# Газоразрядные приборы. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по газоразрядным приборам

Газоразрядные приборы. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996-Аваев Н.А., Шишкин Г.Г. Электронные приборы. М. МАИ. 1996. 545с. В учебнике излагаются основы физики твердого тела, физика электрических переходов, рассмотрены устройство, физические процессы, параметры и характеристики полупроводниковых диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, фотоэлектрических и оптоэлектронных приборов, электровакуумных и газоразрядных приборов, включая основы физики газового разряда, электронно-лучевые приборы СВЧ и различные виды индикаторов. Излагаются общие вопросы применения электронных приборов: радиационная стойкость, надежность и шумы приборов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1965-Актон Д.Р, Свифт Д.Л. Газоразрядные лампы с холодным катодом. М. Энергия. 1965. 480с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-Ашкинази Леонид Александрович. Электронные лампы: Из прошлого в будущее. No5. URSS. 2015. 224с. (2-е издание 2021) Настоящая книга хотя и посвящена такой специальной области техники, как электронные вакуумные лампы, тем не менее является научно-популярной. В доступной и увлекательной форме рассмотрены классификация электронных приборов, их история и эволюция, место электронных вакуумных ламп среди других приборов, их роль в развитии цивилизации, попытки гибридизации вакуумных и полупроводниковых либо вакуумных и газоразрядных приборов. Рассказано о принципах работы, конструкции и технологии сеточных ламп, клистронов, ламп бегущей волны, магнетронов и вообще приборов М-типа, о гиротроне, оротроне, виркаторе, проблемах увеличения мощности, частоты и КПД. Отдельно и более подробно рассмотрены проблемы источников электронов для приборов ---термоэлектронных, вторично-электронных и иных катодов, а также антиэмиттеров, принципы конструирования и работы композиционных материалов.

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=197848

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1947-Бажанов С.А. Как работает радиолампа. Классы усиления. Массовая радио библиотека. Выпуск 0001. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1947. 52с. Массовая радио библиотека (МРБ) -серия научно-популярных изданий, выпускавшаяся в СССР и в России с 1947 г. Выпускалась вначале издательством "Энергия" (до 1964 г. Госэнергоиздат), а с 1981 г. -издательством "Радио и связь". С 1947 по 2007 г. в серии издано 1299 книг и брошюр по разнообразным теоретическим и практическим вопросам радиоэлектроники. Одним из организаторов и редактором серии был академик А.И. Берг. Как работает радиолампа. Классы усиления. https://www.twirpx.org/file/1090824/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968-Бакалинский В.П., Бугаенко В.В., Цымбал В.П. Схемы на приборах тлеющего разряда. М. Энергия. 1968. В книге изложены основные сведения о принципах построения схем на приборах тлеющего разряда: тиратронах, декатронах, цифровых индикаторных лампах. Рассмотрены различные схемы устройств автоматики, телемеханики, вычислительной техники, в том числе на новых тиратронах логической серии типа ТХ6Г, ТХ7Г, ТХ8Г. Описаны малоизвестные и новые функциональные и принципиальные схемы. Даны некоторые практические рекомендации. Приведены примеры.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-Бойченко Александр. Ламповые источники излучения. Теоретическое описание. Ламберт. 2018. 540с. Ламповые источники излучения находят все более широкое применение в различных областях науки и техники: в управлении фотохимическими и фотобиологическими процессами, в модификации свойств поверхности и т.д., например, в фотолизе, фотохимических реакторах, биотехнологии по очистке сточных вод, очистке поверхностей, фотостимулировании низкотемпературного окисления, осаждении металлических и тонких диэлектрических пленок, фототравлении и фотоотверждении полимеров, фотолитографии, производстве оптических материалов и оптоэлектронных приборов. Отражены результаты моделирования ламп с различными способами возбуждения: импульсным и стационарным тлеющим, емкостным, барьерным, искровым, объемным продольным и поперечным разрядами, жестким ионизатором, ударной волной (лампы Войтенко). Рассмотрена физика протекающих процессов, каналы заселения излучающих состояний, а также характерные для каждого типа возбуждения параметры излучения. Книга рекомендована научным сотрудникам, аспирантам, студентам физических специальностей, преподавателям ВУЗов, инженерно-физическим работникам. Книга будет полезна специалистам и всем тем, кто имеет дело с исследованием и применением ламповых источников излучения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1939-Болдырь Ю.Д., Красилов А.В. Газоразрядные приборы. 1939. В книге приводятся справочные данные, а также рекомендации по применению различных силовых газоразрядных приборов, освоенных электронной промышленностью СССР на момент издания.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1956-Электровакуумные приборы. Справочник. Под ред. Бройде А.М. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1956. 422с.

---------------------------------------------------------

1957-Бройде А.М. Справочник по электровакуумным и электронным приборам. Массовая радио библиотека. Выпуск 0269. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1957. 178с. Книга содержит краткие справочные сведения об отечественных и некоторых современных типах зарубежных приемно-усилительных радиоламп, кенотронах, генераторных лампах малой и средней мощности, кинескопах, осциллографических трубках, стабилизаторах напряжения и тока, точечных и плоскостных германиевых диодах и триодах.

https://www.twirpx.org/file/2326692/ , https://www.twirpx.org/file/2326717/


1958-Бройде А.М. Электронные лампы и полупроводниковые приборы. Массовая радиобиблиотека. Выпуск 0301. 1958. 80с. В брошюре освещены вкратце основные этапы развития ламповой и полупроводниковой электроники со времени ее возникновения и до наших дней. Рассмотрен современный технический уровень электроники, намечены ближайшие перспективы ее развития и охарактеризованы современные типы электровакуумных и полупроводниковых приборов. Подчеркнуто быстрое развитие и совершенствование электроники и отмечено, что оба современных направления ее -электронная лампа и полупроводниковый прибор во многих случаях взаимодействуют друг с другом в решении общих задач. Брошюра предназначена для подготовленного читателя (радиоинженера, техника и квалифицированного радиолюбителя). https://www.twirpx.org/file/2328748/


1960-Бройде А.М., Тарасов Ф.И. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. Массовая радио библиотека. Выпуск 0383. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1960. 258с. https://www.twirpx.org/file/2331754/


1962-Бройде А.М., Тарасов Ф.И. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам. М. Госэнергоиздат. 1962. 256с.++ Книга содержит справочные сведения об отечественных и некоторых зарубежных типах приемно-усилительных радиоламп, кенотронах, генераторных лампах малой и средней мощности, кинескопах, осциллографических трубках, стабилизаторах напряжения и тока, полупроводниковых диодах и транзисторах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Булычев А.Л., Галкин В.И., Прохоренко В.А. Справочник по электровакуумным приборам.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Васильев Н.В., Кершаков А.В. Высоковакуумные и газоразрядные приборы. Часть 1,2. Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. Ленинград. 1948.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1968-Виноградов Н.Н., Бугаенко В.В., Цымбал В.П. Схемы на приборах тлеющего разряда. 1968. 89с. Рассмотрены различные схемы устройств автоматики, телемеханики, вычислительной техники, в том числе на новых тиратронах логической серии типа ТХ6Г, ТХ7Г, ТХ8Г. В книге изложены основные сведения о принципах построения схем на приборах тлеющего разряда: тиратронах, декатронах, цифровых индикаторных лампах. Даны некоторые практические рекомендации. Приведены примеры. Книга рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся автоматикой, телемеханикой, вычислительной техникой.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Главэспром. Газоразрядные приборы. Гособоронгиз, Ленинград-Москва. 1939.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Газоразрядные приборы. Каталог. В/О Электроника. 1972. 60с.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002-Гендин Г.С. Все о радиолампах. Москва: Массовая радио библиотека. Выпуск 1258. Горячая линия -Телеком, 2002. 296с. https://www.twirpx.org/file/131273/


2014-Гендин Геннадий Семенович. Все о радиолампах. Массовая радио библиотека. Выпуск 1283. 2-е издание, Москва: Горячая линия -Телеком, 2014. 296с. Читатели, интересующиеся электровакуумными приборами (радиолампами), найдут в книге ответы на большинство вопросов как теоретического, так и практического характера, а также получат в свое распоряжение обширный справочный материал. https://www.twirpx.org/file/2361378/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Генис А.А., Горнштейн И.Л., Пугач А.Б. Приборы тлеющего разряда. 2-е издание. Киев, Технiка, 1970. 404с. В книге рассмотрены элементы теории, основные характеристики и параметры приборов тлеющего разряда (диодов, триодов, тетродов, многоэлектродных ламп), приведены элементарные схемы, функциональные узлы и блоки, дана методика расчета и выбора элементов основных схем, применяемых в различных областях промышленной электроники. По сравнению с первым изданием в книгу внесены изменения и дополнения по характеристикам, параметрам, свойствам новых типов ламп, по новым схемным их применениям. Расширен и дополнен материал по разбросу, дрейфу и надежности приборов тлеющего разряда. При обработке материала использовались статистические данные ведущих организаций, имеющих опыт эксплуатации аппаратуры на ЛХК.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гинкин Г.Г. Справочник по радиотехнике, М. Госэнергоиздат, 1948.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голубев В.С., Пашкин С.В. Тлеющий разряд повышенного давления. М. Наука.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1969-Голубев Ю.Л., Жукова Т.В. Электровакуумные приборы. Справочник (100 приемно-усилительных ламп). Массовая радио библиотека. Выпуск 0708. Москва: Энергия, 1969. 296с. Содержит основные сведения (параметры, характеристики, рекомендации по применению), а также типовые схемы включения наиболее распространенных отечественных приемно-усилительных ламп. https://www.twirpx.org/file/2351447/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1955-Гуревич Моисей Давыдович, Гуревич М.Д. Электровакуумные приборы. Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР. Москва. 1955. (2-е издание 1960. 459с.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Гурлев Дмитрий Сергеевич. Справочник по ионным приборам. Киев. Техника. 1970. 180с. Приведены сведения о параметрах, типовых режимах и условиях эксплуатации наиболее распространенных ионных приборов отечественного производства. Кратко описаны принципы работы и конструкция каждого помещенного класса приборов.

--------------------------------------------------------------

1962-Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам. Киев. 1962.

---------------------------------------------------------------

1974-Справочник по электронным приборам. Гурлев Д.С. Изд. 5-е, исправленное и дополненное. "Технiка", 1974

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1988-Гуртовник А.Г., Точинский Е.Г., Яблонский Ф.М. Электровакуумные приборы и основы их конструирования: Учебник для техникумов. М. Энергоатомиздат, 1988.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1949-Дроздов К.И. Радиолампы отечественного производства. Массовая радио библиотека. Выпуск 0014. Краткие справочные сведения по электровакуумным приборам широкого применения. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1949. 28с. В брошюре приводятся основные электрические параметры и схемы цоколевки наиболее распространенных электровакуумных приборов широкого применения отечественного производства.

Краткие сведения о новой системе наименования электровакуумных приборов.

Приемно-усилительные лампы переменного тока.

Приемно-усилительные лампы постоянного тока.

Генераторные лампы малой и средней мощности.

Выпрямительные лампы.

Различные электровакуумные приборы.

Ртутные выпрямительные колбы.

Неоновые лампы.

Таблица по замене радиоламп.

Схемы цоколевки. https://www.twirpx.org/file/2283533/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1977-Елецкий Александр Валентинович. Рахимова А.Т. Неустойчивости в плазме газового разряда. Химия плазмы. Под ред. Смирнова Б.М. М. Атомиздат. 1977. вып.4. с.123-167.


1981-Елецкий А.В. Газовый разряд. М. Знание. 1981. No6. 64с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Еркин Александр Михайлович. Ионные приборы в физическом эксперименте.


1967-Ёркин А.М. Лампы с холодным катодом. Массовая радио библиотека. М. Энергия, 1967. 80с.+ (2-е издание 1972) Кратко излагаются процессы проводимости газов и эмиссии с холодного катода. Рассматриваются разновидности и ассортимент выпускаемых газоразрядных ламп с холодным катодом. Приводятся их основные характеристики, таблицы параметров, режимы включения и схемы на наиболее распространенных лампах.

https://www.twirpx.org/file/1141014/


1972-Ёркин А.М. Лампы с холодным катодом. Массовая радио библиотека. Выпуск 0803. 2-е издание. Москва: Энергия, 1972. 96с. Кратко излагаются физические процессы проводимости газов и эмиссии с холодного катода. Рассматриваются разновидности и ассортимент выпускаемых газоразрядных ламп с холодным катодом. Приводятся их основные характеристики, таблицы параметров, режимы включения и практические схемы на наиболее распространенных лампах. https://www.twirpx.org/file/2354860/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зельдин Е.А. Импульсные газоразрядные лампы и их схему включения. М. Энергия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Зиньковский А.И. Клистрон. Массовая радио библиотека. Выпуск 0322. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1959. 18с. В брошюре изложены физические основы работы клистрона -одного из наиболее распространенных электровакуумных приборов для сверхвысоких частот, а также помещены сведения о практическом использовании клистрона в радиоаппаратуре. https://www.twirpx.org/file/2328803/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-Ионих Ю.З. Электрический пробой в длинных разрядных трубках при пониженном давлении (обзор). Физика плазмы, 2020, T. 46, No 10, стр. 928-960.

https://sciencejournals.ru/view-article/?j=fizplaz&y=2020&v=46&n=10&a=FizPlaz2010004Ionikh

Обзор посвящен исследованиям процессов и механизмов зажигания тлеющего разряда в трубках, длина которых значительно превышает их диаметр ("длинных" разрядных трубках) при пониженных давлениях (~10 Торр и ниже) и умеренных скоростях роста напряжения (~1 кВ/мкс и меньше). Электрическое поле в таких трубках до пробоя существенно неоднородно. Поэтому пробой происходит после прохождения через разрядный промежуток волны (или волн) ионизации, движущихся со скоростью ~105-107 см/с. Это обстоятельство делает характеристики пробоя в длинных трубках существенно отличающимися от пробоя между большими и близко расположенными электродами, где электрическое поле до пробоя однородно и где реализуются таунсендовский или, при сильном перенапряжении, стримерный механизмы.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1937-Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи тока. 1937. 380 с.


1940-Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи. Изд. 2. 1940. 380 с.


1972-Каганов И.Л. Ионные приборы. М. Энергия. 1972. 528с. В книге рассмотрены общие закономерности, на которых базируются физические свойства и характеристики рассмотренных классов приборов. Книга рассчитана на использование ее в качестве учебного пособия на газоразрядных специализациях специальности "Промышленная электроника", а также в качестве пособия на других электронных специальностях вузов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1973-Калашников А.М., Степун Я.В. Электровакуумные и полупроводниковые приборы. М. Воениздат. 1973. 292с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1979-Кацман Юрий Абрамович. Электронные лампы. Теория, основы расчета и проектирования. 3-е издание. М. Высшая школа. 1979. 304с. Книга посвящена рассмотрению мощных ламп. В основу расчета и проектирования положен метод максимального тока, позволяющий получать простые расчетные формулы. При изложении общей теории многосеточных ламп рассматриваются особенности применения ламп разного назначения: генераторных, усилительных, регулирующих и т. д., с выводом расчетных соотношений для определения их параметров по данным радиотехнического режима.

В третьем издании расширены разделы: новые катоды, генераторные и модуляторные лампы и проектирование ламп, включая расчет принудительного охлаждения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1976-Кацнельсон Б.В., Калугин А.М., Ларионов А.С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. М. Энергия. 1976. Справочник содержит основные данные большинства современных электронных и ионных приборов: приемных и передающих электроннолучевых трубок, электровакуумных фотоэлектронных приборов, ионных приборов, генераторных ламп.


1982-Кацнельсон Б.В., Калугин А.М., Ларионов А.С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. М. Радио и связь. 1982. 864с. Приведены основные данные большинства современных электровакуумных электронных и газоразрядных приборов: приемных и передающих электронно-лучевых трубок, фотоэлектронных приборов, генераторных ламп. В отличие от первого (1976) издания значительно увеличена номенклатура приборов, изъяты сведения об устаревших, пересмотрен объем справочных данных, оптимизирована форма представления.


1985-Кацнельсон Б.В. и др. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы: Справочник / Б.В. Кацнельсон, А.М. Калугин, А.С. Ларионов; Под общ. ред. А.С. Ларионова. -2-е изд., М.: Радио и связь, 1985

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1974-Клейнер Эрнст Юрьевич. Основы теории электронных ламп. М. Высшая школа. 1974. 368с. https://djvu.online/file/UghODcQFNzrnI

В книге излагаются вопросы теории электронных ламп и родственных им приборов, служащие основой для их электрического расчета.

1-Общие сведения об электронных лампах

2-Двухэлектрожные лампы

3-Трехэлектродные лампы

4-Многоэлектродные лампы с одной управляющей сеткой.

5-Многоэлектродные лампы с двумя управляющими сетками.

6-Работа электронных ламп на сврхвысоких частотах при малых углах полета.

7-Шумы электронных ламп.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1954-Левитин Е.А. Электронные лампы. Массовая радио библиотека. Выпуск 0209. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1954. 106с. В книге рассказывается о наиболее распространенных и известных электронных лампах. Основное внимание в ней уделено описанию физических процессов, на которых основана их работа. На примерах, связанных с работой электронных ламп, рассмотрены основные положения электроники.

https://www.twirpx.org/file/1093592/


1960-Левитин Е.А. Электронные лампы. 2-е издание, Массовая радиобиблиотека. Выпуск 0368. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1960. 138с. В книге рассказывается о наиболее распространенных и известных электронных лампах. Основное внимание в ней уделено описанию физических процессов, на которых основана их работа. На примерах, связанных с работой электронных ламп, рассмотрены основные положения электроники. Второе издание книги пополнено материалами о лампах для сверхвысоких частот, описаниями некоторых усовершенствований в области конструкций радиоламп и описаниями новых электронно-лучевых трубок. https://www.twirpx.org/file/2331700/

---------------------------------------------

1964-Массовая радиобиблиотека. Выпуск 0507. Левитин Е.А., Левитин Л.Е. Электронные лампы. 3-е издание, Москва; Энергия, 1964. 128с.

https://www.twirpx.org/file/2056215/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1958-Марченко В.Б. Современные катоды. Массовая радио библиотека. Выпуск 0305. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1958. 34с. В брошюре изложены принципы действия и описано устройство катодов современных электровакуумных приборов. Приведены также сравнительные оценки различных типов катодов и указаны особенности их работы.

https://www.twirpx.org/file/294042/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1934-Меллер Г. Электронные лампы и их применение. М. 1934. 252с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мельцер В.Г. Лампы с вторичной эмиссией и их применение. М. Энергия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свечников С.В. Газотроны и тиратроны. Киев, изд-во "Техника", 1961. 318с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1963-Соболевский А.Г. Цоколевки радиоламп. Массовая радио библиотека. Выпуск 0463. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1963. 17с. В справочнике приведены цоколевки (схемы соединений электродов с внешними выводами) наиболее распространенных отечественных радиоламп, используемых в приемниках, телевизорах и других приемно-усилительных устройствах. Показан внешний вид этих ламп и указаны их основные размеры.

https://www.twirpx.org/file/2333845/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справочная книжка радиолюбителя. Под ред. В.И. Шамшура. -М.-Л.: Госэнергоиздат, 1951 (МРБ 128)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справочник радиолюбителя. Под общ. ред. В.В. Огиевского. -Киев.: Государственное издательство технической литературы Украины, 1949

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Терещук Р.М., Домбругов Р.М., Босый Н.Д. Справочник радиолюбителя. Под общ. ред. В.В. Огиевского. Киев. Государственное издательство технической литературы УССР, 1957.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1949-Тягунов Г.А. Электровакуумные приборы. 1949. 340 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Ухин П.Н., Федосеенко Е.О. Электровакуумные и полупроводниковые приборы. 1967. 192с. Учебное пособие по одноименному курсу, читаемому в кинотехникумах. Рассматриваются явления, лежащие в основе работы электронных и полупроводниковых приборов, -электронная эмиссия, теория электропроводимости полупроводников, движение электронов в электрическом и магнитном полях, электрический разряд в газах. Изложены принципы действия устройств, характеристики, параметры и эксплуатационные особенности электронных ламп, полупроводниковых, ионных и фотоэлектрических приборов, применяемых в технике кинематографии. https://www.twirpx.org/file/2230334/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Федоров С.П. Краткий справочник по радиолампам. М.: Военное издательство Министерства вооруженных сил СССР, 1949.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хлебников Н.Н. Электронные приборы. М.: "Связь", 1966.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1964-Черевычкин Юрий Константинович. Приборы тлеющего разряда в вычислительной технике. М. Энергия. 1964. 74с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шапошников А.А.Электронные и ионные приборы. М. Росэнергоиздат.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Шибаев Николай Александрович. Электровакуумные и полупроводниковые приборы. М. Воениздат, 1967. 424с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1963- Шулейкин Михаил Васильевич (1884-1939). Электронные лампы. М. АН СССР. 1963.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Электровакуумные приборы (Справочник). М.-Л. Государственное энергетическое издательство, 1956.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электровакуумные приборы широкого применения. Каталог. Министерство радиотехнической промышленности СССР.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1969-Электронная техника. Газоразрядные приборы. Научно-технический сборник Институт Электроника. Выпуск 3(15). 1969. 172с.


1972-Электронная техника. Электровакуумные и газоразрядные приборы. Выпуск 2. 1972.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эфрусси М.М. Газовые стабилизаторы напряжения. Госэнергоиздат.


1958-Эфрусси М.М. Стабилитроны и неоновые лампы. Массовая радио библиотека. Выпуск 0289. Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1958. 66с. В брошюре описывается принцип действия, устройство и особенности газоразрядных стабилизаторов напряжения (стабилитронов) и сигнальных неоновых ламп. Приводится методика несложного расчета режима работы и основных данных стабилизующих схем. Дается описание наиболее употребительных устройств, использующих стабилитрон или неоновую лампу.

https://www.twirpx.org/file/1094415/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1979-Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации. 1979. 136с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 12. Часть 14-09. Газоразрядные приборы.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание Книги:

## Глава 1. Плазменные лампы (шары). 3


## Глава 2. Неоновые лампы. 18


2.1 Декоративные неоновые лампы.

2.2 Современные неоновые лампы.

2.3 Различные модели отечественных неоновых ламп.

2.4 Зарубежные неоновые лампы.


## Глава 3. Газонаполненные приборы. 58


3.0 История создания радиоламп.

3.1 Газотрон, газонаполненный диод.

3.2 Электровакуумный диод.

3.2 Стабилитрон.

3.3 Разрядники.

3.4 Бареттер.

3.5 Фотоэлемент.

3.6 Тиратрон, газонаполненный триод.

3.7 Стартеры.

3.8 Различные газонаполненные приборы.

3.9 Литература по газоразрядным приборам.


## Глава 4. Свечение газонаполненных ламп во внешнем поле. 169


4.1 Никола Тесла.

4.2 Газовый разряд.

4.3 Свечение неоновой лампочки в высокочастотном поле.

4.4 Безэлектродные лампы.

4.5 Безэлектродный разряд

4.6 Эксперименты с лампами.

4.7 Фотографии экспериментов.

4.8 Полярное сияние (северное сияние).

4.9 Факельный разряд.


## Глава 5. Источники света. 217


5.1 История создания газонаполненных ламп.

5.2 Газонаполненные лампы источники света.

5.3 Люминесцентные лампы.

5.4 Импульсные лампы.

5.5 Заводы.

5.6 Литература по источникам света.

5.7 Сравнительное тестирование источников света.

5.8 История люстры.


## Глава 6. Газоразрядные детекторы излучения. 315


6.0 Газовый разряд.

6.1 Газоразрядные детекторы неэлектромагнитного излучения.

6.2 Газоразрядные детекторы.

6.3 Регистрация свечения газа с помощью ФЭУ.

6.4 Электропроводность огня.


## Глава 7. Различные радиоэлементы. 362


7.1 Потенциометры.

7.2 Полупроводниковые диоды.

7.3 Получение большого тока при малом напряжении.

7.4 Герконовые переключатели.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------