб. ст. и докл. из архива Межведомственной комиссии по проблеме БФЭ при Центральном правлении ВНТО РЭС им. А.С. Попова. М. МНТО РЭС им. А.С. Попова и изд. "Проект-Ф", 2008. с.43-45.


2008-Савина Л.В. Чирвинский Н.П. Адаптивная регуляция функций головного мозга и ее связь с феноменом БФЭ. Биофизический метод. История исследований в СССР: сб. ст. и докл. из архива Межведомственной комиссии по проблеме БФЭ при Центральном правлении ВНТО РЭС им. А.С. Попова. М. МНТО РЭС им. А.С. Попова и изд. "Проект-Ф", 2008. с.45-47.


2008-Чирвинский Н.П. Савина Л.В. Голованова Е.С. О минеральном составе патологических новообразований и биофизическом эффекте желчи при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей. Биофизический метод. История исследований в СССР: сб. ст. и докл. из архива Межведомственной комиссии по проблеме БФЭ при Центральном правлении ВНТО РЭС им. А.С. Попова. М. МНТО РЭС им. А.С. Попова и изд. "Проект-Ф", 2008. с.47-49.


2008-Савина Л.В. Пухарев П.Е. Погребский А.В. Способ экспресс-регистрации геопатогенного излучения и его нейтрализации. Биофизический метод. Современные исследования: междунар. симп. посвящ. 40-летию со дня проведения первого науч. техн. семинара по проблеме биофизического эффекта, Москва, окт. 2008. М. МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2008. с.70-74.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Седов Андрей Вячеславович, член Русского биолокационного общества, восстановление и коррекция биополя. https://vk.com/id441647411

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999-Семенова Анастасия Николаевна, Шувалова Ольга Петровна. Тайные силы маятника. Волшебный инструмент здоровья. Использование в повседневной жизни. СПб. Невский проспект. 1999. 187с. (2-е издание 2002). Авторы этой книги ставят своей целью научить читателя пользоваться маятником как инструментом и пользоваться правильно. Как научиться задавать ему вопросы, какие правила необходимо соблюдать при работе с ним. В работе с маятником есть много нюансов, которые необходимо знать новичку. И есть такие области, которых неискушенному лучше не касаться, дабы не навредить себе. Обо всех этих тонкостях и нюансах, сложностях и опасностях, а также о возможных победах, которых вам удастся достичь при помощи маятника, вы узнаете из этой книги.

-----------------------------------------------------------------------------

2004-Семенова А.Н. Работа с маятником и фэн-шуй. М. Вектор. 2004. 224с. (2009). Эта уникальная книга объединяет несколько тем: работу с маятником и рамкой, первичную диагностику жилища, правильное распределение энергий в доме и русский фэн-шуй. Здесь собраны материалы о том, как и из каких материалов нужно делать маятник и рамку, как правильно ими пользоваться, как развить в себе способности к интуитивному познанию мира. Помимо маятника благоустроить свое жилище привести в дом положительные энергии, вам помогут специальные средства, используемые издревле в китайском искусстве фэн-шуй. Анастасия Семенова подробно и доступно рассказывает о школах фэн-шуй, об основных правилах, зонах Багуа, правильном устройстве интерьера и многом другом предлагая синтез западного и восточного учений.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семенцов Анатолий Леонидович. Школа Лозоходца -как сделать биорамку и научиться ею пользоваться. 7с. https://www.twirpx.com/file/2870451/

В последнее время появилось множество статей и заметок о различных аномальных явлениях таких как: НЛО, аномальные и геопатогенные зоны и т. д. Существует много опытов которые можно провести. Главное это ваша фантазия и творчество в этих вопросах. Ищите и творите. Опыт приходит только с практикой и настойчивостью. Определите биополе дерева, по методике поиска геопатогенных зон найдите место, где копать колодец, представляя как под землей текут реки и ручьи. Попросите кого нибудь спрятать любой, известный вам предмет, и найдите его, но только не делайте "демонстрационных" показов. Биолокация для вдумчивой, серьезной работы, она не терпит спешки и "показухи". Желаю вам успехов в трудном деле самосовершенствования, маленькой ступенькой которого и является эффект биолокации.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Симатов Александр Владимирович,. Биолокационная методика получения индивидуальных числовых рядов человека. Самара, 2004.

---------------------------------------------------------

2009-Симатов А.В. Небесный менеджер. 2009. 64с.

----------------------------------------------------

2008-Симатов А.В. 11 секретов аура диагностики. 21с.+

https://www.e-reading.by/bookreader.php/112230/11_sekretov_aura-diagnostiki.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003-Скворцов Альберт Васильевич, Хмелинская Елизавета Всеволодовна. Иерархия света, солнечный ветер, посланники дальних миров, мировосприятие, светоносность, путь света. Сибпринт. 2003. 320с. Книга ИЕРАРХИЯ СВЕТА является продолжением исследований лаборатории Скворцова, которая работает с 1975 года. В книге описано вибрационное тестирование маятником.


-Практическое руководство по работе с маятником.

https://zdravie-skvortsov.tiu.ru/a21506-prakticheskoe-rukovodstvo-rabote.html


-Вибрационное тестирование маятником.

http://skvortsov-albert.ru/index.php?id=31&Itemid=80&option=com_content&view=article

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смирнова Анжелика Владимировна. Радиэстезия или биолокация, инфотерапия.

http://www.angelhelp.ru/press8.shtml

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1993-Степанов Александр Михайлович. Основы медицинской гомеостатики.(Лекции по теории и практике биоинформационных коррекций). М, 1993. 222 с.

https://pedlib.ru/Books/2/0405/2_0405-144.shtml

Диагностика с помощью индикаторов (рамки или маятника).

-----------------------------------

2008-Степанов А.М., Горский Ю.М., Теслинов А.Г. Гомеостатика: гармония в игре противоречий. Иркутся. 2008. 634с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Суханова О.Н. Применение методов медицинской биолокации в диагностике заболеваний. 4-я Всерос. науч. практ. конф. по квантовой терапии. М. 1998. с.145-146.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тайлор Эдуард Беннет (1832-1917), английский этнограф.

Зулусские колдуны подносят раздвоенный деревянный прут к голове, животу и другим частям тела больного, чтобы определить и изгнать болезнь.

1989-Тайлор Э. Первобытная культура. Издательство политической литературы. 1989.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тохири М. Энергоинформационная диагностика исцеляемых пациентов. Биоинформационные и энергоинформационные технологии в производственной, в социальной и в духовной сферах (БЭИТ-2005) 8-й Междунар. науч. конгр. т.1. Барнаул: АлтГТУ, 2005. с.60-73.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Травинка Валентина Михайловна, Избранное. В двух томах. Серия "Исцели себя сам". СПб. Питер. 1999. 384с.+ Диагностика с помощью маятника. Скажем, вы решили узнать, как работает сердце. Открываете страничку, где нарисован этот орган, и женщина-пациент (ваш пациент на данный момент) кладет левую руку, а мужчина-правую руку на нарисованное сердце. Вы берете гаечку и подносите к рисунку. Стоит индикатор на месте, не шелохнется, значит, сердце на пределе, не в порядке.

Давайте научимся диагностировать больного. Надо положить того, кого вы собираетесь обследовать, на кровать. А затем надо установить гаечку над органом, который вы хотите проверить. Через некоторое время, если орган здоров, гаечка начинает быстро крутиться по часовой стрелке. А если она движется против часовой стрелки или чертит эллипсы, ходит квадратом или замирает на месте, значит, неладно дело.

С помощью Маятника Травинки можно проводить диагностику по фотографии. Положим фотографию на стол, рядом раскроем анатомический атлас. Левую руку наложим на фотографию, а в правую берем гаечку-индикатор и водим ею над рисунками в атласе. Если орган здоров, гаечка начинает быстро крутиться по часовой стрелке. А если она движется против часовой стрелки или чертит эллипсы, ходит квадратом или замирает на месте, значит, неладно дело.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2002-Узварик Любовь Михайловна. Маятниковое тестирование состояния здоровья. Новосибирск: Нектар, 2002. Узварик Любовь Михайловна врач, автор книг по биорезонансному тестированию и по восстановлению здоровья с помощью биологически активных добавок. Соавтор методики биорезонансного способа самодиагностики и соавтор таблицы "Миры элементов". Опыт лекционной деятельности и индивидуальных консультаций 6 лет.

Жизнедеятельность человека осуществима в условиях постоянного взаимодействия с окружающим МИРОМ и окружающими людьми. Когда мы общаемся с людьми, пытаемся им помочь, мы иногда оказываемся в ситуациях непонимания с их стороны. Иногда мы имеем чистые намерения, но люди почему-то отворачиваются от нас. Иногда мы просто не можем достичь желаемого, и не понимаем, почему это происходит с нами. А иногда, помогая человеку, мы обнаруживаем подобные проблемы у себя. Мы пытаемся защититься в момент общения, но это не всегда получается. Но как хочется верить, что общение и помощь другим людям могут не истощать, а, наоборот, восстанавливать человека!


2002-Узварик Л. Рабочая тетрадь по маятниковому тестированию. Новосибирск: Нектар, 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Учитель. Энергетический маятник здоровья. Методы биолечения. СПб. Питер. 2011. 160с.+ Человеческий организм -это самовосстанавливающаяся система. И любой человек способен сам влиять на свое здоровье, исцелять и предотвращать заболевания! Главное -знать основные принципы энергетической диагностики и методы биолечения, способные раскрыть резервы здоровья человеческого организма.

-Диагностика методом биолокации

-Диагностика с помощью маятника

-Дистанционная диагностика по фотографии

-Биоэлектродиагностика

-Бесконтактная биоэлектростимуляция

-Выравнивание биополя

-Геопатогенные зоны и места силы

Об этих и многих других методах биоэнергетической диагностики и лечения вы узнаете из книги. Исцелитесь сами и помогите близким. Будьте здоровы!

https://www.litres.ru/uchitel/energeticheskiy-mayatnik-zdorovya/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1994-Ушакова Наталья Вениаминовна (Москва) Способ восстановления пораженного недугом живого организма, преимущественно человека, и устройство для его осуществления. Патент 94017111. 1996. В способе восстановления пораженного недугом живого организма, преимущественно человека, включающем сеансное воздействие на него биолокационным эффектом, генерируют биолокационный эффект мощностью, равной 600-1000 градусов угла повороты стальной рамки с вертикальной осью, концентрируют и кумулируют его в форме линзы и воздействуют на пораженный организм в течение 2-х 4-х сеансов, при этом длительность первого сеанса составляет 15-20 минут, второго 8-10 минут, третьего 6-8 минут, а четвертого 4-5 минут.

Массовые сеансы были проведены Н.В.Ушаковой в концертном зале Олимпийской деревни, Москва, район метро "Юго-Западная" с 6 по 10 мая 1992 г. и с 25 по 28 сентября 1993. На каждом сеансе присутствовало от 250 до 1500 человек.


1999-Ушакова Н.В. Способ улучшения здоровья человека. Патент 2124907. 1999. Изобретение относится к области нетрадиционных методов лечения в медицине и может быть использовано как в массовых, так и в индивидуальных сеансах для улучшения здоровья людей. Сущность изобретения состоит в том, что сеансное воздействие проводит оператор по определенной программе. Программа состоит из предварительного создания в течение 20 -25 минут психологической установки на необходимость выхода из болезни путем речевого контакта формулами внушения с пациентами с последующими 3-х разовыми 5-ти минутными воздействиями на пациентов пасами с помощью рук оператора. Причем каждое 5-ти минутное воздействие оператор проводит с музыкальным сопровождением и заканчивает физическими упражнениями и психологическими установками с формулами внушения, направленными на саморегуляцию и коррекцию организма пациентов. Технический результат заключается в оптимизации воздействия на организм, что повышает эффективность воздействия.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клара Фомберштейн, врач, кандидат медицинских наук, целитель и космосенс. В 1959 году организовала на курорте Сочи кабинет Восточной медицины, применяя ее методы в комплексе с достижениями медицины Запада. Сочетает лечебную работу с исследовательской, используя современные методы и биолокацию. Является автором монографий и научных статей в области акупунктуры и влияния на человека окружающей среды: климата, погод, солнечной активности, магнитных бурь. Ею разработана уникальная программа биолокационной дистанционной диагностики, предусматривающая обследование как видимой, физической, так и невидимой энергетической, ментальной и духовной систем человека, подбора индивидуальных методов лечения и оценки их эффективности. К. Фомберштейн использует биолокацию также для изучения изменений, происходящих на нашей планете в связи с космическими влияниями и переходом в более высокие измерения сознания.


2001-Фомберштейн Клара. Биолокация третьего тысячелетия. Иерусалим. 2001. 207с. Книга служит ключом к пониманию устройства мироздания и места в нем человека. Она дает реальную возможность соприкоснуться с мудростью древних наук, применить их во благо современного человека и нашей планеты Земля. Автор предлагает план построения новой медицины, дает практические советы по развитию и совершенствованию личности, достижению здоровья, гармонизации отношений с окружающим миром. Книга адресована тем, кто движим идеалом лучшего мира, стремится к духовному совершенству и хочет стать достойным представителем нового поколения людей космического сознания

http://samlib.ru/e/etkin_w/biolokaziyavtretemtysacheletii.shtml

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фомин Л.В. О биополе печени. Некомпьютерные информационные технологии (биоинформационные, энергоинформационные и др.) (БЭИТ-2003) VI Междунар. конгр. т.2. Барнаул. АлтГТУ, 2003. с.115. Биолокационным способом обнаружено, что биополе печени простирается и охватывает пищевой продукт, который человек намерен принять или уже принимает.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000- Шарова Татьяна Юрьевна. Биолокция. Типы человеческих биополей. М. Велигор. 2000. 90с.++

-----------------------------------------------------------------------------

2000-Шарова Татьяна Юрьевна. Биолокация: исследование маятником типов человеческих биополей. Определение рангов духовности. М. Велигор. 2000. 90с.

-----------------------------------------------------------------------------

2001-Шарова Т.Ю. Биолокация биополей. Исследование маятником типов человеческих биополей. Определение рангов духовности. Велигор. 2001. 212с. Биолокация и типы человеческих биополей. Общая методика определения типа биополя с помощью маятника. Правила подготовки к проведению исследования маятником. Проведение исследования с помощью маятника. Девять типов человеческих биополей: активные с 1 по 4 тип, мертвые 5 тип, пассивные с 6 по 9. Кто нами управляет? Практическая работа с учетом классификации рангов духовности людей. Маятник и работа с биоэнергетическими потоками. Чакровая система. Маятник и работа с биоэнергетическими потоками. Дома гороскопа. Биоэнергетическая работа с чакрами. Молитва -способ коррекции судьбы. Справочная таблица: Ключевые понятия ступеней биоэнергетического развития человека.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шидер Степан Иванович (Киев) психолог, Мастер радиэстезии, работает по методике Многомерной медицины (методика Л.Г. Пучко) (опыт работы более 12 лет), оператор Космоэнергетики, имеет посвящение от настоятеля 7тибетскихмонастырейСвятого Ламы Сонам Джорфал Ринпоче, посвящение в медитативные техникиКрийя-йоги от Пайлот Баба (в посвящении получил духовное имя Surya), основатель Школы практической радиэстезии от Surya. Проводит семинар "Практическая радиэстезия". http://www.ineo.com.ua/ru/seminar/1562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Школьникова С.А. Выявление пограничной гипертензии по данным обследования студентов методом биолокации. Вестник новых медицинских технологий. 1996. т.3, No4. с.52-53.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Диагностика маятником. Народная медицина России: теория и практика. 1999. No1. с.26-27.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Майкл Талбот. Энергетическое поле человека и его психики. Вестрик биолокации. М. 2006. No23. с.39-46.++

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петрова Л.Н., Ли А.Г. Экстрасенсорная диагностика ранних сроков беременности. Парапсихология в СССР. - 1991. - No2. - С.35-36.

http://parapsi-museum.ru/arhiv-zhurnala/l-n-petrova-a-g-li-ekstrasensornaya-diagnostika-rannih-srokov-beremennosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------