# Электропунктура. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по электропунктурной диагностике.

Электропунктура. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Андреев A.A. Фантомные боли и точки акупунктуры. Паллиативная медицина и реабилитация. 2003, No1. с.30-31.

-Андреев A.A. Гигиеническое обоснование экспресс-метода электропунктурной диагностики функционального состояния юных спортсменов. Диссертация к.м.н., 1989.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Банная В.И. Электропунктурная диагностика в комплексной оценке реакции организма на физическую нагрузку. Рефлексотерапия. 2002. No2. с.38-40.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Басманов С.Н. Экспериментально-клиническое изучение электроакупунктурной анальгезии. Диссертация кандидата медицинских наук. Москва. 1978.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Белик Дмитрий Васильевич, Белик К.Д. Контрактивная биоэлектрокинетика. Аспекты лечебного применения физиовоздействий. Научное издание. Новосибирск. Сибирское книжное издательство, 2005. 304с. В монографии приведены результаты теоретических и практических исследований в области контрактивной биоэлектрокинетики, позволяющие оценить реакции организма на воздействие физическими факторами с учетом их природы, а также энергетических, частотных и фазовых характеристик. В книге подробно описаны принципы информационного физиовоздействия на организм и обоснована его биологическая эффективность, а также необходимость преимущественного использования в лечебной практике. Монография может быть использована в качестве учебного пособия для студентов медицинских и технических вузов. Книга представляет интерес для ученых-биофизиков, клиницистов различного профиля и физиотерапевтов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Белицкая Р.А. Биохимические аспекты действия акупунктуры. Гомеопатическая медицина и акупунктура. 1976, No1. с.72-74.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Богатыр А.И., Лященко Д.С. Некоторые критерии оценки эффективности и обоснования механизма действия электропунктуры. 2-я Всесоюзн. конф. "Электростимуляция органов и тканей". Киев. 1979. 349с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Бойцев П.Н. Принципы и способы индивидуального лечебно-профилактического воздействия на организм. М., 1995. 160с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Бородина Мария Александровна. (Новосибирский Медицинский Институт) Эффективность метода многокомпонентного физиотерапевтического воздействия на биологически активные точки при бронхиальной астме. Диссертация кандидата медицинских наук. Томск. 1999. В работе используется МЛТВЭ-пунктура (одновременно использовано магнитное поле, низкоинтенсивное лазерное излучение, тепло, вибрация и электростимуляция при воздействии на биологически активные точки).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Бутенко О.И. Информативность БAT, приборные методы их определения и эффективность медико-технического исследования. Харьков, 1982, 23с.

-Буцкая JI.B. Экспресс оценка здоровья методами электропунктуры. Асклепейон, 1998, No1-4, с.14-17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Великов Виталий А., Руководство по практическому применению метода Р.Фолля электропунктурной диагностики и гомеотерапии: В 2 томах. Учебно-практическое пособие. М. 2005. Комплект из двух книг. В руководстве представлены практические и теоретические положения по электропунктурной диагностике и гомеопатии изменений в органах и тканях при различных патологических состояних.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978-Вержбицкая Н.И. Кромин А.А., Всеволожский Л.А. Электропунктура биологически активных точек как стрессовый фактор. Стресс и адаптация. Кишинев. Штиинца 1978. с.10-15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гаврилкина Майрам Андреевна. СМВ-терапия, электропунктура и грязелечение у больных с вторичными поражениями гастродуоденальной системы в раннем периоде реконвалесценции вирусного гепатита. Диссертация кандидата медицинских наук. 14.00.34; 14.00.05 / Одес. НИИ курортологии. Одесса, 1988. 21с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003-Галицкий Николай Александрович. Диагностика, профилактика и терапия послеродовых заболеваний у коров с использованием электронейростимуляции и электропунктуры. Диссертация кандидата ветеринарных наук. 16.00.07. Омск, 2003. 163с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1983-Гапонюк П.Я. Клименко Л.М. Акупунктурная (рефлекторно-пунктурная) терапия. Ярославль: Верхне-волжс. кн. изд-во. 1983. с.11-12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гобчанский Олег Павлович. Ефимов Виталий Николаевич. Альтернативные способы получения информации. Эксперименты с использованием электропунктуры по Р. Фоллю и аппарата квантовой терапии / Изд. 2-е, Москва. Русское слово, 2007. 134с. В монографии приводятся результаты экспериментов по получению и передаче информации по альтернативному (внесенсорному) каналу человека с использованием метода Р.Фолля и излучения низкоинтенсивного лазера.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-Головин Н.И, Сидорук Ю.К. (Киев) Электропунктурные методы диагностики. Конструктор. 2000. No11-12. с.18-22.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003-Гоникман Эмма Иосифовна. Электропунктурная диагностика по методу Р. Фолля с гомеопатией. 2003. Данное учебное руководство посвящено методу Фолля представляет опыт работы коллектива ЦНМ "Сантана" и института "Энергоминералотерапии" с 1990 г. по настоящее время. Этот метод получил достаточно широкое распространение как у нас в стране, так и за рубежом. В руководстве описаны топография и диагностическое значение основных точек, используемых для тестирования медикаментов, биологических пищевых добавок, гомеопатии, продуктов питания, косметических и парфюмерных средств, подбора минералов и металлов в электрокупунктуре по Фоллю. Кроме точек, расположенных на классических меридианах, представлены точки, относящиеся к меридианам, открытым Р.Фоллем. Изложены принципы электролечения на основе использования импульсивных токов низкой частоты.

---------------------------------------------------

2010-Гоникман Э.И. Электропунктурная диагностика по методу Р.Фолля с гомеопатией. М. Велигор. 2010. 192с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гонтарь Елена Алексеевна. Применение электропунктуры в лечении начальных форм кариеса зубов. (Клинич. исследования) Диссертация кандидата медицинских наук. 14.00.21 / Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца. Киев, 1988.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Горячев В.А. Роль электропунктурной диагностики в комплексном лечении психовегетативного синдрома. Гомеопатия и энергоинформатика: Сб. науч. тр. М., 1995, Вып.1, с.28-30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Григорьев С.П., Александров О.В. Электропунктурная диагностика у больных хроническим обструктивным бронхитом. Российский медицинский журнал, 2002, No 2, с.19-22.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Гридин Л.А. Оценка диагностической и терапевтической эффективности аппаратуры электропунктурной диагностики и магнитопунктурной терапии в практике восстановительной медицины. Диссертация к.м.н., 1998, с.29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Гусейнов А.А., Гусейнов А.К., Минкаилов К-М. О. Электропунктурная диагностика в клинической практике. Вестн. новых мед. технологий, 1997, 4, N1-2, с.50-54.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Давыдов В.В. Физические параметры и теоретические основы некоторых методов электропунктурной диагностики и биорегуляции. Вестник новых медицинских технологий, 2001, 8, No 3, с.40-42.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дець Василий Васильевич. Эффективность дифференцированного применения акупунктуры, электропунктуры и чрескожной электронейростимуляции в сочетании с лекарственными препаратами при ревматоидном артрите. Диссертация кандидата медицинских наук 14.00.34; 14.00.39 / Одес. НИИ курортологии и мед. реабилитации. Одесса, 1989.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Джумаева Н.Э., Залялиева М.В., Болкунова Ф.В. Электропунктурная диагностика по Р.Фоллю и новый взгляд на механизм действия биологически активной жидкости. Вестник новых медицинских технологий, 2001, 8., No 1, с.23-25.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1983-Диагностическая и терапевтическая аппаратура рефлексотерапии и биофизические методы диагностики. Сборник. Калинин. КГУ. 1983.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дмитриева И.В., Рагульская М.В., Хабарова О.В., Резников А.Е. Биоэффекты магнитных бурь и электропунктурная диагностика. VII-й Симпозиум по Солнечно-Земной физике России и стран СНГ (15-18 декабря 1998 г., ИЗМИРАН, Москва) М., Современный писатель, 1998. с.130-131.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Добровольский Борис Валентинович, научный руководитель Медицинского центра "Интермедсервис", г. Пушкино, автор Программы "Диспансеризация жителей села России", почетный академик Международной академии энерго-информационных наук.

Контактный телефон: г.Москва +(7-095) 325-2770 Зайцева Нина Михайловна.

-------------------------------------------------------------

1997-Добровольский Б.В. Кузьменко Ольга Петровна, Масленников И.С., (Москва) Способ определения состояния организма. Патент 2137457. 1999. Изобретение относится к области медицины. Сущность способа состоит в том, что измеряют электропроводимость 24 точек двенадцати симметричных меридианов. Наносят полученные значения на шкалы граф таблицы. Предварительно шкалы наносят на правую и левую стороны каждой графы таблицы. Соединяют значения между собой, получая "диагностическую линию". В "физиологическом коридоре" выделяют центральную линию. Состояние меридианов определяют по расположению "диагностической линии" относительно границ "физиологического коридора" и его центральной линии. При ее расположении в пределах границ "физиологического коридора" и параллельно центральной линии состояние меридиана и соответствующих ему органов определяют как нормальное. При ее расположении вдоль границ "физиологического коридора" или отклонении от них и расположении параллельно центральной линии и при непараллельном расположении в пределах "физиологического коридора" или за его границами состояние меридиана и соответствующих ему органов определяют как патологическое.


1998-Добровольский Борис Валентинович, Ямчинова Ирина Викторовна (Москва) Способ определения функционального состояния организма. Патент 2137458. 1999. Изобретение относится к области медицины. Способ заключается в том, что измеряют электропроводимость кожи в области проекции Инь и Янь -составляющих бель-чакр на кистях рук, значения которых регистрируют отдельно. Составляют таблицу из двух частей, по семь граф каждая. Строят "физиологический коридор", соединяют левые и правые значения, получая диаграммы. По расположению значений Инь -составляющих в пределах, выше или ниже физиологических границ определяют норму, избыток или недостаток шести основных энергий и соответственно норму, гипер-или гипофункцию связанных с ними органов и систем. По взаимному расположению "физиологических коридоров" оценивают общее психовегетативное состояние. По наличию избытка или недостатка основных энергий Янь -составляющих выявляют преобладающие психоэмоциональные состояния и, сопоставляя их с наиболее выраженными гипо-или гиперфункциональными состояниями органов, устанавливают психосоматические комплексы. Затем проводят диагностику бель-чакры с наиболее выраженным избытком или недостатком основной энергии, измеряя электропроводимость отраслевых энергий. Значения вносят в таблицу из шести граф. Выявляют нарушенную функцию органа по избытку или недостатку отраслевой энергии. Способ является точным и высокоинформативным, простым, позволяет использовать его для экспресс-диагностики.

----------------------------------------------------------

1999-Добровольский Б.В. Энергоинформационная визуализация нозологического диагноза. Функцион., электропунктур. экспресс-диагностика по способу Б.Добровольского -И.Ямчиновой. Практ. пособие/ Междунар. акад. энергоинформ. наук, Мед. центр "Интермедсервис". М. ЭКОН, 1999.

Часть 1. 1999. 168с.

Часть 2. 2000. 159с.

Часть 3. Добровольский Б.В., Сыровацкий Н.В., Яковлев С.А. 2000. 152с.

------------------------------------------------------

1999-Добровольский Б.В. К вопросу доклинической экспресс - диагностической оценке энергоинформационного состояния здоровья ("норма - патология") человека.

Парапсихология и психофизика. - 1999. - No1. - С.40-41.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-Дубицкий Владимир. Рефлексотерапия. Электропунктура. М. 2018.

https://m.fotostrana.ru/user/17930748/album/140929498/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дубровин Д.А. Трудные вопросы классической китайской медицины (трактат НАНЬ ЦЗИН). Л. ACTA ПРЕСС. 1991. с.8-14,25-27.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Еханин С.Г. Электропунктурные исследования организма человека. Томск. Тиасур. 2010. 21с. https://knigogid.ru/books/1808505-elektropunkturnye-issledovaniya-organizma-cheloveka/toread

В методических указаниях приведены основные теоретические положения о биологически активных точках (БАТ) организма человека и методах воздействия на них.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жирмунский А.В., Кузьмин В.П. (Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР, Владивосток, ЛПИ, Ленинград) Третья система регуляции функций организма человека и животных, система активных точек. Журнал Общей биологии АН СССР. 1979. т.40. No2. с.176-188.

-Жирмунский А.А., Карпенко А.А., Кочетков Ю.Д. Исследование электрического сопротивления покровов личинки хлебного жука. Доклады АН СССР, 1981, Т.257, No3. с.751-753.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задерин В.П. (Ростовский НИИ онкологии, Ростов-на-Дону) Электропунктурная диагностика онкологических заболеваний. Конф. Слабые поля. СПб. 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зуфрин А.М. Инфранизкочастотные электрические сигналы точек акупунктуры. В кн. Проблемы метрологического обеспечения измерений случайных полей и сигналов биологических объектов. М. ВНИИОФИ. 1982. с.3-5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Иваничев Г.А. Контрактура мимической мускулатуры. Казань, 1992. 107с.


1994-Иваничев Г.А. Клинические лекции по нейрофизиологии акупунктуры. Казань, 1994. 48с.


1997-Иваничев Г.А. Мануальная терапия. Руководство. Атлас. Казань, 1997. 448с. Книга разделена на две части. В первой освещены теоретические основы мануальной терапии. Вторая часть дает практическое описание техники проведения приемов. Все сведения подробно изложены, особое внимание уделено мягкой технике как альтернативе классической манипуляционной технике. Книга прекрасно иллюстрирована. Рассмотрена функциональная анатомия, рентгеноанатомия, клиника функциональной патологии, методы мануальной диагностики и лечения

-----------------------------------------

1998-Иваничев Г.А. Мануальная медицина. М. ООО "Медпресс", 1998. 470с.

-----------------------------

1999-Иваничев Г.А. Мануальная терапия мышечно-фасциально-скелетной боли. Казань, 1999. 64с.


1999-Иваничев Г.А. Сенсорное и рефлекторное взаимодействие в механизмах акупунктуры. Казань: Изд-во "Матбугат йорты". 1999. 144с.

----------------------------------------------------------------

2001-Иваничев Г.А. Механизмы акупунктуры. Казань. Парус. 2001. 144с. Монография подготовлена на кафедре неврологии и рефлексотерапии Казанской медицинской академии. В книге приведены современные сведения по объяснению развития лечебных эффектов акупунктуры. В этом отношении основное внимание отведено роли сенсорного взаимодействия на разных уровнях нервной системы. Подробно описаны физиологические механизмы сенсорных комплексов, нервной регуляции трофических функций, болевого реагирования. С современных позиций объяснены канонические представления акупунктуры. Теоретически обосновано сочетанное применение акупунктуры и других медицинских технологий (лазеротерапия, электротерапия, фитотерапия, гомеопатия, мануальная терапия).


2008-Иваничев Г.А. Мануальная медицина. 2008.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ионичевский В.А. Критический анализ классических и современных представлений о точках "пяти первоэлементов" в системе точек акупунктуры. Хабаровск: Препринт. 1984.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иванов В.Г. к.т.н., проф. УИПА, Харьков.

-Иванов В.Г. Панков Е.Я., Вязовский В.А., Иванов С.В. Приборная реализация методов рефлексодиагностики и терапии (Накатами и Фолль). Харьков. Новатор. 1994. 189с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Калашников В.Н. Электрическое сопротивление кожи как индикатор психофизиологического состояния человека // Электронный ресурс. http://www.osoznanie.biz/info/concept

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карп В.П., Никитин А.П., Чернавский Д. с., Садовская JI.A. Новые биофизические технологии для диагностики патологии органов // Вестник Российской академии медицинских наук. 2001. No(5) 38.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Катин Александр Яковлевич. Тайны Фоль-метода. Книга для изучения Фолль-диагностики, фолль-терапии и смежных дисциплин / Витебск, 1992. 88с.


1993-Катин А.Я., Адаскевич В.П. Возможности электропунктурной диагностики по методу Фолля в дерматологической практике. Гомеопатия и электропунктура, 1993, No2, с.71-73.


1995-Катин А.Я. Фоль-метод 2 плюс, гомеопатия.Каунас,"Qva vadis" Литва. 1995. 236 с.


1996-Katin А. Alternative Medicine: Voll-method, Acupuncture, Homoepathy, EHF-Radiation. R. Belarus, 1996. 210 p.


1998-Катин А.Я., Катина М.А. Комплементарная медицина, Витебск. Р.Беларусь. 1998. 648с.

---------------------------------------------------------

2001-Катин А.Я., Катина М.А. Акупунктурная сегментно-зональная вегетотерапия. М. Медицинская литература, 2001. 156с. Издание предназначено для практикующих врачей, студентов медицинских вузов, слушателей институтов повышения квалификации. Книга будет особенно интересна врачам физиотерапевтам, реабилитологам, мануальным терапевтам, массажистам, специалистам по акупунктуре и невропатологам. Руководство содержит новые и обобщенные взгляды на вопросы вегетотерапии. В книгу включены 98 рисунков, 34 таблицы и приложение. http://www.twirpx.org/file/703977/

-----------------------------------------------------------------

2001-Катин А.Я. Родионов Ю. Кучис Е. "Фолль-метод 2 плюс: акупунктура, синдром хронической усталости. КВЧ в медицине. Гомеопатия", СПб. ДЕАН, 2001. Монография содержит описание метода электропунктурной диагностики, предложенного доктором Фоллем, широкий спектр возможностей данного метода; особенности практического применения метода и лечение, разработанные лично А.Я.Катиным; уточненные схемы диагностических и лечебных точек.

------------------------------------------------------

2001-Катин А.Я., Катина М.А. Классическая гомеопатическая энциклопедия. М. Медицинская книга. 2001. 323с.


2003-Катин А.Я.,Крылов Ю.В. Гомеопатия в клинической онкологии. М. Медицинская литература. 2003, 210с.


2004-Катин А.Я., Катина М.А. Основы гомеопатии. М. Медицинская литература. 2004. 486с.


2005-Катин А.Я. Метод Р.Фолля сегодня лучший среди методов энергетической диагностики.

http://www.injan.ru/ru/center/diagnostic_stati_vrachei.html/print/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Келли Робин. Человек-антенна. Акупунктура как метод духовного целительства. СПб. Весь. 2010. 240с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Кноп Даниэль (1957-). Акупрессура и электропунктура. Здоровье и выносливость, благодаря самолечению, перевод с немецкого. М. Диля. 2010. 128с. (2017)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Кожевников П.В. Общая дерматология. Л., Медицина. 1970. 295с.


1979-Кожевников Е.П. Длительная электростимуляция точек акупунктуры. 2-я конф. NoЭлектростимуляция органов и тканей". Киев. 1979. с.351-353.


1981-Кожевникова Е.П. Кочеткова Ю.Д. Методика измерения биофизических параметров точек акупунктуры. Теория и практика рефлексотерапии. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 1981. с.202-204.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Комаров В.М. Лечебные мини-системы. Практическое руководство по акупунктуре и энергоинформационному воздействию. 2005. 252с. Книга представляет собой научно-практическое пособие по акупунктуре и энергоинформационному воздействию лечения через мини-системы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кореневский Н.А., Попечителев Е.П., Филист С.А. Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий: Монография. Курская городская типография, Курск. 1999. 537с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корщиков В.И. Замков Е.Т. Блохина К.В. Модифицированный метод измерения активного сопротивления БАТ, Всесоюзная научно-техническая конференция "Проблемы техники в медицине", Таганрог. 1980.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краюхин Б.В. Возможна ли электроиндукция в тканях живого организма. Сборник, посвященный памяти А.В. Леонтовича. 1948, с.83-99.


-Краюхин Б.В. К вопросу о колебательном характере нервного возбуждения. Сборник, посвященный памяти А.В. Леонтовича. 1948, с.100-108.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Крук В.Г. Электропунктационная рефлексотерапия с определением кожного сопротивления в точках воздействия. В сб. Иглорефлексотерапия. Горький: 1974. с.68.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Крюков И.Н., Левин А.В., Гаврилова Н.А., Уханова Т.А., Гаврилов А.П., Резаев К.А. Электропунктурная диагностика и терпия. Самара. Данное методическое пособие предназначено для врачей рефлексотерапевтов подразделений "Реацентра" прошедших специализацию по электропунктуре на базе Самарского Государственного медицинского университета. Подготовлено коллективом авторов СамГМУ и СТК "Реацентр".

http://www.reacenterrus.ru/science/hint/

------------------------------------------------

1997-Кузьменко Ольга Петровна, Масленников И.С., Добровольский Б.В. (Москва) Способ определения состояния организма. Патент 2137457. 1999. Изобретение относится к области медицины. Сущность способа состоит в том, что измеряют электропроводимость 24 точек двенадцати симметричных меридианов. Наносят полученные значения на шкалы граф таблицы. Предварительно шкалы наносят на правую и левую стороны каждой графы таблицы. Соединяют значения между собой, получая "диагностическую линию". В "физиологическом коридоре" выделяют центральную линию. Состояние меридианов определяют по расположению "диагностической линии" относительно границ "физиологического коридора" и его центральной линии. При ее расположении в пределах границ "физиологического коридора" и параллельно центральной линии состояние меридиана и соответствующих ему органов определяют как нормальное. При ее расположении вдоль границ "физиологического коридора" или отклонении от них и расположении параллельно центральной линии и при непараллельном расположении в пределах "физиологического коридора" или за его границами состояние меридиана и соответствующих ему органов определяют как патологическое.


2000-Кузьменко О.П. Модульная медико-социально-психологическая электропунктурная экспресс-диагностика "Тест Ольги Кузьменко" //Сб. материалов конгр. "Традиционная медицина-2000". Элиста, 27-29 сентября 2000. с.459-468.


2001- Кузьменко О.П. Гальперин Я.Г. Электропунктурный тест Ольги Кузьменко. М. ВНИЦТНМ ЭНИОМ, 2001.


2003-Кузьменко Ольга Петровна. Электропунктурный тест Ольги Кузьменко. Метод модульной, медико-социально-психологической экспресс-диагностики и лечения. 1 курс (нач.). Симптомы, мед. диагноз по одному модулю в 12-ти меридианах. учеб. пособие / О.П. Кузьменко, Станислав. 2-е изд., доп. 2003. 97с.


-Материалы 1-й конфренции специалистов практической психофизиологии методом Ольги Кузьменко. http://www.03ok.ru/1_KONF_KUZM.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

Электропунктурный тест Ольги Кузьменко. 1 курс (начальный). Учебное пособие. 100с.

------------------------------------------------------------------------

Электропунктурный тест Ольги Кузьменко. 2 курс (профессиональный) Учебное пособие.

----------------------------------------------------------------------------

Ольга Кузьменко, Станислав Минздравов. Применение метода модульной диагностики и лечения в восстановительной медицине. Пособие для врачей. Брошюра. 24с.

http://www.03ok.ru/POSOBIE_DLJA_WRAHEY.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куликов А.М., Шабанова Л.Ф. (Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург) Возможности электроакупунктурной диагностики в оценке состояния здоровья девушек -подростков. Конф. Слабые поля. СПб. 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Кушнир Галина Васильевна. Вельховер Е.С. Экстрорецепторы кожи. Кишинев. Штиинца. 1986. 128с.+ 3-е изд. 1991. 112с. https://www.twirpx.org/file/2452452/


1986-Кушнир Галина Васильевна, Шугайлов Игорь Александрович, Зиновьев Игорь Анатольевич, Кузьмин Анатолий Николаевич, Сидоров Анатолий Васильевич. (Московский Медицинский Стоматологический Институт им. Н.А.Семашко) Устройство для рефлексотерапии. Патент 1405847. 1988. Изобретение относится к рефлексотерапии. Цель изобретения -снижение травматичности при проведении электропунктуры. Устройство содержит иглу со шляпкой из ферромагнитного материала в виде сплошного.плоского диска, постоянный магнит 2, электрический провод 3, соединенный с источником 4 тока. Игла вводится обычным способом. Для проведения электропунктуры к шляпке 1 подводится постоянный магнит 2, подключаемый к источнику тока 4. Расцепление иглы с постоянным магнитом производится смещением последнего. Рефлексотерапия может проводиться без стимуляции электрическим током. Извлечение иглы осуществляют подведением постоянного материала без перекосов и травмирования тканей кожного покрова.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кущ В. Акупрессура, акупунктура и аурикулотерапия с прибором DM-V и "Семейный доктор". 122с. Профилактика и лечение первопричины заболеваний. Книга написана в доступной для всех форме, с пояснениями, как отыскать необходимые точки на теле человека, а также иллюстрирована рисунками для быстрого и правильного поиска необходимых точек.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кущ В. Эмпирическая акупунктура с прибором DM-V. Руководство по применению. Часть 3. 116с. Профилактика и лечение первопричины заболеваний. Книга написана в доступной для всех форме, с пояснениями, как отыскать необходимые точки на теле человека, а также иллюстрирована рисунками для быстрого и правильного поиска необходимых точек.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Леонидов Е.Л., Самигуллин P.P., Газизова Л.Т. Электропунктурная диагностика без электрического воздействия. Современные проблемы рефлектодиагностики и рефлексотерапии: тезисы докладов. Ростов-на-Дону, 1984. с.126-128.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Лиманский Ю.П. Гипотеза о точках акупунктуры как полимодальных рецепторах системы экоцентивной чувствительности. Физиолог, журнал. 1990. 36, No4. с.115-121.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Лихарев В.А. Электропунктура по Фоллю // В кн. Биофизические методы реабилитации в клинике внутренних болезней. Москва-Кельн, 1998. с.1128.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Лудянский Э.А. Опыт комбинированного лечения иглоукалыванием и одновременным применением гальванического тока. Врачебное дело. 1959. No2. с.187-188.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980-Лупичев Л.Н. Файдыш Е.А. (Институт Проблем Управления, Москва) Устройство для электропунктуры. Патент 766600. 1980.


1984- Лупичев Н.Л. Гойденко В.С., Исследование аномальных электрических характеристик кожи трупа человека. Современные проблемы рефлексодиагностики и рефлексотерапии, Ростов на Дону, 1984, с.19-21.


1987-Лупичев Н.Л. Петров В.И. Выбор места и длительности воздействия при рефлексотерапии на основе электропунктурной диагностики. В сб. Современные проблемы гомеостаза. М. Труды ЦОЛИУВ. Т.266. 1987. с.186.


1988-Лупичев Н.Л. Яковенко А.А. Характеристика электропроводности точек акупунктуры трупа человека. Конф. больница Боткина. М. 1988. с.53.

--------------------------------------------------------------

1990-Лупичев Н.Л. Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнодействия. М. НПК "Ириус", 1990. 124с.++ https://mindmachine.ru/download/lupichev.pdf

https://j.twirpx.one/file/650282/

В монографии содержатся подробные сведения о методике и технике проведения электорпунктурной диагностики и медикаментозного тестирования. Рассматриваются основные теоретические и практические вопросы феномена дальнодействия, медикаментозного тестирования, гомеопатии. Даны элементы электропунктурных исследований, развитые на основе методов Р. Фолля. Имеется справочные материал, облегчающий подбор гомеопатических лекарств с помощью электропунктурной диагностики.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Любовцев В.Б. Некоторые электрические свойства акупунктурных точек в норме и патологии. Традиционные методы лечения -основные направления и перспективы развития: Материалы науч. практ. конф. М. 1998. с.237-238.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Маколинец В.И. и др. Использование автоматизированной системы электропунктурной диагностики и рефлексотерапии в ортопедии и травматологии. Акупунктура и традиционные методы лечения. М., 1991, No1, с.6-8.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Максимова Нина Васильевна. Профилактика прогрессирования близорукости у детей с применением электропунктуры в условиях поликлиники. Диссертация кандидата медицинских наук. 14.00.08 / Центр. ин-т усоверш. врачей. Москва, 1990.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Марченко В.Г. Введение в метод электроакупунктурной диагностики и терапии доктора медицины Рейнхольда Фолля // Гомеопатия и электропунктура. 1992. No1. с.42-47.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1993-Мачерет Евгения Леонидовна (1929-2011), Коркушко А.О. Основы электро и акупунктуры. М. 1993. 390с. В монографии освещены общие вопросы акупунктуры с основами древневосточной медицины, а также современные воззрения на механизм действия акупунктуры. Даны краткие сведения об электрических явлениях. Детально описана электропунктурная диагностика по методам Накатани и Фолля, особенности применения рефлексотерапии. Изложены общие принципы электропунктурной терапии. Даны рекомендации по лечению заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, стоматологических и других заболеваний.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Машанский В.Ф. Ли С.Е. Миркин A.C. О возможных структурных основах безнервной передачи информации в эпителиях. Доклады АН СССР. 1977. т.235, No6. с.1453-1455.

-Машанский В.Ф., Марков Ю.В. Топография щелевых контактов в коже человека и их возможная роль в безнервной передаче информации. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1983. т.84. No3. с.53-59.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Меерзон А.А., Котляр А.Д. Биофизические параметры в активных точках кожи (при иглотерапии бронхиальной астмы). В кн. Теоретическое обоснование и клиническое применение метода иглоукалывания. 1972. с.62-64.

-Меерзон А.А., Котляр А.Д. Значение биофизических параметров в "активных точках" кожи для диагностики и лечения бронхиальной астмы. 5-й респ. съезд терапевтов Белорусской СССР. Минск: 1974. с.80.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Мельниченко А.Ю. Электропунктура как метод профилактики.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Метелева А.А., Комар А.Г., Зубчук В.И. Сравнительная оценка достоверности некоторых методов рефлексодиагностики. Электроника и связь, тематический выпуск "Проблемы электроники". 2008. Ч.2. с.141-144.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1993-Митрофанов А.П. Брыляков А.Л. Учебное пособие по электропунктурной диагностике (Р.Фолль). Курск. 1993. 150с.+ https://www.twirpx.org/file/752647/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мухин В.Н., Загранцев В.В. Электропунктурная диагностика состояния спортсменов. Определение состояния биологически активных точек (БАТ) издавна применялось во многих странах Востока для оценки здоровья. Имеются научные данные о связи потенциалов БАТ со здоровьем и, в частности, со здоровьем спортсменов. Однако, скрининговая холистическая методика оценки здоровья на базе метода электропунктурной диагностики нами в литературе не обнаружена. В связи с этим была поставлена цель - разработать методику скрининговой холистической оценки здоровья спортсменов на базе метода электропунктурной диагностики.

https://www.researchgate.net/publication/289977038_Elektropunkturnaa_diagnostika_sostoania_zdorova_sportsmenov_Electroacupuncture_assessment_of_the_health_of_athletes_in_Russian

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1976-Никифоров В.Г. Электропунктура - метод изучения механизмов иглорефлексотерапии // Электропунктура и проблемы информационно-энергетической регуляции деятельности человека. М., 1976. с.20.


1976-Никифоров В.Г. Лечебная эффективность электропунктуры. Электропунктура и проблемы информационно-энергетической регуляции деятельности человека. М. 1976. с.44-55.


1976-Никифоров В.Г. Пушкин В.Н. Ветвь иглоукалывания-электропунктура. Химия и жизнь. 1976. No4. с.66-70.+


1976-Пушкин В.Н., Ермолаева-Томина Л.Б., Ермолаев О.Ю., Никифоров В.Г., Шавырина Т.В. Электропунктура и психофизиология // Электропунктура и проблемы информационно-энергетической регуляции деятельности человека. М., 1976. с.66-119.


1976-Никифоров В.Г., Пушкин В.Н. Электропунктура и проблемы информационно-энергетической регуляции деятельности человека. М. Центр, научно-исслед. ин-т экономики и науч. техн. информации угольной промышленности. 1976. 219с.

-----------------------------------------------------------------------

1978-Никифоров В.Г. Пушкин В.Н. Иглотерапия и электропунктура. М. Знание. 1978. No9. 61с. http://anti-aids.narod.ru/Untitled0.html

------------------------------------------------------------------------

1983-Никифоров В.Г. Дубров А.П. Метод биологической обратной связи как способ рефлекторной коррекции стрессовых и невротических состояний человека. Методы рефлекторной диагностики, терапии и реабилитации для совершенствования оздоровительной работы в угольной промышленности. М. ЦНИИЭУголь. 1983,No5. с.3-18.

--------------------------------------------------------------------

1984-Никифоров В.Г. Вельховер Е.С. Основы клинической рефлексологии. М. Медицина, 1984. 224с.

-----------------------------------------------------------

1989-Никифоров В.Г. Дубров А.П. Методологические основы акупунктуры. Лечебно-профилактическая работа на предприятиях угольной промышленности. М. 1989. No7. с.177-185.

-------------------------------------------------------------

1986- Никифоров В.Г., Вельховер Е.С., Радыш Б.Б. Локаторы здоровья. 1986.

---------------------------------------------------------------

1991-Никифоров В.Г., Вельховер Е.С., Радыш Б.Б. Локаторы здоровья. 1991. 207с. Научно -познавательная книга о современной медицинской диагностике ускоренными методами: по радужной оболочке глаз, кожному покрову, биопотенциалам, о последних достижениях терапии, применяющей современные методы лечения различных заболеваний.

-----------------------------------------------------------------

2013-Никифоров В.Г., Вельховер Е.С., Радыш Б.Б. Локаторы здоровья. СПб. Единение. 270с.

https://www.twirpx.org/file/1279448/

----------------------------------------------

2002-Никифоров В.Г. Дубров А.П., Принцип симметрии в методологии акупунктуры// Рефлексотерапия. 2002, No2(2). с.20-22.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Никольский А.Д., Боголюбов С.В., Дмитриев Б.В., Петренко В.К. (Тверская государственная медицинская академия) Электропунктурная диагностика и лазерная рефлексотерапия у больных хроническим простатитом. Конф. Слабые поля. СПб. 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Новинский Г.Д. О Чжень-Цзю терапии. Врачебное дело. 1959. No5. с.54-55.


1960-Новинский Г.Д. Воробьева H.A., Воробьёв, Л.Н. О новых приборах и методах нахождения китайских точек// В кн.: Вопросы нейро-эндокрииной патологии и рефлексотерапии. Горький, 1960. С.72-73.


1960-Новинский Г.Д. Воробъев Л.Н. Воробъева И.А. Способ измерения полного сопротивления покровной ткани человека. Патент 135578. 1961. Используется мост переменного тока.


1960-Новинский Г.Д. Воробьев И.А. Воробьев Л.Н. О новых приборах и методах нахождения китайских точек. В кн. Вопросы нейроэндокринной патологии и рефлекторной терапии. Горький. 1960. с.72-73.


1961-Новинский Г.Д., Быков В.А. Биофизический анализ чжень-цзю терапии. В сб. Новые материалы изучения рефлексотерапии методом чжень-цзю. Горький: 1961. с.17.


1974-Новинский Г.Д. Некоторые предложения к конструированию аппаратуры для иглорефлексотерапии. В сб. Иглорефлексотерапия. Горький. 1974. с.33-35. Предложен прибор работающий на переменном токе. Прибор представляет собой генератор звуковой частоты 1кГц, питающий через дифференциальный трансформатор мост переменного тока.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оксень Виктор. Электропунктура. Практическое руководство. Практическое руководство. Электропунктура-это первое в Российском Интернете электронное руководство, в котором приведено всё лучшее по электропунктурной терапии. PDF-книга Виктора Оксень одновременно является классификатором, атласом и справочником по лечению многочисленных заболеваний. Это незаменимый помощник рефлексотерапевта. Прекрасное пособие для практикующего врача. Руководство иллюстрировано рисунками, схемами таблицами, где представлены топографическая анатомия, локализация акупунктурных точек тела и ушной раковины и показания к воздействию на них. Здесь даются лечебные схемы и рекомендации.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Орехова Э.М., Солодовникова Т.С., Радзиевский С.А. Низкочастотная трансаурикулярная электропунктура как метод коррекции течения и вторичной профилактики артериальной гипертонии. Медицинский вестник Башкортостана. 2011. т.6. No5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Песонина Светлана Петровна, Одинцева В.Е. Электропунктурная диагностика по Р. Фоллю в практической медицине. Учкбное пособие. СПб. 2010. 72с. В учебном пособии представлены данные об основах электропунктурного метода диагностики по Р.Фоллю. Отражены сведения о сущности метода, об этапах выполнения и техники проведения электропунктурной диагностики по Р.Фоллю.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Пишель Я.В. Шапиро И.И. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии. М. Медицина. 1989. с.4-12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Плотников Ю. Устройство для поиска биологически активных точек. Радиомир. 2008. No2. с.23.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Пособие по электроакупунктуре (метод доктора Р. Фолля). М. Мосагромарк. Галс. 1991. 112с. Электроакупунктура по Р. Фоллю превратилась в самостоятельное учение, которое современная медицина уже не может игнорировать. Результаты опытов и исследований по электро-акупунктурной диагностике и терапии, а также по медикаментозному тестированию опубликованы в многочисленных статьях и монографиях. Предлагаемое Вашему вниманию пособие поможет Вам ознакомиться с практической и технической реализацией злектроакупунктуры. Оно построено в форме вопросов, на которые даны по возможности исчерпывающие ответы. Этот справочник ни в коей мере не претендует на полноту и не может служить пособием для основательного изучения злектроакупунктуры. Однако оно поможет Вам в дальнейшем изучении этого вопроса. Пособие основано на результатах совместных ознакомительных курсов по электроакупунктуре, проведенных доктором Вернером и доктором Р. Фоллем. В пособие включены материалы докладов по принципам построения электроакупунктурных приборов по методике Фолля и об оборудовании рабочего места

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прокофьев Владимир Петрович, Глазников Лев Александрович, Семин Вилен Васильевич. Устройство для электропунктуры. Патент 2000774. 1990.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Пронин С.П. Долбинов В.А., Новиков А.И. Диагностический комплекс измерения электропроводности биологически активных точек человека// Измерение, контроль, информатизация: материалы Второй междунар. науч.-техн. конф. / под ред. А. Г. Якунина. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. с.192-193.

2001-Госьков П.И., Пронин С.П. Долбинов В.А., Новиков А.И., Сидоренкова Н.Б., Манукян А.В. Динамика изменения электропроводности биологически активной точки сердечного меридиана по методу Фолля / // Биоинформатика. Биоинформац. и биоэнергоинформационные технологии: докл. 4-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. т.1, ч. 3. с.31-34.

2002-Госьков П.И., Пронин С.П. Долбинов В.А., Новиков А.И. Диагностика общего состояния человека и состояния его отдельных систем по динамике изменения электропроводности биологически активных точек // Биоинформационные и энергоинформационные технологии: докл. 5-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2002. т.3. с.45-50.

2003-Госьков П.И., Пронин С.П. Тибекина Л.М., Горбунова Н.И. Исследование состояния нервной системы у больных с нарушением мозгового кровообращения по данным электропунктурной диагностики / // Некомпьютерные информационные технологии: докл. 6-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. т.1. с.93-94.

2003-Госьков П.И., Пронин С.П. Тибекина Л.М., Горбунова Н.И. Исследование состояния вегетативной нервной системы по данным электропунктурной диагностики у пациентов с болевым синдромом вертеброгенной этиологии// Некомпьютерные информационные технологии: докл. 6-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. т.1. с.95-96.

2003-Госьков П.И., Пронин С.П. Вдовин А.А., Кондрашова А.Г. Определение влияния тонкой космической энергии рейки на раствор марганца с помощью оптико-электронной информационно-измерительной системы / // Некомпьютерные информационные технологии: докл. 6-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. т.1. с.91-92.

2003-Госьков П.И., Пронин С.П. Воронов А.С. Усовершенствование методики Р. Фолля / // Некомпьютерные информационные технологии: докл. 6-го Междунар. конгресса. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. т.3. с.31-36.

2005-Госьков П.И., Пронин С.П. Исследование изменения энергетического состояния меридианов человека по данным электропунктурной диагностики / // Биоинформационные и энергоинформационные технологии в производственной, в социальной и в духовной сферах: докл. YIII Междунар. науч. конгресс. Москва ; Барнаул, 2005. т.3. с.11-22.

2007-Пронин С.П. Бондаренко В.Б. Виртуальная система измерения физических параметров биологически активных точек / // Ползуновский альманах. 2007. No3. с.164-166.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Проскурин Г.К. Узелки на память. Белгород. 2008. 109с.+ Эта научно-популярная книга о нетрадиционных способах лечения разных недугов, психологической адаптации в непростых ситуациях, затрагивает и такие области искусства, как музыка, стихи, танец.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие отечественной электропунктуры и электроакупунктуры.

https://studbooks.net/1989946/meditsina/razvitie_otechestvennoy_elektropunktury_elektroakupunktury

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Россманн X., Россманн А., Электроакупунктура по Р. Фоллю. Пер. с нем. М. Арнебия. 2000. 320с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986- Самохин А.В., Еремина А.А., Лихарев В.А., Федосеев В.Н. Устройство для измерения электрического сопротивления биообъекта. А.с. СССР 1364299, МКИ А1 А61 В5/05, 1986.


1988- Самохин А.В. Федосеев В.Н. Лихарев В.А. Костин В.В. Устройство для измерения потенциала и импеданса биологического объекта. Патент 1607810. 1988.


1990- Самохин Александр Владимирович, Акимов Анатолий Евгеньевич, Тарасенко Виталий Яковлевич, Курик М.В., Майборода Владимир Петрович, Лихарев Владислав Андреевич, Перов Юрий Филиппович. Способ коррекции структурных характеристик материалов и устройство для его осуществления. Патент 1748662. 1992.

---------------------------------------------------------------------

1994-Самохин А.В., Готоваский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. Тестирование медикаментов, перезапись медикаментов, назоды и аутонозоды, органоспецифические препараты. М. Имедис. 1994. 301с. (3-е изд. 2001. 895с. 4-е изд. 2006. 879с.)

---------------------------------------------------------------------------

1995-Самохин А.В., Готовский Ю.Б. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. М. Имедис, 1995. 447с. 5-е изд. 2006. 527с. 6-е изд. 2012. 479с.

----------------------------------------------------------------------

1997-Самохин А.В., Готовский Ю.Б. Практическая электропунктура по методу Р. Фолля. 2-е издание. М. Имедис, 1997. 671с.

----------------------------------------------------------------

1997-Самохин Александр Владимирович, Ролик Иван Станиславович, Фурсов Сергей Евгеньевич. Справочник репрезентативных точек электроакупунктуры по Р. Фоллю. МЦ "Система", 1997. 94с.++ Описаны топография и диагностическое значение основных точек, используемых для тестирования медикаментов и в электроакупунктуре по Фоллю. Изложены принципы электролечения на основе использования импульсивных токов низкой частоты. Справочник предназначен для рефлексотерапевтов, гомеопатов, а также для врачей другого профиля, владеющих методом или изучающих основы измерения точек и тестирования медикаментов по Фоллю. https://www.twirpx.org/file/799347/

--------------------------------------------------------------------

2000-Самохин A.B., Готовский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р.Фолля. М., Имедис, 2000, 495 с.


2001-Самохин А.В., Готовский Ю.Б. Практическая электропунктура по методу Р. Фолля. 3-е издание. М. Имедис, 2001. 301с.

---------------------------------------------------------------------

2006-Самохин А.В., Готовский Ю.Б. Практическая электропунктура по методу Р. Фолля. 4-е издание. М. Имедис, 2006. 301с.++

---------------------------------------------------------------

2006-Самохин А.В., Готовский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. 5-е издание. М. Имедис. 2006. 528с.+ В монографии представлен глубокий обзор и анализ теоретических и практических положений одного из самых перспективных направлений современной функциональной диагностики электропунктурной диагностики по методу доктора Р. Фолля. Книга может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании метода Р. Фолля на специальных курсах и при самостоятельном изучении данного метода врачами всех специальностей. https://www.twirpx.org/file/743755/

---------------------------------------------------------------------------

2006-Самохин А.В., Готоваский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. Тестирование медикаментов, назоды и аутонозоды, органоспецифические препараты. М. Имедис. 2006. 879с.


2017-Самохин А.В., Готовский Ю.В. Практическая электропунктура по методу Р. Фолля. 5-е изд., М.: ИМЕДИС, 2017.

-----------------------------------------------------------

1991-Ролик И.С., Самохин A.B., Фурсов С.Е. Справочник репрезентативных точек электроакупунктуры по Р.Фоллю. МЦ "Система". М., 1991, 96с.


1992-Ролик И.С., Фурсов С.Е. Справочник гомео-и изопатических средств.-НКЦ "Галс". Москва, 1992. 114с.


1997-Самохин Александр Владимирович, Ролик Иван Станиславович, Фурсов Сергей Евгеньевич. Справочние репрезентативных точек электроакупунктуры по Р. Фоллю. МЦ "Система", 1997. 94с.+ Описаны топография и диагностическое значение основных точек, используемых для тестирования медикаментов и в электроакупунктуре по Фоллю. Изложены принципы электролечения на основе использования импульсивных токов низкой частоты. Справочник предназначен для рефлексотерапевтов, гомеопатов, а также для врачей другого профиля, владеющих методом или изучающих основы измерения точек и тестирования медикаментов по Фоллю. http://www.twirpx.org/file/799347/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1989- Самосюк И.З. Мачерет Е.Л., Руководство по рефлексотерапии. Киев. Вища школа, 1989. 479с.


1997-Самосюк И.З., Фисенко Л.И., Чухраев Н.В. и др. Электропунктурная диагностика / Руководство по рефлексотерапии. Вып. 1. Киев. АО "УКРПРОФЗДРАВНИЦА", 1997. 206с.


2002- Самосюк Н.И. Чухраев Н.В., Мохонь В.В., Шимков Г.Е., Руководство по электропунктурной диагностике / Издание второе дополнительное Киев. НМЦ "МЕДИНТЕХ", 2002., 180 с.


2005-Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Самосюк Н.И., Чухраева Е.Н. Электротерапия и электропунктура в медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. Киев. НМЦ "Мединтех", 2005. 292с.

-------------------------------------------------

2012-Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Саомсюк Н.И., Чухраева Е.Н. Электротерапия и электропунктура в медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. Киев. 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сарчук Виктор Николаевич. Руководство по электропунктурной диагностике и безмедикаментозному лечению биологически активной жидкостью. Алма-Ата. 1991. 33с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семенова Е.П., Тюрина М.М. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Казань. КАИ. 2017.

https://izron.ru/articles/razvitie-tekhnicheskikh-nauk-v-sovremennom-mire-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarodnoy-na/sektsiya-14-priborostroenie-metrologiya-radiotekhnika-spetsialnost-05-11-00-05-12-00/analiz-sovremennykh-metodov-issledovaniya-funktsionalnogo-sostoyaniya-patsienta-pri-pomoshchi-elektr/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сергеева Е.Г., Янпольская А.А., Петров О.К. (СПб медицинский университет) Оценка функционального состояния меридианов точек акупунктуры методом биполярного измерения электропроводности у больных ишемической болезнью сердца с проявлениями генерализованного атеросклероза. Конф. Слабые поля. СПб. 2003. с.123.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Серова Е.Н., Иванов Ю.П. Кожно-гальваническая реакция: теория и новые методические подходы. Медицинские науки, Клиническая лабораторная диагностика 2007, No5, с.52-56.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Слынько П.П. Основы низкочастотной кондуктометрии в биологии. М. Наука, 1972, с.50-52.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Спиридонов В.А., Геращенко А.А. Система распознавания функционального состояния организма человека. 2011.

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-raspoznavaniya-funktsionalnogo-sostoyaniya-organizma-cheloveka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статников А., Мануальная терапия, массаж и электропунктура при сколиозе.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1989-Стояновский Даниил Никитич. Частная рефлексотерапия. Справочник. Кишенев. 1989. 332с. В справочнике представлены методики применения рефлексотерапии (иглоукалывание, прижигание, электропунктура, лазеропунктура, точечный массаж и др.) при различных заболеваниях органов кровообращения и крови, дыхания, пищеварения, нервных, гинекологических, кожных, глазных болезней и т. д. Даны примерные сочетания точек и зон акупунктуры при лечении соответствующих заболеваний или синдромов. Отдельные разделы посвящены рефлексотерапии детских болезней, психиатрии и стоматологии.

http://www.info-waves.com/books/privateraefleks.pdf


1977-Стояновский Д.Н. Справочник по иглоукалыванию и прижиганию. 1977


1981-Стояновский Д.Н. Иглорефлексотерапия: Справочник-атлас. Кишинев. 1981. 268с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Строна П.А. Развитие электропунктуры (историческая справка).

http://ulyanovlenin.ucoz.ru/lidomed/diagnostika/metodika_vrt.pdf

http://lidomedbio.com/wp-content/uploads/Metod_posobie.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1976-Табеева Д.М., Клименко Л.М. Ухоиглотерапия. Казань: Татарское книжное изд-во, 1976. 95с.


1979-Табеева Д.М. Атлас иглорефлексотерапии. Казань: Татарское книжное изд-во, 1979. 111с.

------------------------------------------

1980-Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. М. Медицина, 1980. 441с. Информационно-справочная форма подачи материала книги подчинена главной цели -помочь практическому врачу-рефлексотерапевту в решении сложных диагностических и лечебных задач иглоукалывания и прижигания, найти наиболее оптимальный путь в выборе точек для акупунктурного воздействия. Хорошо описана диагностика методом Риодораку. Отдельные главы посвящены другим методам воздействия, аурикулотерапии и иглоанальгезии.

------------------------------------------------

1987-Табеева Д.М. Диагностическое значение электропунктометрического исследования в рефлексотерапии // Сов. медицина. 1987. 3. с.44-46.


1991-Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. М. Медицина. 1991. с.152-164, 36-58.


1994-Табеева Д.М. Иглотерапия. М., "Ратное", 1994. 469с.


1997-Табеева Д.М. Практическая акупунктура. Смоленск: Гомеопатическая медицина, 1997. 490с.


2000-Вандыш-Бубко В.В., Табеева Д.М. Клинико-вегетативные и электропунктометрические корреляты у лиц с органическим психическим расстройством. Российский психиатрический журнал, 2000, No 4, с.28-31.


2001-Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии. М. МЕД-пресс, 2001. 456с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Теслин Е.В. "Метод электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля. Медикаментозное тестирование. Применение метода в гомеопатии". ч.1. 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Теория и практика рефлексотерапии. Медико-биологические и физико-технические аспекты рефлексотерапии. Саратовский Университет. 1981.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Трещинский А.И. Басманов С.Н. Первый опыт применения электропунктуры в качестве основного компонента обезболивания. Клиническая хирургия. 1977. No1. с.16-21.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-У ВэйСинь (1940-). Современная электропунктура. Уникальное руководство по использовании. Микрокомпьютерного биоэлектрического прибора "SHUBOSHI" (Шубоши). Нева. 2004.


2005-У Вэйсинь. Будем жить долго. Практическое руководство по применению биоэлектрического прибора "Домашний массажер". СПб. Возрождение, 2005 (ГПП Печ. Двор). 215с.


2015-Руководство пользователя Электромассажер Шубоши FZ-1. Руководство китайского специалиста по использованию электромассажеров для оздоровления организма. Москва, 2015.

http://shuboshi.lifekaif.ru/files/spets-china.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996-Уклейн Анатолий Яковлевич, Брянцев Сергей Георгиевич, Холодный Борис Петрович. Устройство адаптивной электропунктуры. Патент 2121335. 1996. Изобретение относится к медицинской технике, а именно к электропунктурной диагностике и терапии. Устройство содержит адаптивный автоколебательный генератор импульсов воздействия с регулятором тока, звуковой индикатор, устройство преобразования импульсов воздействия в коды для цифрового индикатора, цифровой индикатор дисбаланса, активный и пассивный электроды. Генератор формирует разнополярные импульсы для оценки состояния точки, электропунктурной терапии и работы цифрового индикатора дисбаланса. Генератор импульсов воздействия работает в автоматическом режиме оценки состояния точки. Акупунктурная точка оказывается подключенной своим изменяющимся адекватно патологии сопротивлением к времязадающей цепи генератора. Разнополярные импульсы автоматически изменяются в соответствии с изменениями сопротивления обследуемой точки. Сформированные разнополярные импульсы преобразуются в коды для цифровой индикации дисбаланса состояния обследуемой точки. Устройство позволяет повысить точность количественной оценки состояния акупунктурных точек при устранении субъективности этой оценки.

https://yandex.ru/patents/doc/RU2121335C1_19981110


2012-Уклейн А.Я., Холодный Б.П., Брянцев С.Г. Метод и аппаратура адаптивной электропунктуры. Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Самарский гос. технический ун-т", Каф. "Физическое воспитание и спорт". Самара. Самарский гос. технический ун-т, 2012. 175с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Уоррен Ф. Медицинская акупунктура. Пер. с англ. Киев: Виша школа. 1981. с.213.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Усупбекова Бактыгуль Шаршекеевна. Электропунктурная диагностика в системе дифференцированного применения немедикаментозных технологий восстановительной медицины. Диссертация доктора медицинских наук. М. 2010. 147с.

http://www.dissercat.com/content/elektropunkturnaya-diagnostika-v-sisteme-differentsirovannogo-primeneniya-nemedikamentoznykh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Уфлянд Ю.М. Электрофизиологические методики исследования. Многотомное руководство по травматологии и ортопедии. М. 1967, Т.1. с.149-169.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-Федоров Виктор Степанович. Суть, апробация и возможности технологии.

https://vsfedotov.com/elektropunkturnaya-diagnostika/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фролова Татьяна, Фролов Сергей. Рефлексотерапия. Разработка устройств для оценки биологической активноыти точек акупунктуры. Ламберт. 88с. Разработано устройство для оценки биологической активности точек акупунктуры, осуществлено сопряжение с компьютером, посредством использования COM - порта компьютера. Рассмотрены методы рефлексотерапии и устройства для их осуществления, методики проведения оценки биологической активности точек акупунктуры. Монография рекомендована к изданию в открытой печати Научно-техническим Советом ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Хаустон Ф.М. Исцеление с помощью акупрессуры. Акупунктура без иголок. Минск. Сантана. 1992. 96с.++

---------------------------------------------------------------

Хаустон Ф.М. Исцеление с помощью акупрессуры. Акупунктура без иголок

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Хрустицкая Л.Б. (Международная инженерная академия), Телешева Т.Ю.(Клиника доктора Волкова) Донозологическая диагностика заболеваний: электродермальное тестирование -навигатор здоровья. 2016. http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=7603

https://cyberleninka.ru/article/v/donozologicheskaya-diagnostika-zabolevaniy-elektrodermalnoe-testirovanie-navigator-zdorovya


2015-Хрустицкая Л.Б., Телешева Т.Ю. 21 век -глобальная информатизация и мобилизация медицины и здравоохранения // Международные обзоры. 2015. No5.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Хрущев В.А. Воробьев Н.А. К вопросу о природе точек акупунктуры. Конф. Алма-Ата. 1972. с.53.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Хуан-Ди ней-цзин. Трактат Жёлтого Императора о внутреннем. М. ЛМА. 1996.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Чаруковский П. Иглоукалывание. Воен. мед. журн. 1828. т.12, No1. с.251-268.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Чернавский Д.С., Карп В.П., Никитин A.C. Система анализа реакции организма на слабое электрическое воздействие в биологически активных точках. Радиотехника и электроника, 1995.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991-Зубовский Г.А., Черногорцев А.В. Диагностическая электроакупунктура. М. 1991. 54 с.


1998-Черногорцев А.В., Харченко В.П., Зубовский Г.А. Трушин В.И., Самко Х.А. Диагностические возможности электроакупунктуры. Сб. Традиционные методы лечения, основные направления и перспективы развития. М. 1998. с.252-253.


2001-Черногорцев А.В. Значение диагностической электропунктуры по Р. Фоллю в комплексе методов выявления заболеваний легких. Диссертация кандидата медицинских наук. М. 2001.


-Новиква Е.Б., Черногорцев А.В, Значение электропунктурной диагностики по Р. Фоллю в системе восстановительного лечения пациентов с заболеваниями легких. Вестник РУДН. 2011. No1. с.73-77.+


2007-Новикова Е.Б., Воронкова Е.Г. Лечебно-диагностические возможности метода Р. Фолля при лечении хронических заболеваний на примере объективизации состояния больных с урогенитальными инфекциями / Материалы II конгресса "РМФ-2007". М. 2007. с.27.


2007-Новикова Е.Б., Черногорцев А.В. Возможности метода электропунктурной диагностики и терапии Р. Фолля при лечении хронических болезней / Материалы II конгресса "РМФ-2007". М., 2007. с.156-157.


2007-Новикова Е.Б., Черногорцев А.В. Значение электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля при обследовании пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы / Материалы II конгресса "РМФ-2007". М., 2007. с.157-158.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010- Чиликин Игорь Анатольевич. Книга первая. Иглотерапия и астрология, коррекция психоэмоциональных параметров личности и лечение заболеваний. М. Спутник+. 2010. 102с.++

---------------------------------------------------

2010-Чиликин И.А. Книга вторая. Информационно-гомеопатическая медицина во времени. Гомеопатический психоанализ. Лечение "неизличимых" заболеваний. М. Спеутник. 2010. 120с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шустов Михаил Анатольевич, Томск, ТПУ.

1988-Информационный листок / Томск. межотрасл. террит. центр НТИ и пропаганды. Томск, 1988. No98-88: Устройство для поиска биологически активных точек и воздействия на них / Сост. М.А. Шустов. 4с.


1991-Шустов М.А. Устройство для поиска биологически активных точек и воздействия на них // Радиолюбитель (Белоруссия). 1991. No9. с.7. Перепечатана в сокращении в сб. В помощь радиолюбителю. Выпуск 8: Информационный обзор для радиолюбителей / Сост. В.А. Никитин. М. НТ Пресс, 2006. с.47-48.


1996-Шустов М.А., Ермолаев В.А. Химические методы регистрации биологически активных излучений и полей // Биоэкстрасенсорика и научные основы культуры здоровья на рубеже веков: Тез. докл. Междунар. конф. 26-29.11.1996. М. МНТОРЭС, 1996. с.152-154.


1997-Шустов М.А. Устройства для диагностики биологически активных точек. Радиолюбитель. 1997. No11. с.30-31.


2001-Шустов М.А. Прибор для поиска и стимуляции БАТ // Радиомир. 2001. No7. с.19-20.


2006-Шустов М.А. Устройство для поиска биологически активных точек и воздействия на них. Радиолюбитель (Белоруссия). 1991. No9. с.7. Перепечатана в сокращении в сб. В помощь радиолюбителю. Выпуск 8: Информационный обзор для радиолюбителей. Сост. В.А. Никитин. М. НТ Пресс. 2006. с.47-48.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щуцкий В.И., (Московский государственный Горный Университет) Буралков А.А., Буралкова Л.З. О поражении электрическим током через точки акупунктуры // Электричество. 1986. No9. с.50-52.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Яблонцев Н.Н. Диагностическая и терапевтическая аппаратура рефлексотерапии и биофизические методы диагностики. Калинин. 1983. 22с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якупов Р.А. Электростимуляционная рефлексотерапия // Альтернативная медицина. 2005. No.4 С.9-12.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999-Яновский О.Г., Карлыев К.М., Королева Н.А., Кузнецова Т.В., Готовский Ю.В. Возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии. Методические рекомендации No98/232. М. НИИ ТМЛ МЗ РФ, 1999. 28с.+ https://www.twirpx.org/file/1246483/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 7. Часть 2. Электропунктурная диагностика.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание книги:

## Глава 1. Различные методы проведения электропунктурной диагностики. 3


1.1 История электроакупунктуры.

1.2 Электропунктурная диагностика по Фоллю (R.Voll).

1.3 Электропунктурная диагностика "риодораку" по Накатани (Y. Nakatani).

1.4 Электропунктурный стандартный вегетативный тест по Нечушкину.

1.6 Биоэлектронная функциональная диагностика по Флауму (H.Pflaum).

1.7 Электропунктурный вегетативный резонансный тест по Шиммелю (ВРТ) (H.Schimmel).

1.8 Сегментарная нейрофункциональная диагностика.

1.9 Метод Бут Ю.С.

1.9 Метод Акабане, тепловая чувствительность, болевой порог. Термоалгометрия.

1.10 Су-джок диагностика.

1.11 Метод И.Брату.

1.13 Аппаратно-программный диагностический комплекс АПДК "Intera-DiaCor".

1.14 Метод Хироши Мотояма.

1.15 Рефлексодиагностика по методу Кандарова Ф.

1.16 Метод Биорепер.

1.17 Молостов В.Д.

1.18 Диагностический комплекс "Зодиак".

1.19 Применение электропунктуры в животноводстве.

1.20 Тестирование на восприимчивость продуктов.

1.21 Термоэлектропунктурная диагностика. Сыч Н.Н.

1.22 Музыкальная электропунктура.


## Глава 2. Информация по электропунктурной диагностике. 198


2.1 Российские патенты по электропунктуре.

2.2 Литература по электропунктуре.

2.3 Зарубежные книги по электроакупунктуре.

2.4 Зарубежные журналы по акупунктуре.

2.5 Зарубежная литература по электропунктуре.

2.6 Зарубежные патенты по электропунктуре.


## Глава 3. Электрические свойства БАТ. 345


3.1 Электрическое сопротивление кожи.

3.2 Величина тока при диагностике.

3.3 Полярность тока при воздействии на БАТ.

3.4 Зависимость проводимости от времени.

3.5 Зависимость проводимости от времени суток.

3.6 Зависимость проводимости от частоты.

3.7 Электроды.


## Глава 4. Зарубежные приборы для электропунктуры. 365


4.1 Первые приборы для электропунктуры, Германия.

4.2 Современные зарубежные приборы для электропунктуры.

4.3 Приборы для электропунктуры в виде ручки. Acupuncture Pen.

4.4 Приборы для поиска точек акупунктуры.

4.5 Приборы на основе пьезокристалла.


## Глава 5. Российские приборы для электропунктуры. 457


5.1 Тобископ.

5.2 Атаев Д.И.О., ОКБ МЭИ.

5.3 Различные приборы.


## Глава 6. Комплексы для электропунктурной диагностики. 593


6.1 Комплекс "Кристалл".

6.2 Пролог, Бинарус.

6.3 Гармония-1.

6.4 Диафоль-2.

6.5 Комиссаров Г.Г.

6.6 Аппарат АкуСкэн (AcuScen);

6.7 Различные комплексы для акупунктурной диагностики.

6.8 Воронежский институт высоких технологий.

6.9 Дерматрон.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------