# Электротехника. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по электротехнике. Электротехника - это область науки и техники, которая изучает электрические и магнитные явления и использует их на практике.

Электротехника. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Более подробная информация находится в Книге 5. Часть 11-07. Новая физика. Электричество. Сверхпроводимость. Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru

Содержание Книги:

## Глава 1. История электричества. 3


1.1 Важные даты в истории электричества.

1.2 Летопись электричества и магнетизма.

1.3 Книги по истории электричества и электротехники.

1.4 Гальванометры.


## Глава 2. Теория электричества. 156


2.1 Новые теории в электричестве.

2.2 Что такое электрический ток.

2.3 Притяжение проводников.

2.3 Скорость распространения электрического тока.

2.4 Электрический ток как спиралеобразное движение эфира.

2.5 Электрический ток как движение эфира в проводнике.

2.6 Вихревые токи.

2.7 Вектор Пойнтинга.

2.8 Ток смещения.


## Глава 4. Литература по электричеству. 468


4.1 Литература по электричеству. Электричество и магнетизм.

4.2 Труды классиков по электричеству.

4.3 Размерность электрических величин.

4.4 Риги А.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги по истории электричества и электротехники.


http://www.electrolibrary.info/history/

История электротехники. http://www.electrolibrary.info/history/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Книги по Истории электротехники.https://tech.wikireading.ru/15659

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

История электричества. С чего все начиналось. http://www.twirpx.org/file/259523/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

История электротехники. https://tech.wikireading.ru/15659

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Herbert W. MeyerA history of electricity and magnetism. Burndy Library. Publication No. 27.

http://plouffe.fr/simon/math/HistoryElectrMagnetism.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1880-В середине января 1880 года в Петербурге состоялось собрание членов Русского технического общества, на котором было объявлено о создании нового, VI отдела общества, призванного объединить электротехников России. В том же году был основан журнал "Электричество".

Журнал Электричество:

Электричество (1890 -1899 гг.)-207

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_189/

Электричество (1900 -1909 гг.)-117

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_190/

Электричество (1930 -1939 гг.)-87

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_193/

Электричество (1940 -1949 гг.)-76

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_194/

Электричество (1950 -1959 гг.)-95

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_195/

Электричество (1960 -1969 гг.)-72

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_196/

Электричество (1970 -1979 гг.)-120

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_197/

Электричество (1980 -1989 гг.)-96

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_198/

Электричество (1990 -1999 гг.)-112

https://www.twirpx.org/files/tek/periodic/elektrichestvo/elektrichestvo_199/

-----------------------------------------------------------------------

1880-Журнал "Электричество". 1880 No01. Журнал "Электричество" основан в 1880 г. выдающимися российскими электротехниками того времени, объединенными в VI-м (электротехническом) отделе Императорского русского технического общества. В издании журнала было два перерыва (с 1918 по 1921 гг. и с 1941 по 1943 гг.).

https://www.twirpx.org/file/2255487/

---------------------------------------------

1893-Электричество 1893 No11-12. Содержание:

https://www.twirpx.org/file/544548/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Александров В.А. Откуда добывают электричество и какая польза от него.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015-Андре Коч Торрес Ассис. Экспериментальные и исторические основы электричества. 2015. 292с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Баксанский Олег Евгеньевич, Демидов С.Э. Краткий исторический очерк развития электротехники. М. Российская академия наук, 2017. 40с.

https://www.twirpx.org/file/2962769/

https://new.ras.ru/upload/iblock/82b/q2piicqe5h1spbvs072bhwv9z8mv1fi8.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1918-Боголепов М.А. Электрические измерительные приборы. Гальванометры, вольтметры, амперометры, реостаты и пр. М. 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Боданис Дэвид. Электрическая Вселенная. Невероятная, но подлинная история электричества. Москва: КоЛибри, ООО "Издательская Группа Аттикус", 2009. 378с.

https://www.phantastike.com/science/electric_universe/doc/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Бородин Дмитрий Анатольевич, Бородин Виктор Дмитриевич. Чарльз Браун. У истоков электроэнергетики (1863-1924). К 150-летию со дня рождения. М. ЦИТ, 2013. 152с. Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося инженера-конструктора Чарльза Брауна, его проектам и изобретениям, во многом повлиявшим на развитие мировой прикладной электротехники. https://www.twirpx.org/file/1959117/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Боякова Татьяна Алексеевна. История электротехники и электроэнергетики. Красноярск: ИПК СФУ, 2008, 241с. Настоящее издание является частью электронного учебно-методического комплекса по дисциплине История электротехники и электроэнергетики, включающего учебную программу, методические указания к семинарским занятиям, методические указания по самостоятельной работе, контрольно-измерительные материалы История электротехники и электроэнергетики. Банк тестовых заданий, наглядное пособие История электротехники и электроэнергетики. Презентационные материалы. Рассмотрены основные теоретические вопросы дисциплины: возникновение и развитие общей энергетики, зарождение электротехники, развитие электроэнергетики, техники производства и распределения электроэнергии, электротехнологического оборудования, электропривода и электротранспорта, а также развитие энергетики в России. https://www.twirpx.org/file/1045136/

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/113/u_course.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Будник Галина Анатольевна. История инженерного образования и энергетической техники с древнейших времен до начала ХХ века. Курс лекций / ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина". Иваново, 2011. 140с. Настоящая публикация представляет собой первую часть курса лекций для студентов 1-го курса теплоэнергетического факультета Ивановского государственного энергетического университета. Предлагаемый курс лекций позволяет комплексно представить историю высшего инженерно-технического образования и энергетической техники.

https://www.twirpx.org/file/2202594/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1896-Вейлер В. Практический электрик. СПб. Издание Ф.В. Щепанского, 1896. 456с. Общедоступное руководство къ изготовленiю электрическихъ приборовъ и къ производству съ ними опытовъ, дающихъ возможность изучить и проверить важнейшiе законы, касающiеся электрическихъ явленiй. Со второго немецкаго изданiя (дополненнаго и улучшеннаго) перевелъ В.И. Святскiй. Съ 417-ю рисунками. https://www.twirpx.org/file/1902989/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1946-Вейтков Федор Леопольдович. Летопись электричества. 2-е изд. Москва: Госэнергоиздат, 1946. 320с. В книге в доступной форме рассказывается об истории электричества. Ученые, оставившие след в изучении загадок и явлений, будут сопровождать читателя на протяжении всей книги. Захватывающий рассказ, начинающийся в древней Греции и заканчивающийся в середине 20 века. https://www.twirpx.org/file/2352149/

http://bookfi.net/dl/769881/3398e4

-----------------------------------------------------------------------

1950-Вейтков Ф.Л. Электричество в нашей жизни. М. 1950. 52с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1956-Белькинд Лев Давидович. Конфедератов И.Я., Шнейберг Я.А. История техники. М. Госэнергоиздат, 1956.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BEL%27KIND_Lev_Davidovich/Bel'kind_L.D._Istoriya_tehniki.(1956).[djv-fax].zip

----------------------------------------------------------------------------

1957-История энергетической техники СССР. В 3 томах. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т ; Ред. комис.: д-р техн. наук Л. Д. Белькинд [и др.]. М. Госэнергоиздат, 1957.

Т.1: Теплотехника / Авт. коллектив: д-р техн. наук И. С. Бадылькес, канд. техн. наук С.Я. Белинский, канд. техн. наук М. Л. Гиммельфарб и др.; Ред.-сост. д-р техн. наук И.Я. Конфедератов. 1957. 480с.

Т.2: Электротехника / Авт. коллектив: доц. А. Г. Александров, инж. И.С. Аронович, д-р техн. наук М.А. Бабиков и др. ; Ред.-сост. проф. П. Г. Грудинский [и др.]. 1957. 728с.

---------------------------------------------------------------------------------------

1960-Белькинд Л.Д., Веселовский О.Н., Конфедератов И.Я., Шнейберг Я.А. История энергетической техники. 2-е издание. М. Госэнергоиздат, 1960. 664с. https://www.twirpx.org/file/2301157/

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BEL%27KIND_Lev_Davidovich/Bel'kind_L.D._Istoriya_energeticheskoy_tehniki.(1960).[djv-fax].zip

------------------------------------------------------------------

1963-Веселовский О.Н., Шнейберг Ян Абрамович. Очерки по истории электротехники. М. Изд-во МЭИ, 1993. 252с. Излагаются основные этапы развития электротехники, раскрываются её сложные взаимосвязи с социальными, экомическими, экологическими процессами. Рассказывается об установлении важнейших законов электротехники, о истории развития электрических машин, трансформаторов и многих других электротехнических устройств и приборов, о зарождении и развитии электроники. https://www.twirpx.org/file/184594/

--------------------------------------------------------------

1969-Шнейберг Я.А. У истоков электротехники. М. Учпедгиз, 1969.

----------------------------------------------------------------------------

1975-Шнейберг Я.А. Воспитательный аспект преподавания курса электротехники. НИИ проблем высшей школы. М., 1975.

--------------------------------------------------------------------

1976-Веселовский О.Н., Шнейберг Я.А. Энергетическая техника и ее развитие. М. Высшая школа, 1976. 304с. https://www.twirpx.org/file/2088722/

--------------------------------------------------------------------

1979-Шнейберг Я.А. Трансформаторы. Методическая разработка по курсу электротехники и электроники. М. МЭИ, 1979.

--------------------------------------------------------------------

1993-Веселовский О.Н., Шнейберг Ян Абрамович. Очерки по истории электротехники. М. МЭИ. 1993. 252с.+ http://www.electrolibrary.info/history/historybook2.htm

----------------------------------------------------------------------

2004-Штейнберг Я.А. Титаны электротехники. Очерки жизни и творчества. М. МЭИ.2004. 270с.


2007-Шнейберг Я.А. У истоков электрических измерений// Мир измерений. 2007. No6.


-Хасапов Б., Шнейберг Я. "Электрическая махина" -чудо-лекарь!",


-Шнейберг Я.А. Труды в области электричества В.В. Петрова, его учеников и современников в России. http://www.twirpx.org/file/1714748/

---------------------------------------------------------------------

2009-Шнейберг Ян Абрамович. История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника). М. Издательский дом МЭИ, 2009. 118с. https://www.twirpx.org/file/1994200/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1904-Вильке Артур. Электричество, его добывание и применение в промышленности и технике. Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний. Том 3. Изд. 2-е. Санкт-Петербург: Книгоиздательское товарищество "Просвещение", 1904. 667с.

https://www.twirpx.org/file/1750171/

Введение. Развитие применений электричества . Электрический токъ и его основные законы . Сила тока. Напряжение. Сопротивление Связь между электрическимъ токомъ и магнетизмомъ Явление переменныхъ токовъ Получение электрическаго тока Гальваничесвие элементы. редварительныя понятия Прежние способы получения тока Постоянные элементы Элементъ . аниэля и его видоизменения . Элементъ Грове . Элементъ Бунзена . Элементъ съ хромовой кислотой . Элементы для слабыхъ токовъ . Элементъ Мейдингера . Элементеъ Калло . Элементъ Лекланше и его видоизменения Сухие элементы . Газовая батарея . Термоэлектрический элементъ Соединение элементовъ въ батарею Динамомашина. Предварительныя замечания . Магнитоэлектрическая машина Принципъ самовозбуждения. Яервая динамомашина Кольцо Пачинотти-Грамма. Железный сердечникъ якоря Динамомашина Грамма Барабанный якорь . Новыя динамомашины . Машины неременнаго тока . Соединение въ динамомашинахъ . Вторичные источники тока. Трансформаторы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока. СПб. Питер. 2008. 350с. В книге рассматриваются физическое и теоретические основы электромеханического преобразования энергии в электрических машинах, излагаются конструктивные схемы различных типов электрических машин и методологические основы их исследования, анализируются их потребительские и эксплуатационные характеристики и качества, а также принципы управления электрическими машинами...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Воробьев В.Е., Рябуха В.И., Томов А.А. История энергетики и среда обитания человека. СПб. Изд-во СЗТУ, 2008. 134с. В издании рассматриваются вопросы, связанные с историей энергетики во взаимосвязи со средой обитания человека. К темам, подлежащим изучению, отнесены этапы развития гидроэнергетики и ветроэнергетики, теплоэнергетики, электротехники и электромеханики. https://www.twirpx.org/file/579464/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1909-Гайсберг Зигмунд фон. Карманная книжка для установщиков электрического освещения. 6-е издание. Санкт-Петербург: Типография К.Риккера, 1909. 122с. (1-е издание 1899) https://www.twirpx.org/file/2385704/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999-Глебов Игорь Алексеевич. История электротехники. М. МЭИ, 1999. 524с.

https://www.twirpx.org/file/2434475/ , https://www.twirpx.org/file/1245357/

https://coollib.com/b/314568/read , https://ru.b-ok2.org/dl/1138066/e36fd6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Горюнов Владимир Николаевич, Ощепков В.А., Лютаревич А.Г., Сафонов Д.Г. История электроэнергетики: Конспект лекций. Омск: ОмГТУ, 2005, 56с.

https://www.twirpx.org/file/709606/

--------------------------

2010-Горюнов В.Н., Федоров В.К., Рысев П.В. История и методология науки и производства. Электроэнергетика, учебное пособие / "Омский гос. технический ун-т". Омск. ОмГТУ, 2010. 155с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1914-Grassi Guido. (Грасси Гвидо) Научныя основанiя электротехники. Пер. с итал. Ф. Шкляревскаго. Подъ ред. А.В. Круковскаго. Кiевъ: Тип. т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1914. 288с. Настояний переводъ книги "Ргiпсiрii scientific! deiia Elettrotecnica" печатается съ разрѣнiенiя автора ея профессора Электротехническаго Института Королевскаго Политехникума въ Туринѣ Guido Grassi. Сочиненiе это излагаетъ теоретическую часть ученiя объ электричествѣ и магнитизмѣ примѣнительно къ потребностямъ электротехнической практики. Въ недалекомъ будущемъ предполагается также выпускъ въ свѣтъ перевода двухъ томовъ спеиiальнаго курса профессора G. Grassi "Corso di Elettrotecnica". Проф. А.В. Круковскнi, рекомендовавнiiй мнѣ предпринять изданiе настоящаго тома, принялъ на себя трудъ его редактированiя, за что считаю долгомъ выразить ему свою глубокую благодарность. https://www.twirpx.org/file/2411557/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1955-Гусев Сергей Алексеевич. Очерки по истории электрических машин. М. Госэнергоиздат, 1955. 216с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1893-Дари Жорж. "Электричество в природе" (пер. Д. Голова). СПб. тип. т-ва "Обществ. польза", 1893. 272с. (Популярно-научная библиотека, изд. Флорентием Павленковым)

------------------------------------------------------

1903-Дари Жорж. Электричество во всех его применениях. СПб. Типография А.С. Суворина, 1903. 448с. На границе XIX и XX веков уже были сделаны большие успехи в использовании электричества. Уже были изобретены и широко использовались радиосвязь, телеграф, телефон и автоматические АТС, двигатели и генераторы постоянного и переменного тока, трансформаторы, счётчики электрической энергии. т.е. многое из того электрооборудования, которое окружает нас и сейчас. Но, несмотря на столь большие успехи, наука тех дней ещё не могла дать определённого ответа на вопрос -"Что такое электрический ток? ". Несмотря на это, благодаря доступному стилю изложения, книга интересна не только с исторической, но и познавательной точки зрения. https://www.twirpx.org/file/774151/

http://mexalib.com/view/59597

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Dary/Dary.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1950-Девяткин К.И. Электротехника. 3-е издание. Москва: Военное издательство Военного Министерства Союза ССР, 1950. Книга знакомит читателя с основами электротехники. В ней, в доступной форме, приводятся сведения, касающиеся свойств электрического тока, различных типов аккумуляторов, магнитизма, электромагнетизма, электромагнитной индукции, электрических машин постоянного и переменного тока, трансформаторов и т.п.

http://retrolib.narod.ru/books1/elektrotexnika_ogl.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1889-Жубер Жюль. Основы учения об электричестве Ж. Жубера, профессора Ролленевской коллегии в Париже. М. А.Ланг. 1889.


1892-Жубер Жюль. Основы учения об электричестве Ж. Жубера, Инспектора Парижской Академии, 2-е издание. Перевод с французского П.В. Преображенского, В.П. Минина и Т.И. Вяземского под редакцией Проф. А.Г. Столетова с 371-м рисунком в тексте. Издательство: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. Том 1,2. 3-е издание. М. МЭИ. 2006 Рассматриваются электромеханическое преобразование энергии в электрических машинах и принципы их устройства. Изложены основные вопросы теории и конструкции трансформаторов и асинхронных машин.

Том 1. http://bookfi.net/dl/596853/0f7b0a

Том 2. http://bookfi.net/dl/587547/2edaba

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1948-Капцов Н.А. "Русские электрики XIX века" УФН. 35 80-119 (1948).

Первым русским электриком был основоположник русской физики, величайший русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.). Главной его работой в области электрических явлений было предпринятое им изучение атмосферного электричества и электрических действий молнии. Для этой цели Ломоносов, а также его сверстник и друг академик Георг -Вильгельм Рихман (1711-1753 гг.) построили каждый у себя дома по "громовой машине". https://ufn.ru/ru/articles/1948/5/d/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1922-Кинцбруннер К. Болезни электрических машин. М. Государственное техническое издательство. 1922.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Клод Ж., Оствальд Ва. Электричество и его применение в общедоступном изложении.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коваленко А.А. История развития отрасли. Электроэнергетика. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 140211 Электроснабжение. Пятигорск: ПГТУ, 2008. 104с. Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Содержание учебного пособия включает описание: основных этапов развития науки и техники; истоков электростатики и магнетизма; первых законов электротехники и формирования ее научных основ; развития электротехники и влияния на нее потребностей промышленности; работы ученых и изобретателей, внесших большой вклад в развитие электротехники и электроэнергетики; начало массового производства, распределения и использования электрической энергии; экологических проблем развивающейся электроэнергетики. https://www.twirpx.org/file/392272/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Ковалёв В.З., Щербаков А.Г., Хамитов Р.Н. История электротехники. Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 60с. Изложены основные этапы развития электротехники как самостоятельной отрасли, теоретическая и практическая база которой является основой для многих технических отраслей (промышленной электроники, радиоэлектроники, автоматики и т.д.). Приводятся некоторые памятные даты развития электротехники и её основные термины.

https://www.twirpx.org/file/1719360/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Коваленко А.А. История развития отрасли. Электроэнергетика. Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 140211 Электроснабжение. Пятигорск: ПГТУ, 2008. - 104с. https://www.twirpx.org/file/392272/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Колбасинский Дмитрий Владимирович. Электрические машины. Вторая часть двухтомника "Электротехника и электрические машины". Ламберт. 2014. 568с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1896-Кольбе Бруно Юльевич. Введение в учение об электричестве. СПб. К. Л. Риккер, 1893-1896. Ч.1: Статическое электричество; Ч.2: Динамическое электричество; 2-е изд. СПб. 1904 1906;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1899-Корольков А.Л. Лекции по электротехнике. -СПб., 1899. 6с

http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/5627-korolkov-a-l-lektsii-po-elektrotehnike-spb-1899

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-Коч Андре Ассис Торрес. Экспериментальные и исторические основы электричества. Apeiron, 2015. 292с. В книге описаны основные эксперименты и открытия в истории электричества. http://www.twirpx.org/file/1991267/

https://www.phantastike.com/science/foundations_electricity/pdf/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кошманов Василий Владимирович. Георг Ом. М. Просвящение. 1980. 112с.

http://www.eduspb.com/public/books/byograf/om_koshmanov.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1936-Круг К.А. Основы электротехники. Государственное научно-техническое издательство. 1936. 887с. Книга посвящена физическим основам электротехники и состоит из трех глав, в которых рассматриваются электрическое поле, постоянный ток и магнитное поле. В книге также изложены теория переменных токов и электромагнитное поле. Особое внимание уделено нестационарным явлениям в цепях с сосредоточенными постоянными.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Кузнецов Брис Григорьевич.(1903-1984), Известный отечественный историк естествознания, специалист в области методологии и философии науки. С 1944 г. занимал пост заместителя директора Института истории естествознания и техники АН СССР.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOV_Boris_Grigor%27evich/_Kuznecov_B.G.html


1936-Кузнецов Б.Г. Очерки по истории электротехники. ОНТИ. 1936.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOV_Boris_Grigor%27evich/Kuznecov_B.G._Ocherki_po_istorii_elektrotehniki.(1936).[pdf-fax].zip


1937-Кузнецов Брис Григорьевич. История энергетической техники. М. Л. Гостехиздат, 1937. 317с. Фундаментальная монография проф. Б. Кузнецова по истории энергетики, начиная с древнего мира: устройств для получения огня, использования мускульной рабской силы, пловучих колес и водяных мельниц Римского времени, ветряных мельниц, гидравлических устройств и паровых машин периода мануфактур, трудов Леонардо-да-Винчи в области энергетической техники. https://www.twirpx.org/file/2770808/

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOV_Boris_Grigor%27evich/Kuznecov_B.G._Istoriya_energeticheskoy_tehniki.(1937).[pdf-fax].zip


1951-Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку: Беседы по истории, отечественного естествознания. 1951.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOV_Boris_Grigor%27evich/Kuznecov_B.G._Patriotizm_russkih_estestvoispytateley_i_ih_vklad_v_nauku.(1951).[djv-fax].zip


1972-Кузнецов Б.Г. Эйнштейн: Жизнь, смерть, бессмертие. М. Наука. 1972.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZNECOV_Boris_Grigor%27evich/Kuznecov_B.G._Eynshteyn._Jizn'._Smert'._Bessmertie.(1972).[djv-fax].zip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кулон Ш.О. К 275-летию со дня рождения. Вестник РАН, 2011. т.81.No7. с.642-646.

http://naukarus.com/osnovatel-kolichestvennogo-eksperimenta-k-275-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-sh-o-kulona

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1911-Куприянов И.А. Электричество для любителей. Общедоступное изложение. Приготовление многих приборов своими средствами и с малыми затратами. Санкт-Петербург. Тип. "Рассвет". 1911. 117с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Лазарев Петр Петрович. Основы учения об электричестве и магнетизме. 2012. 70с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1937-Лебедев Василий Иванович. Электричество, магнетизм и электротехника в их историческом развитии. Дофарадеевский период. М.Л.Н.т. изд-во НКТП СССР, 1937. 170с.+

https://www.twirpx.org/file/2212049/

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Lyubimov/Lyubimov3.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1899-Лебединский Владимир Константинович. Икс-явления. Журнал Электричество. 1899. No15-16.

-------------------------------------------

1901-Учение об электрической искре. СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1901. 63 с.


1903-Лекции по физике... - СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1903. 175 с.


1904-Элементарное учение об энергии. СПб.: тип. П. В. Мартынова, 1904. 120 с. (2-е изд. 1911)


1906-Электромагнитные волны и основания беспроволочного телеграфа. СПб.: Т-во худож. печати, 1906. 173 с. (Сборник Николаевской инженерной академии и училища; Вып. 7)

-------------------------------------------------------------------------

1909-Лебединский В.К. Электричество и магнетизм. 1909. (2-е издание 1921).

https://bitbazar.ru/lot/134302

-------------------------------------------------------------------------

1909-Электричество и магнетизм. 1909 (5-е изд., Рига: Вальтерс и Рапа, 1923. 331 с.)

-------------------------------------------------------------------------

1912-Электричество и магнетизм: элементы теории и приложений тока постоянного, переменного, колебательного и тока ионизации. 2-е изд. СПб.: тип. В. О. Киршбаума, 1912. 244с.

-------------------------------------------------------------------------

1924-Вильям Томсон лорд Кельвин. 1824-1907. Ленинград: Российская гос. академическая тип., 1924. 37 с.

-------------------------------------------------------------------------

1925-Александр Степанович Попов (1859-1905) // Электричество. 1925. No4.

-------------------------------------------------------------------------

1025-Изобретение беспроволочного телеграфа (1895). А. С. Попов. М.: Труд и книга, 1925. 68 с.

-------------------------------------------------------------------------

1925-На путях победы машины. [Москва]: Новая Москва, 1925. 101с. (Библиотека рабоче-крестьянской молодежи. Наука и техника).

-------------------------------------------------------------------------

1934-Краткое пособие по курсу физики для слушателей ВМА РККА / Проф. Лебединский В. К., нач. Кафедры физики; Воен.-мед. акад. РККА. Ленинград: изд-во и тип. Воен.-мед. акад. РККА, 1934.

-------------------------------------------------------------------------

1940-Лебединский В.К. Беседы об электричестве. М. АН СССР. 1940. 208с.++ В этой книге рассказывается об электричестве -немного о его теории и о применении электричества в промышленности и быту. Подробно рассказывается об устройстве электромоторов, генераторов, электромагнетизме и электромагнитных волнах.

---------------------------------------------------------

1950-Беседи за електричеството / проф. В. К. Лебедински; Превел от руски Цветан Минков. София: Изд-во на Националния съвет на Отечествения фронт, 1950. -218 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1957-Левит Г.О. История энергетических обществ СССР. М. Госужарственное энергетическое издательство. 1957. В книге описаны: развитие и деятельность энергетических обществ в дореволюционный период и главным образом в годы Советской власти; вклад советских энергетиков в дело развития энергетической науки и техники; содействие успехам электрификации страны; разработка правил и норм в области энергетики; работа различных энергетических конференций, ВЭК и ВНИТОЭ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Лурье Владимир Александрович, Кабисов К.С. и др. Электричество и магнетизм. Магнитостатика. Электромагнитная индукция Кн.2. 2007. 228 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Матющенко В.С. Матющенко С.В. История электроэнергетики. Учеб. пособие. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010. 103с. Учебное пособие соответствует содержанию программы курса и учебным планам по дисциплине "История энергетики". Содержит краткое изложение основных этапов создания науки об электричестве и магнетизме, показывает пути развития отдельных отраслей электроэнергетической техники, дает информацию об их создателях. https://www.twirpx.org/file/210273/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1910-Мерчинг Г.К. Курс электротехники. СПб., 1910. 222с.

http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/5580-merching-g-k-kurs-elektrotehniki-spb-1910

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1912-Ми Густавъ Адольфъ. Курсъ электричества и магнитизма. Часть 1. Электростатика. Одесса: "МАТЕЗИСЪ", 1912. 376с.

Mie, Gustav Adolf Feodor Whilhelm Ludwig; Хвольсон, Орест Данилович (1852-1934) \ред.\

Ми, Густав Адольф (29 Sep 1869 -13 Feb 1957)

Экспериментальная физика мiрового эфира для физиковъ, химиковъ и электротехниковъ. Часть I. Электростатика. Учение об электрических и магнитных явлениях подверглось за последнее десятилетие коренному преобразованию. Не только были открыты новые явления, между которым явления радиоактивности занимают первое место, но и основы теории, взгляд на сущность и мировое значение электромагнитных явлений совершенно изменились.

https://www.twirpx.org/file/1847251/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Мирдель Георг. Электрофизика. 1972. Настоящая книга представляет собой курс электрофизики, охватывающий как основные теоретические представления, используемые в данной области физики, так и приложение этих представлений к объяснению основных физических явлений. В книге дается описание и объяснение процессов, обусловливающих прохождение тока через газы, жидкости, твердые тела, эмиссию заряженных частиц и фотонов, возникновение ферро-и антиферро╜магнетизма, сегнето и пьезоэлектричества. Книга написана просто и доступно, с минимальным использованием математического аппарата. При этом автору удалось объяснить многие тонкие вопросы современной электрофизики, основываясь на наглядных модельных представлениях.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1963-Миролюбов Н.Н., Костенко М.В., Левинштейн М.Л., Тиходеев Н.Н. Методы расчета электростатических полей. М.: Высшая школа, 1963. 415с.

https://www.twirpx.org/file/318021/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Музылева И.В. История электричества. Часть 1.

http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2017/08/05_1_Istoriya-e%60lektrichestva_CHAST%60-1.pdf


Музылева И.В. История электричества. Часть 2.

http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2017/08/05_2_Istoriya-e%60lektrichestva_CHAST%60-2.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1956-Петров В., Гроттгус Т., Рейс Ф., Болотов А., Телепнев В. Избранные труды по электричеству. М. 1956. 300с. В книге представлены наиболее значительные труды русских ученых первой четверти XIX века по электричеству,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1950-Пиотровский Л.М. Электрические машины. Москва-Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1950. В книге рассмотрен комплекс вопросов электрических машин, знание которых необходимо студентам энергетических и электротехнических втузов, специализирующимся по электромашиностроению, электростанциям, передаче и распределению электрической энергии и по другим отраслям электротехники, связанным с работой электрических машин. https://yadi.sk/d/10S8ME7Jd93PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1922-Писарев Н. Рациональное устройство мелких электрических установок (освещение, звонки, сигнализация). Общедоступное практическое руководство. М. Государственное издательство. 1922.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1933-Поль Роберт Вихард. Введение в учение об электричестве. Государственное технико-теоретическое издательство. 1933. 226с. Появление книги в свет стало переломным моментом в развитии всей педагогической литературы в области физики. Книга Поля -это прежде всего учебник экспериментальной физики в самом лучшем смысле этого слова. С необычайным мастерством автор при изложении всего классического и современного материала дает учащемуся возможность провести строгое разграничение между тем, что является опытным фактом, и тем, что является его теоретической интерпретацией.

https://lenr.su/biblioteka/Uchenie_ob_Elektrichestve_1912.PDF

https://lenr.su/pol-r-v-uchenie-ob-elektrichestve/


1962-Поль Р.В. Учеие об электричестве. М. Физматгиз. 1962. 516с. Предлагаемое вниманию читателя "Учение об электричестве" Р.Поля, являющееся второй частью трёхтомного "Введения в физику", принадлежит к числу книг, не нуждающихся в рекомендации.

http://retrolib.narod.ru/books1/uchenie_sod.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Пятибратов Георгий Яковлевич. История развития и современные проблемы электроэнергетики и электротехники. Учебное пособие. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. 122с. В пособии рассмотрена история возникновения и становления электротехники и электроэнергетики, показано их значение в развитии электрификации промышленности. Рассмотрены особенности развития теории и практики электроэнергетических и электромеханических систем. Раскрыты вопросы появления и развития в России системы высшего образования по электротехнике и энергетике. Определены основные проблемы, этапы и тенденции развития современных электроэнергетических, электротехнических и электромеханических систем и комплексов.

https://www.twirpx.org/file/2123528/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Резвых Е.А. Расчет электростатических полей в аппаратуре высокого напряжения. М. Энергия. 1967. 121с. Сделан обзор рассчитанных электростатических полей, характерных для электротехнических и электрофизических установок, включающих электроды с острыми и закругленными кромками. Справочный раздел содержит результаты исследования более 60 типов граничных задач. Дано обоснование приближенного определения напряженности пространственного поля. Излагаемая методика применима для большинства встречающихся в практике конструкций.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Риккер Г.Э. Роль русских и советских электротехников в развитии энергетики России. Иллюстрированный реферат. Челябинский монтажный колледж, г. Челябинск 2009, 38с. Работа содержит заметки с фотографиями 36-ти ученых и инженеров, стоявших у истоков современной электроэнергетики. Здесь рассказано о заслугах не только всемирно известных Ломоносова, Столетова, но и о незаслуженно забытых, выдающихся в данной области, людях: Папалекси, Иоффе, Кржижановском и многих других. https://www.twirpx.org/file/820013/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1935-Рихтер Р. Электрические машины. Том 1. Перевод с немецкого под редакцией Ю. С. Чечета. Москва-Ленинград: ОНТИ НКТП СССР, 1935. Том первый классического труда Рудольфа Рихтера "Электрические машины" делится на три части. В первой части излагаются основные понятия в области электротехники, знание которых необходимо для прохождения курса электрических машин. Вторая часть содержит введение в электромашиностроение, в котором рассматриваются основные принципы устройства и работы электрических машин; в третьей части разбираются машины постоянного токаи приводятся основы их проектирования. Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов втузов электротехнической специализации, являясь наряду с этим руководством для инженеров, работающих в области электромашиностроения.

Том 1. Эл. Машины. http://valvolodin.narod.ru/books/1935_Richter_T1.djvu

Том 2. Эл. Машины. http://valvolodin.narod.ru/books/1935_Richter_T2.djvu

Том 3. Трансформаторы. http://valvolodin.narod.ru/books/1935_Richter_T3.djvu

Том 4. Индукционные машины. http://valvolodin.narod.ru/books/1935_Richter_T4.djvu

Том 5. Коллекторные машины. http://valvolodin.narod.ru/books/1935_Richter_T5.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роках А.Г. От мистики к физике. И обратно? Учебное пособие по спецкурсу "История физики". Саратов: СГУ, 2007. Представлена краткая история основных физических открытий. Обсуждается соотношение между физикой, математикой, философией и религией в их историческом развитии и в наши дни. Кратко рассмотрено развитие отечественной физики, в частности, борьба с "физическим идеализмом" в СССР. Обращено внимание на познавательные трудности современной физики и отношение к ним ведущих физиков. Даны фрагменты дискуссий по проблемам "наука и религия" и "наука -лженаука" с позиций физики, аналитической психологии и соционики. https://www.twirpx.org/file/2457399/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002-Сабурова Р.В. Электричество и магнетизм. Казань. Казанский государственный энергетический университет. 2002. 136с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Сергеев П.С., Виноградов Н.В., Горяинов Ф.А. Проектирование электрических машин. Издание третье, переработанное и дополненное. Москва: Энергия, 1970.

https://yadi.sk/i/I3LxBf-LKVO2Bg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-Симонов Н.С. Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория ГОЭЛРО. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 320с. https://www.twirpx.org/file/2790835/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-Соловьев А.С., Козярук А.Е. История развития электроэнергетики и электромеханики в России. СПб. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет), 2000. 104с. В пособии излагаются вопросы исторического развития электротехники, электроэнергетики и электромеханики в России, связь этого процесса с развитием мировой электроэнергетики. https://www.twirpx.org/file/1645133/

https://www.twirpx.org/file/80544/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1911-Томелен Адольф (1865-1940). Основы электротехники. Санкт-Петербург: Издание А.С. Суворина, 1911. 321с. Теоретический и практический курс электротехники.

https://www.twirpx.org/file/2012653/ , https://yadi.sk/i/pK-M2iQCK8oy1Q

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987-Томилин А.Н. Рассказы об электричестве. (Очерки истории электричества от древности и до наших дней). М. Детская литература, 1987. 302с. Книга о природе электрических явлений и об ученых, которые в течение многих веков стремились разгадать тайны электричества. Рассказывается также о новейших достижениях науки в области использования электричества для нужд людей, о перспективах развития большой энергетики.

http://www.twirpx.org/file/1472332/ , https://www.twirpx.org/file/558843/

-------------------------------

2004- Томилин А.Н. Мир электричества. М.: Дрофа, 2004. 304с. Книга о природе электрических явлений и об ученых, которые в течение многих веков стремились разгадать тайны электричества. Рассказывается также о новейших достижениях науки в области использования электричества для нужд людей, о перспективах развития большой энергетики.

https://www.twirpx.org/file/1578718/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Трейсер Р., Мейо Дж. "44 источника электропитания для любительских электронных схем" Энергоатомиздат, М., 1990. В популярной форме изложены основные сведения об источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры, принципах их работы и методах построения. Приведено большое количество практических схем источников электропитания.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Уиттекер Э. История теории эфира и электричества. Тлм 1. Классические теории. Ижевск. НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001. 512с. Фундаментальное сочинение выдающегося английского математика и механика направлено на своего рода ревизию стройного здания науки об электричестве и магнетизме. Однако эта ревизия принадлежит перу крупного мастера, а его соображения по поводу фундаментальных физических принципов и понятий поле, сила, энергия представляют большой интерес для современной науки. Первый том трактата Уиттекера на английском языке появился в 1910 г., второй в 1959. Оба они ранее не переводились на русский язык. https://www.twirpx.org/file/428732/

https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=5115

-------------------------------------------

2004-Уиттекер Э. История теорий эфира и электричества: Современные теории (1906-1926). Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, Т.2. 2004. 464с. Продолжение фундаментального сочинения выдающегося английского математика и механика, сосредоточенное на развитии науки об электричестве и магнетизме в 1906-1926 гг. Автор, как и в предыдущем томе, рассказывает историю физики по мере ее создания, останавливаясь как на достижениях всемирно известных ученых, так и на вкладках, сделанных в науку менее известными, но не менее интересными и талантливыми людьми.

https://www.twirpx.org/file/447427/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Уланова Р.А., Баранов А.В., Краснов А.М. (сост.) История развития энергетики и электротехники. Лекция. Тамбов: ТГТУ, 2013. 48с. Описаны основные этапы развития энергетики, рассматриваются работы учёных и изобретателей, внесших большой вклад в становление электротехники и электроэнергетики. Предназначена для студентов первого курса направления "Электроэнергетика и электротехника", а также полезно для изучения студентами других технических специальностей. https://www.twirpx.org/file/2414263/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Ушаков Василий Яковлевич. История и современные проблемы электроэнергетики и высоковольтной электрофизики. Учебное пособие. Томск, ТПУ, 2010. 219с. В пособии представлена история возникновения и развития науки об электричестве и практики его использования для нужд человека. Большое внимание уделено основным проблемам, связанным с энергетикой: исчерпаемость запасов невозобновляемых энергетических ресурсов, трудности освоения возобновляемых энергоресурсов, воздействие электроэнергетики на биосферу. Рассмотрены пути решения этих проблем. https://www.twirpx.org/file/885520/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1988-Филонович Сергей Ростиславович. Кавендиш, Кулон и электростатика. Физика 1988 No8. 64с. В брошюре рассказывается об истории установления основного закона электростатики (закона Кулона). Рассмотрены особенности методов физического эксперимента на разных этапах его развития. Описаны современные опыты по проверке закона Кулона, связанные с проблемой массы покоя фотона. https://www.twirpx.org/file/1444539/


1990-Филонович С.Р. Судьба классического закона. М. Наука. 1990. Знакомство с событиями, связанными с основным законом электростатики -законом Кулона помогает определить его место в современной физике, лучше понять многие проблемы электростатики. Много внимания уделяется жизни и деятельности ученых -творцов науки об электричестве (У. Гильберта, Ш. Дюфе, Ш. Кулона, Г. Кавендиша, Дж. Максвелла и др.).

http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibliotechka_''Kvant''/''Bibliotechka_''Kvant'',v.079.(1990).[djv-fax].zip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Харламова Т.Е. История науки и техники. Электроэнергетика. Учебное пособие. СПб. СЗТУ, 2008. 126с. В этой книге освещено развитие энергетики в связи с этапами развития науки и техники, а особенно электроэнергетики. Пособие включает описание истории общей энергетики, истоков электростатики и магнетизма; первых законов электротехники и формирования их основ; развитие электротехники и влияние на ее развитие потребностей промышленности; работы ученых и изобретателей, внесших вклад в развитие энергетики, электротехники и электроэнергетики; начало массового производства, распределения и использования электрической энергии; возобновляемые источники энергии (ВИЭ), экологические проблемы развивающейся электроэнергетики.

https://www.twirpx.org/file/1409857/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1886-Хвольсон Орест Данилович Популярные лекции об электричестве и магнетизме. 2-е издание. Издательство Типография "Общественная польза". 1886. 263с.. https://www.twirpx.org/file/2444866/


1884-Популярные лекции об электричестве и магнетизме. СПб., 1884.


2016-Хвольсон О.Д. Популярные лекции об электричестве и магнетизме. М. URSS. 2016. 264с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Черемисин Анатолий Иванович. Электричество и магнетизм. Учебное пособие. "С. Петерб. гос. ун-т кино и телевидения". Санкт-Петербург. СПбГУКиТ, 2014. 348с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1949-Шателен Михаил Андреевич. Русские электротехники второй половины XIX века. М. Госэнергоиздат, 1949. 383с. В книге освещается выдающаяся роль крупнейших русских электротехников 19 века в развитии мировой электротехнической мысли. Особенную ценность представляет то, что автор был непосредственным свидетелем многих приводимых им фактов, изобретений и открытий.

https://www.twirpx.org/file/2442519/ , https://www.twirpx.org/file/477748/

---------------------------------------------------------------------------------------

1955-Шателен М.А. Русские электротехники XIX века. Москва-Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1955 432с.+ В книге дается изложение наиболее выдающихся фактов из истории развития отечественной электротехнической мысли XIX века. Значительная часть материалов книги основывается на личных воспоминаниях автора. По сравнению с книгой этого же автора "Русские электротехники второй половины XIX века" работа пополнена сведениями о деятельности выдающихся русских ученых в области электричества, живших в первой половине XIX века. https://www.twirpx.org/file/660695/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Шнейберг Ян Абрмович. История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника). М. Издательский дом МЭИ, 2009. 118с. Книга посвящена истории выдающихся открытий и изобретений в области электротехники, электроэнергетики и радиоэлектроники. Наиболее подробно изложена история электротехники от первых наблюдений электрических и магнитных явлений еще до нашей эры до создания устройств, машин и приборов современного типа. Более кратко рассмотрено зарождение радиоэлектроники от открытия термоэлектронной эмиссии до создания первых радиоприемников, радиоламп и зарождения техники СВЧ.

https://www.twirpx.org/file/1994200/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1900-Штарке Герман. Опытное ученiе объ электричестве. Москва: Изданie В.М. Саблина., товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1900. 448 с. Автор: Докторъ, Приватъ-доцентъ берлинскаго университета. Составлено принимая во вниманiе новейшiе взгляды и выводы. Пер. с немецкаго Н. Златовратскаго и Д. Хмырова.

https://www.twirpx.org/file/1068615/

http://physicsbooks.narod.ru/Stark/Stark.djvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-Шустов Михаил Анатольевич. История электричества. М. Директ-Медиа. 2019. 567с. Рассмотрена изобилующая событиями, полная драматизма, насыщенная большими и малыми открытиями история развития учения об электрических явлениях и областях их практического применения, простирающаяся из глубины веков и продолжающаяся поныне. Большая часть величайших открытий и изобретений в области электричества произошла за последние полтораста лет. Итоги ее стремительного развития мы наблюдем буквально на глазах. Это радио, телевидение, компьютерные технологии, сотовая связь, интернет, различные электронные гаджеты, без которых люди свободно обходились всего лет тридцать назад. В книге на основе многочисленных и ранее не публиковавшихся в связи с их малой доступностью исторических материалов по возможности объективно описаны научные подвиги сотен и сотен изобретателей и подвижников науки, сделавших достоянием широких масс народов всех стран свои передовые идеи, ускоривших течение времени, приблизивших будущее.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1904-Эйхенвальд Александр Александрович. О магнитном действии тел, движущихся в электростатическом поле. -М., 1904. 144с. http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/5730-eyhenvald-a-a-o-magnitnom-deystvii-tel-dvizhuschihsya-v-elektrostaticheskom-pole-m-1904

--------------------------------------------------------------

1911-Эйхенвальд А.А. Электричество (Курс лекций). Москва. Типография Императорского Московского Университета. 1911. 623с.

------------------------------------------------------------

1913-Эйхенвальдъ А.А. Электричество. Курс лекций с 575 рисунками в тексте Изд. 2, испр. 1913. 624с. Цель книги -дать только наиболее важное, основное и интересное и тем самым послужить введением к чтению других более полных и более специальных книг.

------------------------------------------------

1918-Эйхенвальд А.А. Электричество, 3-е издание. М. тип. И.М.Кушнерова, 1918. 5-е издание 1928.+

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EYHENVAL'D_Aleksandr_Aleksandrovich/_Eyhenval'd_A.A.html

-------------------------------------------------------

1926-А.А. Эйхенвальд "Теоретическая физика, часть 1 (Теория поля)" 1926 г.

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Eichenwald/Eichenwald_ch1.djvu

--------------------------------------------------------------------

1928-Эйхенвальд А.А. Электричество. 5-е издание. М. 1928. 745с.+

-------------------------------------------------------------------

1930-А.А. Эйхенвальд "Теоретическая физика, часть 2 (Общая механика)" Государственное издательство Москва -1930 -Ленинград

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Eichenwald/Eichenwald_ch2.djvu

-------------------------------------------------------

1934-А.А. Эйхенвальд "Теоретическая физика, часть 3 (Механика твёрдого тела)" Государственное издательство Москва -1934 -Ленинград

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Eichenwald/Eichenwald_ch3.djvu

-------------------------------------------------------

1928-Эйхенвальд А.А. Электричество. 5-е издание. Москва-Ленинград, Государственное издательство, 1928. 760с. http://www.twirpx.org/file/62553/

http://physicsbooks.narod.ru/Physik/Eichenwald/Eichenwald.djvu

https://www.nehudlit.ru/open.php?self=006&fname=elektrichestvo.djvu

-----------------------------------------------------------

1931-Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика. Часть 6. Электромагнитное поле. М. Л. ГНТИ 1931. 368с. http://www.twirpx.org/file/749703/

--------------------------------------------------------------------------------------

1933-Эйхенвальд А.А. Электричество. 8-е издание. Москва -Ленинград, ГНИТИ.782с

http://www.twirpx.org/file/640682/


1956-Эйхенвальд А.А. Избранные работы. М. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. 267с. http://www.twirpx.org/file/1194297/

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_russkoy_nauki''/Eyhenval'd_A.A._Izbrannye_raboty.(1956).[djv-fax].zip


2015-Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика. Электромагнитное поле. 2015. 376с. (2011) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Электротехника в опытах. Л.: ЦБТИ, 1967. 109с. Инструкция к радиоконструктору. Она знакомит детей с физическими явлениями и законами, что позволяет применять эти законы на практике, самим собирать модели и приборы. 200 опытов:гальванические элементы, аккумуляторы, закон Ома, тепловое действие тока, электрическая дуга, естественные магниты, магнитный поток, соленойд, электроизмерительные приборы, электродвигатели, генераторы, выпрямители и т.д. https://www.twirpx.org/file/2900800/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-Эпинус Франц Ульрих (1724-1802). Теория электричества и магнетизма. АН СССР. 1951. 564с. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/EPINUS_Franc_Ul'rih_Teodor/Epinus_F.U.T._Elektrichestvo_i_magnetizm.(1951).[djv-fax].zip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1917-Юскевич Д.И. Основы электротехники. Петроград: Типография "Якорь", 1917. 154с. Электротехника понимается автором настоящей работы как практическое применение электрических и магнитных явлений. В книге рассматриваются: постоянный ток, аккумуляторы, переменный ток, трансформатор, электрическая тяга, расчет электрических проводов, электрическое освещение, телеграфия и телефония.

https://www.twirpx.org/file/1706782/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ямалетдинов Р.Р. История электротехники в датах. 1650-1961г.

1650-О. Герике построил первую электростатическую машину.

1759-Академик Т.У. Эпинус впервые отметил наличие связи между электрическими и магнитными явлениями.

1761-Эйлер описал электрическую машину с кожаными подушками и изолированным стержнем для собирания электрических зарядов и т.д.

https://www.twirpx.org/file/237847/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------