# Дозиметрия. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по дозиметрии.

Дозиметрия. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986-Абрамов Александр Иванович. Измерение "неизмеримого". 4-е издание. М. Энергоатомиздат. 1986. 208с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Авсеенко Василий Федорович. Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения. Киев. Урожай. 1990. 144с. Приведены данные по основам радиологии, дозиметрии и экспрессным методам определения радиоактивности пищевых продуктов, воды, почвы и других объектов окружающей среды.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1950-Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений. М. 1950. 500с.


1954-Аглинцев К.К. Основы дозиметрии ионизирующих излучений. Л. Государственное издательство медицинской литературы. 1954. 288с. https://www.twirpx.org/file/1490941/


1957-Аглинцев К.К. Дозиметрия ионизирующих излучений. Изд. 2-е, М. Гос. изд-во технико-теорет. лит., 1957. 503 с. https://www.twirpx.org/file/1490943/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Акимов Ю.К., Калинин А.И., Кушнирук В.Ф., Юнгклауссен Х. Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение. М. Атомиздат. 1967. В книге рассматриваются физические основы действия полупроводниковых детекторов, их характеристики и применение для регистрации ядерных частиц. При этом большое внимание уделено технике получения высокого энергетического и временного разрешения.


1989-Акимов Ю.К. и др. Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике. Москва, Энергоатомиздат, 1989, 342с. Изложено современное состояние разработок и исследований свойств полупроводниковых детекторов; описаны новые приборы и их применения в экспериментальной физике, как в амплитудной спектрометрии, так и для получения прецизионной координатной информации; детально рассмотрены вопросы построения малошумящей усилительной аппаратуры для полупроводниковых детекторов.

https://www.twirpx.org/file/346026/


2009-Акимов Ю.К. Полупроводниковые детекторы ядерных излучений. Дубна. ОИЯИ. 2009. 277с. Рассмотрены физические основы действия полупроводниковых детекторов и их характеристики. Описано современное состояние разработок полупроводниковых детекторов и их применения в экспериментальной физике и прикладных исследованиях как в амплитудной спектрометрии, так и для получения прецизионной координатной информации. Книга рассчитана на студентов и аспирантов, изучающих современные методы регистрации частиц, а также на научных работников и инженеров, разрабатывающих или эксплуатирующих аппаратуру для регистрации ядерных.


2011-Акимов Ю. К. Газовые детекторы ядерных излучений. Дубна: ОИЯИ, 2011. - 243 с.

Рассмотрены физические основы действия ионизационных газовых детекторов и их характеристики. Систематизирован материал по различным типам газовых детекторов с описанием современного состояния их разработок и применения в экспериментальной физике и технике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, изучающих современные методы регистрации частиц, а также для научных работников и инженеров, разрабатывающих или эксплуатирующих аппаратуру для регистрации ядерных излучений.


2014-Акимов Ю.К. Фотонные методы регистрации излучений. 2-е издание. Дубна. ОИЯИ. 2014. 323с. Рассмотрены процессы образования сигналов в сцинтилляционных и черенковских счетчиках, свойства вакуумных, твердотельных и газовых фотоприемников, характеристики органических и неорганических сцинтилляторов, вопросы построения различного рода детекторов для измерения энергии и идентификации излучений, временного и пространственного анализа событий. Приведены примеры реализации таких детекторов для экспериментов на ускорителях и с космическими излучениями.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1958-Александров Анатолий Васильевич. Счетчики невидимых частиц и излучений. М. 1958. 96с.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauchno-populyarnaya_biblioteka''_%28ser.GTI%29/Aleksandrov_A.V._Schetchiki_nevidimyh_chastic_izlucheniy.(1958).[djv-fax].zip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978-Альбинов З.А., Веретенников А.И., Козлов О.В. Детекторы импульсного тонизирующего ищлучения. М. Атомиздат. 1978. 176с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Банзак О.В., Маслов О.В., Мокрицкий В.А. Полупроводниковые детекторы нового поколения для радиационного контроля и дозиметрии ионизирующих излучений. Одесса. ВМВ. 2013. 220с. Работа посвящена разработке детектора для систем радиационного контроля и дозиметрии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Балабина Г.В., Фетисов И.Н. Радиоактивные излучения и дозиметрия. Методические указания к лабораторной работе Я-7 по курсу общей физики Под редакцией А. И. Савельевой Издательство МГТУ им Н. Э. Баумана,1997, 8 с.

Описаны процессы взаимодействия заряженных частиц и фотонов высокой энергии с веществом, основные характеристики излучений, устройство дозиметра и методика измерения пробега и энергии β-частиц, мощности дозы γ-излучения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1974-Баранов В.Ф. Дозиметрия электронного излучения. М. Атомиздат, 1974. 232с. Первая обобщающая книга в области исследования дифференциальных и интегральных характеристик полей электронного и ß-излучения, прошедшего через слой вещества конечной толщины или распространяющегося в полубесконечной среде. https://www.twirpx.org/file/3177459/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Бараночников Михаил Львович. Приемники и детекторы излучений. Справочник. М. 2017. Справочник является второй, дополненной редакцией книги "Приемники и детекторы излучений", которая вышла из печати ДМК Пресс в 2012 году. В настоящем справочнике содержатся сведения о приемниках ионизирующего излучения (счетчиках Гейгера, сцинтилляторах, детекторах альфа-, бета-, гамма-, и нейтронного излучений), а также о широкой номенклатуре фоточувствительных приборов -фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов, фотоприемных устройств, фотоэлементов и фотоумножителей, передающих телевизионных трубок (диссекторов, суперортиконов, видиконов), электронно-оптических преобразователей, болометров, пироэлектрических приемников излучения и тепловых приемных устройств. Всего, более 3200 наименований приборов.

http://www.twirpx.org/file/2264554/


1984- Бараночников М.Л., Аксененко М.Д., Смолин О.В, Микроэлектрон╜ные фото-приемные устройства. М. Энергоагомиздат. 1984.


1987- Бараночников М.Л. Аксененко М.Д., Приемники оптического излучения. Справочник. М. Радио и связь. 1987.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Белоусов А.С. Счетчики элементарных частиц. М. Наука. 1972. 160с. Книга знакомит с физическими процессами, протекающими в счетчиках при регистрации элементарных частиц. Рассматривается работа газоразрядных, сцинтилляционных, черенковских и полупроводниковых счетчиков.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Беспалов В.И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Учебное пособие. 2-е изд. Томск: Изд-во Дельтаплан, 2006. 368с. Рассмотрены процессы взаимодействия заряженных частиц, фотонов и нейтронов с атомами вещества. https://www.twirpx.org/file/913256/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1955-Биркс Дж. Сцинтилляционные счетчики. М. Иностранная литература. 1955. 150с. В данной книге излагаются физические основы действия сцинтилляционных счетчиков. Большое место отведено описанию люминесцирующих веществ, используемых в качестве сцинтилляторов. В заключительной главе приводятся некоторые примеры применения сцинтилляционных счетчиков для физических исследований.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Болоздыня Александр Иванович, Ободовский Илья Михайлович. Детекторы ионизирующих частиц и излучений. Принципы и применения. М. Интеллект. 2012. 208с. Учебное пособие призвано восполнить пробел, образовавшийся в современной научно-технической литературе на русском языке, в области технологий регистрации проникающих излучений.


Болоздыня А.И. Методы регистрации ядерных частиц. МИФИ.

https://enpl.mephi.ru/download/lectures/lect_7.pdf


2010-Болоздыня А.И. Позиционно-чувствительные детекторы на основе чистых благородных газов для регистрации слабоионизирующих частиц и полей ядерных излучений. Автореферат дисс. д-ра физ.-мат. наук. Москва, МИФИ, 2010. 44с. http://www.twirpx.org/file/758372/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1910-Бордовский В.А. Поглощение бэта лучей радия. Юрьев. 1910. 209с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1981-Боровой А.А. Как регистрируют частицы. М. Наука. 1981.

http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibliotechka_''Kvant''/''Bibliotechka_''Kvant'',v.015.(1981).[djv-fax].zip

https://www.nehudlit.ru/open.php?self=009&fname=bibliotechka-kvant-vypusk-15-kak-registriruyut-chastitsy-po-sledam-neytrino.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1953-Бочкарев В., Кеирим-Маркус И. и др. Измерение активности источников БЕТА- и ГАММА-излучений. 1953. 242 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Брегадзе Ю.И., Степанов Э.К., Ярына В.П. Прикладная метрология ионизирующих излучений. М. Энергоатомиздат, 1990. 264с. Рассматриваются вопросы метрологического обеспечения измерений характеристик источников и полей ионизирующих излучений, радиометрии, дозиметрии и спектрометрии. Изложены научно-технические основы поддержания единства измерений, выполняемых при контроле радиационной безопасности, загрязненности радионуклидами внешней среды и при радиационных испытаниях и научных исследованиях. https://www.twirpx.org/file/776717/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1984-Брюнин С.Г., Русин Л.П. Физические основы дозиметрии. М. Изд-во стандартов, 1984. 128с. В учебном пособии дается обзор основных этапов развития дозиметрии ионизирующих излучений, раскрываются ее физические основы и применение в народном хозяйстве. Подробно рассматриваются: строение атома, ядра и радиоактивные превращения, взаимодействие излучения с веществом, основные величины и единицы дозиметрии, защита от ионизирующих излучений, основные характеристики детекторов излучений, современная элементная база ядерной электроники, классификация, принцип действия, основы градуировки и поверки приборов для измерения ионизирующих излучений. После каждой главы приводятся упражнения. https://www.twirpx.org/file/1449625/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Васильев А.Ф., Чмутин А.М. Фотоэлектрические приемники излучения. ВолГУ. 2010. 80с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1949-Векслер В., Грошев Л., Исаев Б. Ионизационные методы исследования излучений. 1949. 424 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Виноградов Ю. Счетчики Гейгера. Радио, 1992, No9, с.57.


1992-Виноградов Ю. О любительских дозиметрах. Радио, 1992, No10,с.13.


2002-Виноградов Ю.А. Ионизирующая радиация. Обнаружение, контроль, защита. М. Солон-р, 2002. 224с.+ "Солон-р-радиолюбителям", выпуск 9) Книга знакомит читателя с особенностями ионизирующей радиации, с ее источниками и техникой их обнаружения. В ней содержатся сведения, хотя и не являющиеся сегодня тайной, но практически недоступные населению (ведомственные издания, мизерные тиражи и т.п.).

https://www.twirpx.org/file/963857/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Воронина Е.В, Дулов Е.Н., Иванова А.Г., Бикчантаев М.М. Физические основы дозиметрии. Радиационная безопасность. Учебное пособие к общему физическому практикуму. Казань: КФУ, 2017. 19с. https://www.twirpx.org/file/3244388/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-Гилемханов М.И., Медетханов Ф.А. Дозиметрия ионизирующих излучений. Учебно-методическое пособие. Казань: Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, 2018. 42с. https://www.twirpx.org/file/3085333/


2019-Гилемханов М.И., Медетханов Ф.А., Овсянников А.П. Основы радиометрии.

Учебно-методическое пособие. Казань: Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, 2019. 81с. https://www.twirpx.org/file/3085336/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Голиков И.Г. Дозиметрия и защита. Конспект лекций. СПб. Политехн. ун-т, 2012. 134с. В лекциях рассмотрены физические и дозиметрические характеристики полей ионизирующих излучений. https://www.twirpx.org/file/1463879/


2016-Голиков И.Г. Лекции по дозиметрии и защите. Учебное пособие. СПб. Политехнический университет, 2016. 150с. https://www.twirpx.org/file/3000706/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1976-Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. М.: Атомиздат. 1976.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1965-Горн Л.С., Хазанов Б.И, Регистраторы интенсивности излучений. М. Атомиздат. 1965. В книге рассматриваются общие принципы построения, основные элементы и структура наиболее распространенных схем ядерной физики -регистраторов интенсивности излучений. Приводятся конкретные практические схемы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Грачевский Валерий Леонидович. Радиационный контроль: физические основы и приборная база. 2-е издание. Минск. Институт радиологи. 2014. 160с. Пособие содержит необходимый минимум сведений из ядерной физики и техники эксперимента для осознанного проведения измерений на приборах радиационного контроля: спектрометрах, радиометрах, дозиметрах.

https://timet.by/templates/brestso/images/doc/fiz_osnovy_i_pribornaya_baza.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Григорьев В.А. Газоразрядные детекторы элементарных частиц. Учебное пособие. М. МИФИ, 2011. 114с. Взаимодействие заряженных и нейтральных частиц с веществом. Ионизационная камера. Пропорциональный счетчик. Счетчики (камеры) с резистивными электродами. Многопроволочная пропорциональная камера. Дрейфовая камера. Время-проекционная камера. Микростриповая газовая камера. Микромегас. Газовые электронные умножители.

https://www.twirpx.org/file/827952/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1999-Групен Клаус. Детекторы элементарных частиц. 1999. 408с. Новосибирск: "Сибирский хронограф", 1999. 408с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1966-Гусев Н.Г., Маргулис У.Я., Марей А.Н. и др. (Ред.). Дозиметрические и радиометрические методики 2-е издание. 1966. 444 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1985-Делягин Николай Николаевич, Комисарова Б.А., Крюкова Л.Н., Парфенова Валерия Павловна, Сорокин А.А. Сверхтонкие взаимодействия и ядерные излучения. М. МГУ. 1985. 240с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-Деменков В.Г., Деменков П.В. Начала электронных методов ядерной физики. 2021. 384 с. Представлены основополагающие методы и электронные средства обработки сигналов детекторов ядерного излучения. Изложенные материалы связаны с физикой средних и низких энергий и отражают современное состояние экспериментальной базы и ее техническое обеспечение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1966-Дирнли Дж, Нортроп Д. Полупроводниковые счетчики ядерных излучений. 1966. 360с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Добрецов Ю.П. Методы идентификации частиц в экспериментальной физике высоких энергий. Конспект лекций. М. МИФИ, 2000. 68с. https://www.twirpx.org/file/786893/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1961-Егер Р. Дозиметрия и защита от излучений. 1961 г.; Изд-во: М.: Госатомиздат. 1961.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Единицы измерения ионизирующих излучений.

Единицы измерения ионизирующих излучений. Фактическая радиационная обстановка. Время ядерного взрыва. Мощности дозы ионизирующих излучений. Значение коэффициентов ослабления мощностей дозы. Оценка химической обстановки. Приборы радиационной и химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения.

https://www.twirpx.org/file/38/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Жириков С.А., Федотов А.В., Привезенцев А.А. Источники и приемники излучения. Пенза. ПАИИ. 2006. 104с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1953-Заборенко К.Б. Радиоактивность. М. 1953.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Детекторы излучения. Учебное пособие. СПб. Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет, 2007. 68с. Приведены общие характеристики приемников излучения, дана их классификация. Изложены принцип действия, устройство и параметры тепловых приемников и фотоэлектронного умножителя. Описание лабораторной работы "Исследование фотоэлектронного умножителя" дополнено изложением необходимого теоретического материала по устройству и принципам работы. https://www.twirpx.org/file/194990/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарипова Л.Д. Физические основы дозиметрии. Радиационная безопасность, учебно-методическое пособие / Казань: Изд-во Казанс. Гос. Ун-та, 2008. 42с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1958-Иванов А.И., Абрамов Г.А. Дозиметрические приборы. М. 1958.

http://forum.rhbz.org/rd.php?https://disk.yandex.ru/d/0eX-yaAgARte_A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964- Иванов Виктор Иванович. Дозиметрия ионизирующих излучений. М. Атомиздат. 1964. 264с. Учебное пособие написано на основе курса лекций, прочитанных автором в Московском инженерно-физическом институте, и рассчитано на читателя, знакомого с атомной и ядерной физикой, методами регистрации излучений и взаимодействием излучения с веществом. В книге излагаются физические основы, расчётные и экспериментальные методы дозиметрии в соответствие с действующими учебными программами.


1978-Иванов В.И. Курс дозиметрии. Учебник для вузов. 3-е изд. М: Атомиздат, 1978. 392с. Дозиметрия рассматривается как самостоятельный раздел экспериментальной ядерной физики. Последовательно излагаются принципы определения поглощенной дозы, формирование и свойства ЛПЭ-распределений, вопросы микродозиметрии. Книга дополнена сведениями по физическим процессам в люминесцентных и полупроводниковых детекторах. Значительное место отведено выявлению общих закономерностей, тенденциям в развитии дозиметрии и систематике ее задач. Новый раздел по метрологии знакомит с принципами обеспечения единства измерений в области ионизирующих излучений и вопросами точности определения дозиметрических величин. https://www.twirpx.org/file/52316/


1988-Иванов В.И. Курс дозиметрии. Для студенто вузов. 4-е издание. М. Атомиздат. 1988. 400с.

https://www.twirpx.org/file/1565969/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Ишанин Геннадий Григорьевич, Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Источники и приемники излучения. М. Политехника. 1991. 240с.


2014-Ишанин Г.Г., Челибанов В.П. Приемники оптического излучения. СПб. 2014. 304с.


2013-Ишанин Г.Г., Мальцева Н.К. Приемники оптического излучения на внешнем фотоэффекте. 2013. СПб. НИУ ИТМО. 2013. 105с.


-Ишанин Г.Г. Приемники излучения оптических и оптико-элетронных приборов. М. Машиностроение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Кэбин Э.И. "Частицы и ядра. Эксперимент", М. Издательство МАКС Пресс, 2013. Много материала по различным детекторам.

http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/


Ишханов Б.С., Капитонов И.М. Детекторы частиц, НИЯФ МГУ

http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/detectors/index.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1966-Калашникова Валентина И., Козодаев Михаил С., Детекторы элементарных частиц: учебное пособие// Москва: Наука, 1966. 407с. http://booksee.org/dl/489261/d0bf79

https://www.twirpx.org/file/2423311/

https://disk.yandex.ru/i/sjGD6d2OvkpGFA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц: учебное пособие. М. URSS, 2002. 383с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980-Кеирим-Маркус И.Б. Эквидозиметрия. М. Атомиздат, 1980. 191с. Книга посвящена новой отрасли науки, которую первоначально называли бэрметрия. Эквидозиметрия занимается измерением ионизирующих излучений с учетом их качества и обоснованием соответствующих величин. https://www.twirpx.org/file/1600609/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Кишкун А.Н., Блиншев В.В. Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений, концентрации отравляющих веществ. Учебно-методическое пособие. - Гомель: БелГУТ, 2013. 30с. https://www.twirpx.org/file/1489051/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Клайнкнехт К. Детекторы корпускулярных излучений. М. Мир. 1990. 224с. В основу книги (вышедшей в оригинале вторым изданием) положены лекции, которые автор из ФРГ, профессор Дортмундского университета читает своим студентам с 1974 г. В небольшой по объему книге охвачен широкий спектр применений детекторов излучений в физике высоких энергий и в смежных областях (медицина, геология, космические исследования и пр.). Описаны наиболее современные методы детектирования, а также новые, еще развивающиеся методы (микроканальные умножители, время-проекционные камеры, стриповые детекторы).

https://www.twirpx.org/file/724270/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1979-Климанов В.А., Коновалов С.А., Кочанов В.А. и др. Распространение ионизирующих излучений в воздухе. М. Атомиздат. 1979. 216с. Книга содержит расчетную и экспериментальную информацию по дифференциальным и интегральным характеристикам поля у, нейтронного и вторичного Y-излучения в атмосфере Земли, вблизи границы раздела воздух-земля и за границей раздела воздух-вакуум.

икуется в книге впервые.


2011-Климанов В.А. (ред.) Сборник задач по теории переноса, дозиметрии и защите от ионизирующих излучений. М. НИЯУ МИФИ, 2011. 196 с. https://www.twirpx.org/file/787640/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964-Кмент В., Кун А. Техника измерения радиоактивных излучений. М. Наука. 1964. 700с. В книге собран большой теоретический и практический материал по детекторам излучений, электронным схемам счетчиков излучений, источникам питания, а также различным применениям счетной аппаратуры. https://www.twirpx.org/file/724270/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1962-Кодочигов П.Н. О практических вопросах дозиметрии ионизирующих излучений. М. АН СССР. 1962. 136с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Колпаков П.Е. Основы ядерной физики: учебное пособие для пед. институтов. М. Просвещение, 2001. 401с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Кондратенко С.Г. Радиометрия ионизирующих излучений. (Учебное пособие). М. Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. 22 с. https://www.twirpx.org/file/2959541/


2007-Кондратенко С.Г., Григорьев В.И. Поверка и калибровка средств измерений в радиометрии ионизирующих излучений. Учебное пособие. М. Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. 36с. В учебном пособии рассмотрены методы поверки радиометрических эталонных источников альфа- и бета-излучения, радиометров загрязнённости поверхностей альфа- и бета-активными веществами, радиометров газов.

https://www.twirpx.org/file/2959555/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коршунова Л.И., Моськина Н.Е. Измерение мощности эквивалентной дозы излучения и оценка загрязненности радионуклидами. Лабораторная работа. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" Технологический институт имени И.Н. Поликарпова факультет среднего профессионального образования, Орел, 2012, 19 с. Кафедра "Математические и естественнонаучные дисциплины" Методические указания по выполнению лабораторной работы Для специальностей среднего профессионального образования Дисциплины - "Безопасность жизнедеятельности", "Охрана труда. https://www.twirpx.org/file/1099938/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1979-Крайтор С.Н. Дозиметрия при радиационных авариях. М. Атомиздат, 1979. 280с. В книге обобщен отечественный и мировой опыт в области аварийной дозиметрии.

https://www.twirpx.org/file/1873374/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Кулепанов В.Н. Ионизирующее излучение в гидросфере. Введение в радиобиологию и радиоэкологию гидробионтов. М. Форум. 2017. 88с. Пособие составлено с учетом действующего учебного плана для специальности 28010165 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" включает основные положения радиобиологии и радиоэкологии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1973-Левин В.Е., Хамьянов Л.П. Регистрация ионизирующих излучений. 2-е издание. М. Атомиздат. 1973. 256с. В учебнике изложены основные процессы взаимодействия излучений с веществом, методы регистрации излучений, кратко описаны конструкции и электрические схемы включения детекторов, уделено также внимание вопросам спектрометрии излучений и методам математической обработки результатов измерения. https://www.twirpx.org/file/3033002/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987-Ляпидевский В.К. Методы детектирования излучений. М. Энергоатомиздат. 1987-408с. Рассмотрены процессы преобразования энергии ионизирующего излучения в веществе, приводящие к возникновению сигнала на выходе детектора. Приведена классификация методов. Изложены физические основы методов детектирования излучений, принципы действия детекторов ионизирующих излучений, их характеристики; указаны области применения. Учебное пособие написано на основе курса лекций, которые автор в течение ряда лет читает в Московском инженерно-физическом институте.


1981-Лепидевский В.К. Сцинтилляционный метод детектирования излучений. М. МИФИ. 1981. 88с. В книге изложены не отраженные в существующих учебных пособиях и монографиях разделы курса "Методы регистрации излучений", которые автор читал на факультете Экспериментальной и теоретической физики МИФИ. Дана классификация методов, рассмотрены физические основы сцинтилляционного метода, характеристики детекторов и их применение для решения задач, связанных с регистрацией и анализом ионизирующих излучений. Впервые в учебной литературе систематически изложены современные представления о механизме сцинтилляционного процесса в неорганических кристаллах. Учебное пособие отражает соответствующие разделы программы основного курса "Методы регистрации излучений". https://ru.b-ok.xyz/dl/3114830/65017a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1949-Льюис В.Б. Методы электрического счета альфа и бета частиц: Изд.2. 1949. 164с. Книга подробно описывает различные методы электрического счёта альфа и бета частиц. Приведены многочисленные схемы усилителей и дан анализ особенностей их конструкций, а также разобраны различные случаи их применения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Макаров Владимир Иванович. Блоки детектирования ионизирующих излучений. М. Атомиздат, 1972. 72с. (Эксплуатация и ремонт ионизирующих излучений. Вып. 4). В книге приведены данные по характеристикам основных видов излучений и их взаимодействию с веществом, о детекторах, фотоумножителях и блоках детектирования ионизирующих излучений. Излагаются условия и правила эксплуатации для различных видов конструктивного исполнения блоков. https://www.twirpx.org/file/229864/

https://disk.yandex.ru/i/Wc9UMpj7-1sesw

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Малышев Е.К., Засадыч Ю.Б., Стабровский С.А. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. М. Энергоатомиздат, 1991. 160с. Пиведены последние достижения в области разработки детекторов нейтронов, бета-и гамма-излучения, применяемых в реакторной технике. Детально рассмотрены ионизационные камеры для систем контроля параметров, управления и защиты ядерных реакторов, газоразрядные счетчики для контроля радиационной обстановки. Впервые рассмотрены вопросы конструирования линий связи детекторов с аппаратурой контроля, применения в реакторной технике позиционно-чувствительных методов детектирования. https://www.twirpx.org/file/322131/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Матвеев А.В., Козаченко В.И., Котов В.П. Практикум по дозиметрии и радиационной безопасности. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2006. 88с. Практикум по дозиметрии и радиационной безопасности подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по специальности 330200 "Инженерная защита окружающей среды". Основное внимание уделено практической самостоятельной подготовке студентов по курсу. С этой целью использованы различные методы, в том числе тестовые контрольные задания, для решения которых требуется хорошая теоретическая подготовка.

https://www.twirpx.org/file/2802360/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Меркин С.А. Основы дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы. М. МО СССР. 1970. 3656с. https://disk.yandex.ru/i/kErvz2sOBQim1Q

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами МВИ.МН 2513-2006. Гомель: Институт радиологии, 2005. - 11 с.

https://www.twirpx.org/file/463399/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы регистрации частиц. Ускорители частиц. 2011. 128с.

http://www.twirpx.org/file/679706/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Моисеев А.А.; Иванов В.В. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. 4-е издание. Энергоатомиздат. 1990. 252с. Представлены справочные данные по микродозиметрическим величинам и их распределениям. Даны сведения о коллективных и популяционных дозах, о природном содержании радиоактивных веществ в объектах живой и неживой природы, о фоновых дозах.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мясоедов Г.П., Бржезинский В.А., Афанасьев А.В. Дозиметрия и защита от ионизирующего излучения. Учебное пособие. - Севастополь: СНУЯЭиП, 2009. - 220 с. ил.

https://www.twirpx.org/file/1364789/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нагорский П.М., Яковлева В.С. (Томск) Трассеры/индикаторы вариаций естественной радиоактивности. Конф. Слабые поля. СПб. 2015. с.178-179. Показано, что изменения альфа, бета и гамма излучений не являются полностью согласованными.


Изменения альфа, бета и гамма излучений в 2013 году в Томске (поквартально).

http://biophys.ru/archive/congress2015.pdf#page=178

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Носовский А.В. Вопросы дозиметрии и радиационная безопасность на атомных электрических станциях. https://www.twirpx.org/file/5381/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-Ободовский Илья Михайлович. Источники ионизирующего излучения. М. Интеллект. 2016. 144с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1962-Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д. Исследование элементарных частиц фотографическим методом. М. Иностранная литература, 1962. 424с. Монография посвящена систематическому и всестороннему изложению одного из экспериментальных методов ядерной физики -метода толстослойных фотоэмульсий. https://www.twirpx.org/file/716553/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петров Н.П., Сырнев В.П. Радиоактивные излучения и их измерения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петрушанский М.Г. Основы физики ионизирующих излучений. Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2008. 129с. https://www.twirpx.org/file/2160551/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1975-Пикаев А.К. Дозиметрия в радиационной химии. М. "Наука", 1975, с.312. Монография посвящена различным методам дозиметрии ионизирующего излучения, используемым в радиационной химии. Рассматриваются основные понятия и единицы дозиметрических измерений, особенности взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, описываются источники ионизирующих излучений и дается краткая характеристика применения физических методов дозиметрии в радиационной химии. В книге обобщен и систематизирован обширный экспериментальный и теоретический материал, касающийся химических методов дозиметрии гамма- и рентгеновского излучении, потоков электронов и тяжелых заряженных частиц, импульсного и реакторного излучений. https://www.twirpx.org/file/281609/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Погосов А.Ю., Дубковский В.А. Ионизирующая радиация: радиоэкология, физика, технологии, защита. О. наука и техника, 2012. 804с. Книга посвящена различным аспектам проявления ионизирующей радиации - ионизирующих излучений, представляющих собой значимый экологический фактор влияния на все живое. изложены вопросы физического генезиса ионизирующих излучений при реализации технологий в области атомной энергетики и в других областях науки и техники. Рассмотрены вопросы использования ионизирующих излучений и всевозможные способы защиты от ионизирующей радиации. Особое внимание уделено радиационной безопасности АЭС. https://www.twirpx.org/file/1300935/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Поленов Б.В. Дозиметрические приборы для населения. 1991.

https://www.nehudlit.ru/open.php?self=013&fname=dozimetricheskie-pribory-dlya-naseleniya.djvu

https://disk.yandex.ru/i/Sz_GKjniMBcCLw

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Прайс В. Регистрация ядерного излучения. 1960. 464с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1956-Райский С.М., Смирнов В.Ф. Физические основы метода радиоактивных индикаторов. М. 1956. 336с.++ В книге изложены физические основы метода радиоактивных изотопов, описана аппаратура для регистрации радиоактивного излучения, рассмотрены условия получения надежных количественных результатов измерений, приведены правила работы с радиоактивными изотопами.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Родионов Ю.А. Основы дозиметрии и защиты от излучений. ЯЭИ, Сосновый Бор, 2013. 142 с. Часть 1. Радиоактивность, радиация и защита от излучений. В основу курса легли лекции, прочитанные в Институте ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ИЯЭ (ф) СПбГПУ) в Сосновом Бору в 2003-2012 годах. https://www.twirpx.org/file/1055776/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-Росси Бруно, Штауб Ганс. Ионизационные камеры и счетчики. М. ИЛ. 1951. 240с. В первой части книги рассматриваются физические принципы работы ионизационных камер и счетчиков, применяющихся для изучения различных видов радиоактивных излучений. Во второй части подробно описываются многочисленные конструкции разнообразных счетчиков и камер, особенности их работы и методы их применения для ядерно-физических исследований.

https://www.nehudlit.ru/open.php?self=005&fname=ionizatsionnye-kamery-i-schetchiki.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1984-Сидоренко В.В., Кузнецов Ю.А., Оводенко А.А. Детекторы ионизирующих излучений. Справочник. Л. Судостроение. 1984. 240с.++ В справочнике приведены характеристики, конструкции, схемы включения газоразрядных, сцентиляционных, полупроводниковых детекторов и ионизационных камер, используемых в судовой дозиметрической аппаратуре, а также даны рекомендации по выбору режимов их работы. Значительный объём сведений, представленных в виде таблиц и графиков. https://disk.yandex.ru/i/TxwZFJxpTNMhkQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Справочник по дозиметрическим, радиометрическим и электронно-физическим приборам, счетчикам, сцинтилляторам и фотоумножателям. 1959. 252с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Тарасенко Ю.Н. Ионизационные методы дозиметрии высокоинтенсивного ионизирующего излучения. Монография посвящена дозиметрии ионизирующих излучений высокой интенсивности с использованием методов измерений проводимости газовой низкотемпературной плазмы. https://www.twirpx.org/file/2496352/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ткаченко В.В., Кутьков В.А., Романцов В.П., Романцова И.В. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2015. - 144 с.

Часть I. Основы дозиметрии ионизирующих излучений и радиационной безопасности.

https://www.twirpx.org/file/1917221/

Часть II. Нормирование облучения человека. Прикладная дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. https://www.twirpx.org/file/1966918/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1965-В. Францен, Л.У. Кохран, Р.Б. Меррей, Б.Д. Мойер, Э. Файерштейн, Э.П. Штейнберг, Г.С. Херст, Р.Г. Ритчи, К.З. Морган. Приборы для регистрации ядерных излучений и их применение. М. Атомиздат. 1965. 464с. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе появилось немало статей, книг и монографий с описанием основных принципов построения электронных приборов для экспериментальной ядерной физики, методики работы со всевозможными детекторами, а также специальных вопросов ядерной физики. Настоящая книга дополняет вышедшие издания. В весьма сжатой форме в ней рассматриваются принципы работы детекторов многих типов и радиоэлектронных приборов для экспериментальной ядерной физики, приводятся расчеты параметров, связанных с конструированием и выбором схем приборов, а также освещены различные вопросы их практического использования.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1961-Фюнфер Э., Нейерт Г. Счетчики излучений. М. Госатомиздат, 1961. 403с. В книге рассмотрены свойства газоразрядных, сцинтилляционных, кристаллических и черенковских счетчиков альфа-, вета-, гамма-и нейтронного излучений, вопросы статистики цифрового и аналогового методов регистрации хаотических импульсов, теоретические и конструктивные вопросы, связанные с изготовлением счетчиков и механизмом их действия.

http://forum.rhbz.org/rd.php?https://disk.yandex.ru/i/FgjNTCVmwMHDjA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1958-Хайн Дж., Браунелл Г. Радиационная дозиметрия. М. ИЛ. 1958. 758с. Предметом дозиметрии ионизирующих излучении является определение энергии, поглощаемой в веществе при облучении его альфа-и бета-лучами, электронами и протонами, а также вторичным ионизирующим излучением, возникающим в результате взаимодействия с веществом рентгеновского и гамма-излучения и нейтронов. http://www.twirpx.org/file/1902226/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Хитун Всеволод Андреевич. Счетчики ядерного излучения и счетные устройства. Массовая радио библиотека. М. Госэнергоиздат, 1959. 74с. В брошюре излагаются принципы действия различных типов счетчиков ядерных частиц и основные физические процессы, происходящие в них. Рассматриваются основные элементы схем современных счетных устройств и методы пересчета. Приводятся справочные данные о некоторых выпускаемых нашей промышленностью счетчиках и фотоумножителях.

https://www.twirpx.org/file/2331567/

https://disk.yandex.ru/i/TiDABT1q_1kbHA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1953-Чандрасекар С., Перенос лучистой энергии. 1953. 432с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чернуха Г.А., Сачивко Т.В., Азаренко Ю.В. Радиометрия и дозиметрия. Часть 1. Радиометрия ионизирующих излучений. Курс лекций. В 3-х частях. Горки: Горки : Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 2015. 95 с.

Литература. https://www.twirpx.org/file/1803647/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Черняев А.П. Ионизирующие излучения. 3-е издание. МГУ. 2014. 313с. Настоящая книга носит характер и монографии и учебного пособия для студентов по физике взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Она подготовлена на основе лекций, читавшихся автором на кафедре физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в период с 1996 по 2012 год.

http://library.bntu.by/chernyaev-p-ioniziruyushchie-izlucheniya


2004-Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. М. Физматлит. 2004. 152с.


Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Физматлит, 2004. 151с.

https://www.twirpx.org/file/975204/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чистяков В.А. Садыков Э.К., Ивойлов Н.Г., Дулов Е.Н., Бикчантаев М.М. Практикум по ядерной физике: учебное пособие.// Казань: Изд-во физ.фак-та Казанс. Гос. Ун-та, 2004. 152с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982-Штольц В., Бернхард Р. Дозиметрия ионизирующего излучения. Рига: Зинатне, 1982, 142с. Монография, написанная на высоком научном уровне, охватывает все основные вопросы дозиметрии ионизирующего излучения. Излагаются физические и методологические принципы дозиметрии. Рассматриваются основные экспериментальные способы определения дозы: калориметрические, ионизационные, химические и твердотельные, а также методы расчета поглощенных дох излучения. Описываются особенности применения дозиметрических методов при индивидуальном контроле лучевых нагрузок, в радиационной медицине и радиобиологии, в радиационной технике и при решении проблем защиты окружающей среды.

https://www.twirpx.org/file/494964/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986-Эклз М., Сим Э., Триттон К. Детекторы слабого излучения в астрономии. М. Мир. 1986. 200с. В книге, написанной английскими специалистами на основе курса лекций, прочитанных ими в Эдинбургском университете (Великобритания), рассмотрены приемники слабого светового излучения, используемые при наблюдениях с помощью астрономических инструментов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1962-Эстулин Исай Вениаминович. Радиоактивные излучения. Практикум по ядерной физике. Выпуск 1. М. Физматгиз. 1962. 260с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964-Юдин М.Ф., Фоминых В.И. Нейтронная дозиметрия. М. 1964.

https://disk.yandex.ru/i/P1mX3N_EfOcOBg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Янковский И.И., Кузнецов В.Ф. Основы дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы. Военное издательство министерства обороны СССР. М. МО СССР. 1960. 357с. Настоящий Учебник предназначен для курсантов военно-химических и других военных училищ при изучении ими курса дозиметрии и войсковых дозиметрических приборов. https://disk.yandex.ru/i/gxYYvE6XlEzCeg

http://forum.rhbz.org/rd.php?https://disk.yandex.ru/i/gxYYvE6XlEzCeg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 3. Часть 3-06. Дозиметрия.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание Книги:

## Глава 1. Детекторы радиации и счетчики частиц. 2


1.1 Детекторы радиации.

1.2 Счетчики Гейгера.

1.3 Китайские счетчики Гейгера.

1.4 Дозиметры.

1.5 Старые дозиметры ДП.

1.6 Дозиметры с счетчиком Гейгера для сотового телефона.

1.7 Дозиметры с счетчиком Гейгера стыкуемые с компьютером.

1.8 Дозиметры с памятью.

1.9 Дозиметры на основе новых счетчиков Гейгера.

1.10 Наборы для сборки дозиметра.

1.11 Электрические схемы дозиметров.

1.12 Приборы для индивидуального дозиметрического контроля.

1.13 Искровой счетчик альфа частиц.

1.14 Регистрация шумов детектора.


## Глава 2. Регистрация бета-частиц (электронов). 163


2.1 Цилиндрические счетчики бета частиц, АС, СТС.

2.2 Торцевые (круглые) счетчики Бета-1.

2.3 Торцевой датчик Бета-2.

2.4 Квадратные счетчики Бета-5.

2.5 Дозиметры с квадратным датчиком СБТ-10, СБТ-11.

2.6 Дозиметры с круглым датчиком СИ-8.

2.7 Различные бета-дозиметры.


## Глава 3. Полупроводниковые детекторы ионизирующего излучения. 234


3.1 Полупроводниковые детекторы излучений.

3.2 Литература по полупроводниковым детекторам.

3.3 Дозиметры с полупроводниковыми детекторами.

3.4 Дозиметры термолюминесцентные.


## Глава 4. Стинцилляционные дозиметры. 263


4.1 Сцинтиляционные дозиметры.

4.2 Сцинтиляционные дозиметры для Android/Windows.

4.3 Измерение радиации с помощью смартфона.


## Глава 5. Спектрометрия ионизирующих излучений. 289


5.1 Спектрометрия ионизирующих излучений.

5.2 Портативные дозиметры с функцией спектрометра.


## Глава 6. Различные дозиметры. 326


6.1 Детекторы радиации на основе электроскопа.

6.2 Термолюминесцентная дозиметрия.

6.3 Измерители концентрации ионов в воздухе.


## Глава 7. Визуализация радиационного излучения. 330


7.0 Простые методы визуализации радиационного излучения.

7.1 Дозиметрическая пленка.

7.2 Визуализация радиоактивного излучения в промышленности.

7.3 Визуализация радиационного излучения в медицине. Радионуклидная диагностика.

7.4 Химические индикаторы радиации.

7.5 Радиолюминесценция.

7.6 Регистрация треков частиц.


## Глава 8. Литература по детекторам и регистрации радиоактивного излучения. 361


8.1 Литература по дозиметрам.

8.2 Фирмы, выпускающие дозиметры.

8.3 Самодельные дозиметры.

8.4 Ссылки на книги по дозиметрии и ионизирующим излучениям.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------