# Электротерапия. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по электротерапии. Электротерапия - это метод физиотерапевтического лечения и реабилитации, основанный на использовании электрических токов, полей или импульсов различной частоты, силы и формы. Цель - улучшить функции тканей и органов, облегчить болевой синдром, ускорить процессы заживления, восстановления и реабилитации.

Электротерапия. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Более подробная информация находится в Книге 7. Часть 3. Электротерапия.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru

Содержание Книги:

## Глава 1. Терапия постоянным током. 3


1.0 История применение электричества в медицине.

1.1 Болотов А.Т.

1.1 Электротерапия, гальванизация, принципы воздействия током.

1.2 Электростатический массаж.

1.3 Ионотерапия, лекарственный электрофорез, ионофорез.

1.4 Аппараты для гальванизации и ионотерапии.

1.5 Микрополяризация.

1.6 Аппарат Эдвара Кэйси.

1.7 Электроэпиляция.

1.8 Различные методы.


## Глава 2. Микротоковая низкочастотная терапия. 138


2.1 Микротоковая низкочастотная терапия для кожи.

2.2 Электросон.

2.3 Электронаркоз.


## Глава 2. Терапия переменным током постоянного направления. 153


2.0 Диадинамотерапия, низкочастотные импульсы.

2.1 Электростимуляция.

2.2 Отечественные приборы для электростимуляции. Миостимуляторы.

2.3 Электростимуляторы фирмы Кирлена.

2.4 Ректальный миостимулятор.

2.5 Электромассажеры для лица.

2.6 Приборы фирмы Шубоши.

2.7 Family Doctor.

2.9 Литература по электротерапии.

2.10 Приборы для стимуляции точек акупунктуры.

2.11 Обезболивание, электроанестезия.


## Глава 3. Электромассажеры. 334


3.1 Одноканальные.

3.1.1 Два ряда косых клавиш.

3.1.2 Различные типы корпуса.

3.1.3 Различные модели.

3.2 Двухканальные.

3.2.1 С двумя регуляторами.

3.2.2 Портативные.

3.2.3 Различные модели.

3.3 Многоканальные стимуляторы.

3.3.1 Три канала.

3.3.2 Четыре канала.

3.3.3 Шесть каналов.

3.3.4 Десять каналов.

3.6 Различные типы электродов для массажа.

3.7 Пояс электростимулятор.

3.8 Массажер для головы, для стабилизации артериального давления.

3.9 Аппараты фирмы "Тяньши".

3.10 Точки для электростимуляции.


## Глава 4. Терапия переменным током переменного направления. 465


4.0 Импульсные токи в медицине.

4.1 Фарадизация.

4.2 Амплипульстерапия.

4.3 Интерференцтерапия.

4.4 Флюктуаризация.

4.5 Воздействие импульсными токами, электроанальгезия.

4.6 Диатермия, высокочастотная терапия.

4.7 Низкочастотная терапия.


## Глава 5. Приборы с биологической обратной связью СКЭНАР. 499


5.1 СКЭНАР терапия.

5.2 Приборы Пролог-02, фирма НПП РЭМА.

5.3 ENART.

5.4 Дэнас.

5.5 Различные системы.

5.6 Квантовая терапия.


## Глава 6. Электронные приборы в медицине. 570


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Агаханян Г.М. Электронные устройства в медицинских приборах. Учебное пособие. В пособии рассмотрены электронные усилители, источники питания, стабилизаторы и электронные устройства на интегральных компараторах напряжений, приведены описания триггеров и триггерных систем, а также схем, применяемых для нелинейного преобразования сигналов: ограничителей амплитуды, формирователей коротких импульсов, усилителей-расширителей. Рассмотрены релаксационные устройства на интегральных микросхемах, формирователи и генераторы линейно-изменяющегося напряжения и тока, в том числе большие интегральные системы и микропроцессоры. В части 3 пособия представлены аппаратурные структуры компьютерных систем медицинской диагностики.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1974- Азов Султан Хамзатович. Гаража Николай Николаевич. Электротерапия. Ставропольский государственный медицинский институт. Ставрополь. 1974.

-----------------------------------

1974-Азов С.Х. Гаража Н.Н. Электротерапия. Для стоматологов и врачей смежных специальностей. Ставрополь. 1974.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Афанасьева Т.Н. Переменное низкочастотное электростатическое поле в комплексном лечении больных пневмонией. Диссертация кандидата медицинских наук. 2004. 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Беркутов А.М., Жулев В.И., Кураев Г.А., Прошин Е.М. Системы комплексной электромагнитотерапии. Учебное пособие для вузов. Лаборатория базовых знаний. 2000. 376с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Боголепов Михаил Александрович. Электрический индукционный медицинский аппаратъ: Его изготовление и применение / 4-е изд. Москва. 1917 (типография т./д. Копылова и Дмитриева). 52с. (1-е издание 1911, 2-е издание 1912, 3-е издание 1915).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бредикис Ю.Ю. Использование методов электрической стимуляции органов в клинической практике. 1-й съезд Всесоюзного научного медико-технического общества. Москва, 1975. Ч.1. с.31-35.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Буреш Я. Электрофизиологические методы исследования. Медиина. М., 1973.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Валеев Р.Э., Миненко И.А. Нелекарственная коррекция дорсалгий методами восстановительной медицины // Курортология. 2010. No3. с.27-29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964-Верхало Ю.Н. Электронные приборы для физиологических исследований. Государственное энергетическое издательство. 1964. 40с. Содержатся основные сведения о сконструированных автором приборах, предназначенных для физиологических и психологических исследований. Описываемые приборы демонстрировались на всесоюзных и ленинградских радиовыставках, различных медицинских съездах и конференциях. Брошюра рассчитана на подготовленных радиолюбителей, интересующихся применением электроники в биологии и медицине; на физиологов и педагогов, занимающихся изучением высшей нервной деятельности, физиологии труда и инженерной психологии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-Водолазский Леонид Алексеевич. Техника клинической электрографии. Регистрация биоэлектрических процессов у челокека. Медгиз. М., 1952. 204с.

----------------------------

1966-Водолазский Л.А. Основы техники клинической электрографии. Медицина. 1966. 382с.

В настоящей книге изложены основы техники клинической электрографии, техники регистрации окоэлектрических процессов в органах человека. Описаны встречающиеся в электрографической практике различные виды артефактов, помех электрографии, а также методы борьбы с ними. Изложены приемы исследования и автоматического анализа некоторых видов биоэлектрических активностей органов. Книга предназначена для электрофизиологов и врачей, а также для инженеров и техников, занимающихся записью и анализом биоэлектрических процессов органов человека.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001- Воробьев Михаил Григорьевич, Боголюбов В.М., Васильева М.Ф., Техника и методики физиотерапевтических процедур. Справочник. 2001. 402с. Справочник написан известными специалистами в области физиотерапии, и предназначен не только для медицинских сестер, но и для врачей-физиотерапевтов с небольшим стажем, а также главных врачей для приобретения более надежных и эффективных физиотерапевтических аппаратов.Задача этого справочника - систематизация физиотерапевтических аппаратов, описание правил работы с ними, техники и методики проведения процедур, показания и противопоказания к назначению процедур, техника безопасности при проведении физиотерапии. Справочник содержит сведения о технике и методиках процедур, которые применяются в физиотерапии. Наряду с классическими аппаратами и методиками представлены новые, такие, как лазеротерапия, КВЧ-терапия, галотерапия, описаны особенности проведения физиотерапевтических процедур у детей. Приведены характеристики аппаратов, методики физиотерапии, техника безопасности при работе с аппаратурой

-------------------------------------------------------------------------

2008-Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. М. "Бином". 2008. Т.1. c.134-218.

--------------------------------------------------------------------

2002-Воробьев Михаил Григорьевич, Пономаренко Геннадий Николаевич. Практическое пособие по элеектро- и магнитотерапии. СПб. Гиппократ. 2002. 200с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воронцов Д.С. Общая электрофизиология. Медгиз. М., 1961.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воропаев С.Ф. (Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск) Электрорефлексотерапия токами с шумоподобными спектрами. Конф. Слабые поля. СПб. 1997.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гуляев П.И., Жуков Е.К. Методы электрофизиологических исследований. 1948/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гультяев В.Ю., Матвеев В.А., Оранский И.Е. Электродиагностика, электростимуляция и импульсная низкочастотная электротерапия. Избранные главы. Екатеринбург: Предприятие МАГНОН, 2004. 44с. В работе обобщены и систематизированы данные об электродиагностике и электростимуляции нервно-мышечного аппарата человека, полученные в научных исследованиях и в медицинской практике. Представлены различные методы электродиагностических исследований, описывается современная аппаратура для электродиагностики и электростимуляции, которая даёт возможность проводить такие процедуры на совершенно новом уровне, получать высокоэффективные терапевтические результаты и продвинуться в научном понимании влияния электрического воздействия на нервно-мышечный аппарат человека. Представлены современные методики проведения электродиагностики и электростимуляции, успешно применяемые на аппаратах "Магнон-СКИФ-200К", "Магнон-СКИФ-29Д", "Магнон-СКИФ-24", "Олимп-М", "Адаптон-ЭМИТ-Г. Книга будет полезна для практикующих врачей физиотерапевтов, рефлексотерапевтов, невропатологов, преподавателей и студентов медицинских и биологических специальностей, сотрудников научно-исследовательских центров. https://www.twirpx.org/file/1013620/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гусев В.Г. Физические методы и технические средства для лечебных воздействий. УФА. 2001.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Давиденко В.Ю. Многоканальная электростимуляция. Тернопiль: Пiдручники i посiбники, 2000. 301с. В книге рассматривается широкий спектр вопросов, относящихся к средствам и методам многоканальной электростимуляции (МЭС). Описываются особенности влияния различных режимов МЭС на отдельные структуры живых организмов, органы в целом Обосновывается необходимость критического подхода и обсуждаются возможные пути использования средств и методов МЭС в лечебной, оздоровительной, спортивной и косметологической практике.

https://www.twirpx.org/file/1283615/

--------------------------------------------------

Давиденко В.Ю. Краткий очерк развития электростимуляции.

http://medbe.ru/materials/elektrostimulyatsiya-v-reabilitatsii/kratkiy-ocherk-razvitiya-elektrostimulyatsii/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дональдсон П. Электронные приборы в биологии и медицине. Изд. иностранной литературы. М., 1963.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зольников С.М. Пономаренко Т.П. Медведев Б.В. Блинов А.В. Применение прибора РАМПА для электропунктурной аналгезии в анестезиологической практике. В кн. Теория и практика рефлексотерапии. Кишинев. Штиинца. 1981. с.199-201.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1977-Иванов-Муромский К.А. Электромагнитная биология. Киев. Наукова Думка. 1977. 156с. Автор рассказывает о пути, которые прошли ученые со времен Гальвани и Вольта в познании электромагнитных явлений в организме, о современных представлениях о влиянии электромагнитных волн и электрических токов на живые организмы.

-----------------------------------------------------

Иванов-Муромский К.А. Нейроэлектроника, мозг, организм. Книга знакомит с современными достижениями в области нейрофизиологии, результатами влияния на мозг различных физических (электрический ток, магнитное поле, иглорефлексотерапия) и химических (наркотики, галлюциногенные вещества и т.п.) факторов. В ней рассматриваются некоторые вопросы психотерапии в частности психическая саморегуляция и гипноз. Излагаются перспективы создания нейроэлектронных систем -систем, в которых обеспечивается совместное функционирование подсистем организма и технических устройств.

------------------------------------------------------------------

1966-Иванов-Муромский К.А. Электрический наркоз и электросон человека и животных, Киев, 1966. Основой создания метода лечебного электронаркоза в стадии анальгезии явились фундаментальные экспериментальные исследования ученых (К.А. Иванов-Муромский, 1971г., с соавторами) которые установили, что воздействие импульсными токами на головной мозг усиливает процессы саморегуляции, обеспечивая защиту мозга от экстремальных воздействий.

--------------------------------------

1992-Иванов-Муромский К.А. Колбун Н.Д. В мире невидимого и неслышимого. Харьков. 1992. 129с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980-Катона Золтан. Техника лечит. М. Мир. 1980. 136с. Венгерский популяризатор науки Золтан Катона знакомит широкого читателя с новейшими медицинскими приборами и аппаратурой, которые используются для диагностики и лечения ряда заболеваний. В книге приведены многочисленные фотографии, рисунки и схемы, наглядно дополняющие текстовой материал.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_mire_nauki_i_tehniki''/Katona_Z._Tehnika_lechit.(1980).[djv-fax].zip

--------------------------------------------

2000-Катона З. Электроника в медицине: Пер. с венг. / Под ред. Н.К. Розмахина. М. 2000. 140с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Козырькова Т.В., Свистушкин В.М., Бондарева Л.А., Афанасьева Т.Н. и др. Терапия синуситов с применением низкочастотного электростатического поля // Bulletin of the International Scientific Surgical Association 2010. Vol.5. No1. P.16-17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кромвелл Л. и др. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения: Пер. с англ. / М. Радио и связь, 2001. 344с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куликов А.Г., Кузовлева Е.В. Применение низкочастотного электростатического поля в клинической практике.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кущ Е.М., Конова О.М., Кузенкова О.М. Применение пульсирующего электростатического поля у детей с ремиттирующим рассеянным склерозом. // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2011. No4. с.7-10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лакомкин А.И., Мягков Т.Ф. Электрофизиология. Учебное пособие для студентов биологических специальностей. М. Высшая школа, 1977. 232с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лебедев В.П. (ред.)Транскраниальная электростимуляция. Том 1,2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1907-Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner'а при раздражении кожи человека индукционными токами: публицистика. Киев. Типография Императорского Университета св. Владимира. Акционерного общества печати и издательского дела Н. Т. Корчак-Новицкого. 1907. 42с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ли А.А., Корчажкина Н.Б., Казанцев А.Б., Ли Э.А. Влияние импульсного низкочастотного электростатического поля на активность воспалительного процесса у больных, оперированных по поводу вальгусной деформации I пальца стопы. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2009. No5. с.60-61.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ли К.Э. Организация восстановительного лечения с использованием импульсного низкочастотного электростатического поля у больных хроническим простатитом. Диссертация кандидата медицинских наук. 2009. 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1981-Ливенсон Анатолий Рувимович. Электромедицинская аппаратура. М. Медицина. 1974. (5-е издание 1981) 2001. 344с.+ В учебнике систематизированно изложены описание устройства и основные данные по эксплуатации наиболее распространенных на практике типов электромедицинских аппаратов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1971-Манойлов В.Е. Основы электробезопасности. Л. Энергия. 1971. 318с.

-------------------------------------------------------

1975-Манойлов Владимир Евстафьевич. Электричество и человек (лечение и опасность). Л. Энергия. 1975. 144с.++

--------------------------------------------------------------

1982-Манойлов В.Е. Электричество и человек. Л. Энергоатомиздат, 1982.

------------------------------------------------------------------------

1988-Манойлов Владимир Евстафьевич. Электричество и человек. Л. Энергомашиздат, 1988. 224с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Матюшкин Д.П. Основы электрофизиологии. Л. ЛГУ. 1984.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Машанская А.В. Власенко А.В. Особенности электротерапии в педиатрии. Пособие для врачей. Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2014. 52с. Представлены принципы и особенности применения электротерапии у детей, даны современные сведения о механизме их действия и способах применения. Уделено внимание некоторым частным методикам гальванизации, электрофореза, импульсной и высокочастотной электротерапии. Рассмотрено дифференциальное использование физических факторов с учетом возраста, в том числе и у новорожденных с перинатальными поражениями нервной системы. Предназначено для врачей-физиотерапевтов и слушателей циклов последипломного образования; могут быть полезны медицинским сестрам, работающим в отделениях и кабинетах физиотерапии.

http://www.twirpx.org/file/1762508/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Михайлов Игорь Васильевич. Справочник физиотерапия для лечения в домашних условиях. М. Астрель. 2003. 224с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Морозов В.П. Физические принципы высокочастотной электротерапии. Минск. 1998. 23с. В пособии рассмотрены механизмы воздействия электромагнитного излучения высокой частоты на биологические объекты; электрические свойства биологических тканей; конкретные методы высокочастотного воздействия и их медицинские применения. В пособии также описана методика лабораторной работы по УВЧ-терапии. http://www.twirpx.org/file/147412/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Моторин С.В., Голышев Н.В., Голышев Д.Н., Белавская С.В., Лисицына Л.И. Технические методы и средства диагностики и терапии. Новосибирск. НГУ. 2009. 224с. Рассматриваются технические методы и средства обеспечения диагностики и лечебных воздействий в медицине. Учебное пособие по курсу "Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий" предназначена для студентов направления 200300 "Биомедицинская инженерия".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Персианинов Л.С. Растригин Н.Н. Электроанальгезия как лечебный и обезболивающий фактор. Баку. 5с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение электростимуляции в клинической практике. М. Центральный Институт усовершенствования врачей. 1978. 134с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-Рагель Вольдемар Доминикович, Лечебная аппаратура для электротерапии. Восстановление электрического баланса собственного тела для гармонизации здоровья по методу Вольдемара Рагеля. Конф. 2017.

-----------------------------------

Аппарат Вальдемара Рагеля. В одном корпусе золожены две схемы. Первая на 9 вольт по классической схеме: плюс в ротовую полость, минус на игольчатый электрод и работаем по телу. Вторая схем на 80 вольт, принцип работы электродами чуть иной. Плюсовой электрод берем в руку, предварительно смочив электрод. Игольчатым электродом по телу. В комплекте идет аппарат Рагеля, электрод пассивный, электрод активный на 28 игл, электрод активный на 1 иглу для работы по БАД точкам.

https://www.free-wave.ru/?product=аппарат-по-принципу-в-рагеля

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Савина Л, Рыболовлев Е., Завакина Р. Влияние геомагнитной активности на некоторые показатели электростаза здоровых лиц. Бюллетень Сиб. Отд. АМН СССР. 1983, No4. с.78-82.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сердюк А.А. Эффективность применения лечебно-восстановительных мероприятий у больных мочекаменной болезнью в амбулаторно-поликлинических условиях. Диссертация кандидата медицинских наук. 2012. 23с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соколова Наталья Глебовна. Физиотерапия. Учебник. Ростов-на-дону. Феникс. 2015. 350с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тимофеева О.А. Корчажкина Н.Б. Опыт применения переменного электростатического низкочастотного поля в комплексном лечении первичного хронического гастродуоденита у военнослужащих // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2008. No1. с.36-37.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Турова Е.А., Кончугова Т.В., Балабан Е.И., Фадеева Н.И. Применение импульсного низкочастотного электростатического поля для профилактики преждевременного старения // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2012. No6. с.9-11.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-Усакова Н.А., Красильникова Р.Г. Лечение детских церебральных параличей методами электротерапии. М. Амриа. 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утямышев Р.И., Врана М. Электронная аппаратура для стимуляции органов и тканей. Москва. Энергоатомиздат. 1963. 384с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фарадей М. Избранные работы по электричеству. 1929.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хан М.А., Иванова Д., Лян Н.А. Импульсное электростатическое поле, лечебная физическая культура, их комплексное применение в реабилитации детей, страдающих бронхиальной астмой // Вестник восстановительной медицины. 2012. No1. с.17-20.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хачетурян П.П. Электроника на службе медицины. Мн. Светачю 2006. 590с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ходырева Л.А., Дударева А.А., Кумачев К.В., Логвинов Л.А., Дегтярев С.С., Попов С.В. Новые физические факторы в лечении хронического абактериального простатита/синдрома хронической тазовой боли // Справочник врача общей практики. 2012. No3. с.23-28.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чаговец В.Ю. Очерк электрических явлений на живых тканях, No1 и 2. 1906.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1992-Шальдах Макс. Электрокардиотерапия. Технические аспекты электрокардиостимуляции. СПб. 1992. 256с. Монография, как и предполагает название, освещает наиболее важные и самые современные технические достижения и концепции электротерапии в кардиологии. Различные подходы системной инженерии к регуляции частоты стимуляции призваны обеспечить адекватность кровообращения. К их числу относится и физиологическая адаптация частоты, достигаемая в замкнутой системе регуляции. Искусственный водитель ритма и автономная нервная система, взаимодействуя, восстанавливают хронотропную функцию за счет использования составляющих физиологического контроля. Такой подход стал вехой на пути создания `интеллектуальных` электрокардиостимуляторов, реализуя общую концепцию электрокардиотерапии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шмырев В.И., Носенко Е.М., Портнов В.В., Солоденина М.О. Импульсное низкочастотное электростатическое поле в комплексном лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2008. No4. с.3-6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ярославцев А.Ю. Электростимулятор. Патент 2155079. 2000.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Яшков А.В., Бадьянова И.С., Гадзиева Е.М. Эффективность переменного низкочастотного электростатического поля в комплексной терапии больных хронической обструктивной болезнью легких в санаторных условиях // Медицинская реабилитация. 2006. No1. с.35-37.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------