# Гидроэнергетика. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по гидроэнергетике. Гидроэнергетика - раздел энергетики, связанный с использованием энергии воды, главным образом для производства электрической энергии на гидроэлектростанциях (ГЭС).

Гидроэнергетика. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Более подробная информация находится в Книге 12. Часть 1-03. Гидроэнергетика.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru

Содержание Книги:

## Глава 1. Водяное колесо. Водяная мельница. 3


1.1 История водяного колеса.

1.2 Водяная мельница Соловецкого монастыря.

1.3 Фотографии водяных мельниц.

1.4 Наливные колеса водяных мельниц.


## Глава 2. Микро ГЭС. 40


2.1 Классификация микро ГЭС.

2.2 Турбины для Микро ГЭС.

2.3 Литература по микро ГЭС.

2.4 Ортогональные роторы, ось вращения поперек потока.

2.4.1 Микро турбина.

2.4.2 Водяное колесо.

2.4.3 Турбина поперечного потока, турбина Банки-Митчелла или турбина Оссбергера.

2.4.4 Ковшовая турбина Пэлтона.

2.4.5 Гирляндная ГЭС. Ротор Савониуса.

2.4.6 Блинов Б.С.

2.4.7 Различные конструкции.

2.5 Осевые роторы, ось вращения вдоль потока воды.

2.5.1 Роторные микро ГЭС без усилителя потока.

2.5.2 Роторные микро ГЭС с усилителем потока.

2.6 Вихревые роторы.

2.7 Выбор оптимального количества роторов.


## Глава 3. Малая гидроэнергетика. 148


3.1 История малой гидроэнергетики.

3.2 Соловецкая ГРЭС.

3.3 Малые ГЭС.

3.4 Литература по малым ГЭС.


## Глава 4. Большие гидроэлектростанции. 185


4.1 Крупные гидроэлектростанции.

4.2 Литература по гидроэнергетике.


## Глава 5. Энергия океана. 222


5.1 Приливные электростанции.

5.2 Волновые электростанции.

5.3 Использование разности температуры воды.

5.4 Литература по энергии океана.


## Глава 6. Гидротехнические устройства. 265


6.1 Гидравлические установки.

6.2 Маркелов В.Ф.

6.3 Гидротаран.

6.4 Гидрогенераторы.


## Глава 7. Автономные гидрогенераторы. 373


7.2 Роторно-вихревой двигатель Клема.

7.3 Генератор Донни Уоттса.

7.4 Ракарский Сергей.

7.5 Автономные гидрогенераторы.


## Глава 8. Электрогидравлические аналоги. 463


8.1 Электрогидравлические аналоги.

8.2 Тесла и гидроудар.

8.3 Электромеханические аналогии.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Литература по микро ГЭС.


http://www.twirpx.org/files/tek/hysro_small/ Малая гидроэнергетика.


http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?t=3148


https://popgun.ru/viewtopic.php?t=79377&start=70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективные разработки фирма "РусГидро".

http://nnhpe.spbstu.ru/wp-content/uploads/2015/01/perspektiva_RUSGIDRO.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.zotloeterer.com -Водные электростанции нового поколения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции и перспективы развития малой гидроэнергетики в мире.

https://gisee.ru/articles/small-hydro/24575/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комлев Сергей Викторович. Русловые (бесплотинные) электростанции.

https://www.skif.biz/files/b40d5f.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малая гидроэнергетика. https://ecoportal.info/malaya-gidroenergetika/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Марченко В.Д. Бесплотинные ГЭС -альтернативный вариант источника энергии.

http://amti.esrae.ru/pdf/2017/1(1)/38.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Авилов Валерий Дмитриевич, Серкова Любовь Ефимовна. Малая гидроэнергетика и энергетическая стратегия Сибирского региона.

http://omskmark.moy.su/publ/national_priorities_of_russia/technologies_and_innovations/2009_avilov_v_d_serkova_l_e_malaja_gidroehnergetika_1/41-1-0-270

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Белашов А.Н. Бесплотинная гидроэлектростанция Белашова. http://belashov.info/mini-ges.htm

Предназначена для преобразования кинетической энергии малых и средних потоков воды в реках, каналах, городских сточных водах или трубопроводах проводящих жидкости в электрическую энергию.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1957-Бесплотинные гидроэлектростанции. 1957. 62с. В брошюре содержится краткий обзор различных конструкций бесплотинных гидроустановок, приведена методика расчета мощности и дано подробное описание новейшей бесплотинной ГЭС с многосекционным гидродвигателем. При опробовании действующей модели на реке он показал положительные результаты, раскрывающие значительные перспективы его применения. Содержание: Гидрологическая характеристика рек СССР. Бесплотинные водяные двигатели прошлого. Бесплотинная гидроэлектростанция с многосекционным гидродвигателем. Расчет мощности бесплотинной гидроэлектростанции. Механическая часть гидроэлектростанции. Микрогэс мощностью до 150 вт. Электрическая часть гидроэлектростанции.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1950-Кажинский Бернард Бернардович (1890-1962). Простейшая гидроэлектростанция. Москва: ДОСАРМ, 1950. 55с. В книге дается описание конструкции и расчета свободнопоточной гидростанции малой мощности с роторными двигателями. Книга содержит в себе практические указания на измерение энергетического потенциала рек, измерение мощности роторных двигателей (данные сведены в две удобные таблицы). Рекомендации по строительству свободнопоточной ГЭС доступны широкому кругу самодельщиков, поскольку подробно описаны все элементы конструкции. http://www.twirpx.org/file/207528/


1950-Кажинский Б.Б. Свободнопоточные гидроэлектростанции малой мощности. Массовая радиобиблиотека. Выпуск 0057. Москва; Госэнергоиздат, 1950. 72с. В книге рассматриваются простейшие водно-силовые установки малой мощности. Излагаются расчет и способы конструирования свободнопоточных гидроустановок, не требующих устройство плотины. Полученные от подобных установок мощности достаточны для удовлетворения нужд точечного электроосвещения, зарядки аккумуляторов радиосвязи и т.д.

https://www.twirpx.org/file/207545/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Картанбаев Б.А., Жумадилов К.А., Зазульский А.А. Руководство по строительству и эксплуатации микро гидроэлектростанций (микро ГЭС). Б. ДЭМИ, 2011. 57с. Предлагаемое Вашему вниманию руководство по строительству и эксплуатации микро ГЭС подготовлено в рамках проекта Европейской Комиссии по внедрению микро ГЭС и биогазовых технологий в Кыргызской Республике в ходе его реализации в течение 2009-2010 годов. В Руководстве описываются принципы работы гидроэлектростанции, определения различных их типов, а также практические вопросы по строительству и эксплуатации микро ГЭС и государственного регулирования в сфере производства и потребления электричества.

http://www.twirpx.org/file/602339/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Лукутин Борис Владимирович, Обухов С.Г., Шандарова Е.Б. Автономное электроснабжение от микрогидроэлектростанций. Томск. STT. 2001. 120с.


2008-Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении. М. Энергоатомиздат. 2008. 231с.

http://window.edu.ru/resource/251/75251/files/M_Vozobnovl_energ_v_dets_elsnab.pdf


2010-Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Муравлев А.И., Обухов С.Г., Шутов Е.А., Юдина К.В. Возобновляемые источники энергии. Часть 1. Томск. ТПУ. 2010. 31с.

https://portal.tpu.ru/SHARED/i/IOM/stworks/Tabstud/microges_lab.pdf


2011-Лукутин Б.В., Сурков М.А. Нетрадиционные способы производства электроэнергии. Учебное пособие. Томск. ТПУ. 2011. 193с.


Лукутин Б.В. Возобновляемые источники энергии.


2015-Лукутин Б.В., Муравлев И.О., Плотников И.А. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными электростанциями. Томск. ТПИ. 2015. 128с.

https://portal.tpu.ru/SHARED/i/IOM/liter/Tab2/Lukutin_S_elsnab.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Липкин В.И., Проект ПРООН, "Продвижение Микро ГЭС для устойчивого развития горных сообществ Кыргызстана". office@mhp.elcat.kg-нет , www.undp.kg

-----------------------------------------------------------------

2007-Липкин В.И., Богомбаев Э.С. Микрогидроэлектростанции: Пособие по применению. Бишкек: 2007. 30с. В пособии представлены основные сведения о гидроэнергетическом потенциале Кыргызской Республики, о гидрологии и гидроэнергетических характеристиках малых водотоков. Показаны различные варианты устройства микро гидроэлектростанций (микроГЭС), возможные схемы размещения микроГЭС в горных условиях и на равнинах. Предложены: гидромеханические сооружения, линии электропередач, конструкции гидрогенераторов и способы их установки. Приведены основные требования по технике безопасности. Дано руководство по эксплуатации микроГЭС установленной мощностью до 10 кВт. Приведены сведения о изготовителях микроГЭС. Рассмотрены: нормативно-правовая база, программы поддержки для использования микроГЭС, эффективность применения микроГЭС. http://www.twirpx.org/file/384670/ , http://sgp.uz/userfiles/MikroGES%20rus-new.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лукутин Б.В. Автономное электроснабжение от микрогидроэлектростанций. Томск: ТПУ, 2001. 104c. Данная работа обобщает опыт авторов в области создания машинно-вентильных систем генерирования электроэнергии с приводом от нерегулируемых турбин. В монографии приведены результаты исследований переходных и установившихся режимов работы автономных систем электроснабжения, использующих энергию малых водотоков, с автобалластными системами стабилизации напряжения. http://www.twirpx.org/file/715200/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1912-Милович А.Я. Вихревая теория направляющего аппарата и камеры турбины. Москва, Типография Русского Товарищества. 1912. 62с. Научно-практический труд проф. Миловича Александра Яковлевича, выдающегося ученого-гидравлика, ученика проф. Н.Е. Жуковского, посвященный исследованию методами теории вихрей оптимальных форм направляющих аппаратов и рабочих камер гидравлических, преимущественно радиально-осевых турбин. Отличается глубоким пониманием существа исследуемых процессов, научной строгостью, четкостью, ясностью и подробностью изложения.

http://www.twirpx.org/file/576795/

-----------------------------------------------------------------------

1914-Милович А.Я. Нерабочий изгиб жидкости. Бюллетени Политехнического Общества при Императороском Техническом Училище. No10. 1914. с.485-563. Глубокое теоретико-практическое исследование криволинейных движений жидкости в различных условиях: трубах, русловых потоках, межлопаточных каналах турбин, между вращающимися цилиндрами и многих других. Под нерабочим изгибом проф. Милович А.Я. понимает такой режим криволинейного течения, при котором нет непроизводительных потерь энергии на образование "мертвых" зон и обратных токов. Своими исследованиями он практически обосновывает неизбежность возникновения вихревых структур и винтовых течений в жидкости, как своеобразного приспособительного механизма, автоматически обеспечивающего "энергетическую беззатратность" ее криволинейного движения. Данный труд являет собой яркий пример методологически ясного и грамотного подхода к изучению сложнейшего явления, глубиной проникновения и понимания его сущности. Полезна всем, кого интересуют проблемы вихревых и винтовых течений жидкости как в естественных, так и в специально созданных (технические устройства) условиях. http://www.twirpx.org/file/576815/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Обухов С.Г., Лукутин, Б.В., Шандарова Е.Б. Автономное электроснабжение от микрогидроэлекростанций. Томск: STT, 2001. 120с.


2008-Обухов С.Г. Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов. Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. 140с. В учебном пособии рассмотрены основные технологические процессы производства электрической энергии с использованием традиционных, перспективных и альтернативных энергоносителей. Основное внимание уделено рассмотрению вопросов повышения эффективности преобразования энергии, и построению систем генерирования электроэнергии на базе установок, использующих возобновляемые энергетические ресурсы.


2009-Обухов С.Г. Микрогидроэлектростанции. Томский политехнический университет, Томск, 2009. 63с. http://www.twirpx.org/file/1370788/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Свит П.П. Разработка микро-ГЭС с асинхронными генераторами для сельскохозяйственных потребителей. Барнаул. 2007, 23с. Работа выполнена в ГОУ ВПО "Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова". В работе приводится обоснование требований к качеству электроэнергии и гидроагрегатам с ВК и АСГ в сравнении с существующими, изыскание эффективных технических решений по составу и структуре автоматизированных низконапорных микро-ГЭС для автономных сельскохозяйственных потребителей небольшой мощности. Описана математическая модель, позволяющая определить диапазон и зависимость частоты вращения вала генератора от параметров ВК и водотока, рабочие характеристики АСГ, параметры схем замещения трехфазного асинхронного двигателя (АД) и ВК, а также комплексная методика расчета низконапорных микро-ГЭС по параметрам водотока и вырабатываемой электроэнергии. http://www.twirpx.org/file/384552/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Литература по малой гидроэнергетике.


Малые ГЭС. Водоподводящие сооружения и гидротурбины.

https://myslide.ru/presentation/skachat-malye-ges-vodopodvodyashhie-sooruzheniya-i-gidroturbiny-lekciya-4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малые ГЭС.

https://rg.ru/2020/11/24/reg-skfo/v-skfo-realizuiut-piat-proektov-malyh-ges-moshchnostiu-70-megavatt.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сайт: "Малая и микрогидроэнергетика". http://www.microhydro.ru/infa/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гидроэлектростанцият своими руками: как соорудить автономную мини-ГЭС.

https://sovet-ingenera.com/eco-energy/eko-dom/gidroelektrostanciya-svoimi-rukami.html


https://zen.yandex.ru/media/id/5e74fe31ce7f5f75aac77baf/besplatnoe-elektrichestvo-mini-gidroelektrostanciia-svoimi-rukami-5ecf85c041a0d84ffb123246

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возобновляемая энергетика. Тема номера: Малая гидроэнергетика. Апрель 2002.

Малая гидроэнергетика России -современное состояние.

Малые ГЭС -экологически чистый способ получения энергии.

http://www.twirpx.org/file/1255529/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andritz. Hydro GmbH. Гидроэнергетика. Решения для малых ГЭС и мини-ГЭС.

https://www.andritz.com/resource/blob/282870/9ade375e868fae5acd410dd91d84e4ea/hy-small-and-mini-hydropower-solutions-ru-data.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Новое в водном хозяйстве. 2009. Вып. 11. Ташкент. Узбекистан.

http://www.cawater-info.net/news/technology/

http://cawater-info.net/library/rus/carewib/news_water_11.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1965-Ануфриев Александр Федорович. Исследование эффективности комплексного использования малых и средних рек Коми АССР для целей лесосплава и энергетики. Диссертация к.т.н. / Ленингр. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. Ленинград. 1965.


2001-Ануфриев Александр Федорович. От малой сельской к большой региональной энергетике: (Воспоминания) / Рос. акад. наук. Урал. отделение. Коми науч. центр. Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. Сыктывкар : Коми науч. центр УрО Рос. АН, 2001. 91с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1989-Михайлов Л.П. Малая гидроэнергетика. М. Энергоатомиздат, 1989. 184с. Изложены сведения о гидроэнергетическом потенциале малых, средних и части крупных рек СССР, используемом малой гидроэнергетикой. Приведены рекомендации по проектированию, строительству и обоснованию экономической эффективности современных автоматизированных малых ГЭС, применению различных типов гидросилового оборудования. Рассмотрены особенности водохранилищ малых ГЭС и их влияние на окружающую природную среду. Приведен анализ зарубежного опыта проектирования и строительства малых ГЭС.

http://www.twirpx.org/file/133338/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1955-Елистратов В.В. Гидроэлектростанции малой мощности. 1955 (2-е издание 2005). Учебное пособие посвящено развитию малой энергетики. В нем рассматриваются вопросы оценки потенциала малой гидроэнергетики, схемы создания напора МГЭС, определения основных параметров оборудования и сооружений. Уделено большое внимание компоновочным решениям и расчёту параметров элементов водопроводящего тракта малых ГЭС: водоприемникам, малым ГЭС, турбинному оборудованию, трубопроводам. Приводятся сведения о САПР МГЭС и по компьютерным технологиям проектирования зданий МГЭС. Среди эксплуатационных аспектов подробно рассматриваются вопросы зимней эксплуатации МГЭС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карелин В.Я., Волшаник В.В. Сооружения и оборудование малых гидроэлектростанций. М. Энергоатомиздат, 1986. 200с. Рассмотрены вопросы проектирования малых ГЭС, их классификация, дана оценка потенциала малых ГЭС. Описаны типовые решения и предложения по унификации элементов конструкции, изложены рекомендации по номенклатуре и конструктивным решениям технологического оборудования, приведены расчеты эффективности малых ГЭС по материалам зарубежного опыта и на основе анализа как осуществленных, так и проектных отечественных решений. http://www.twirpx.org/file/161938/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Малик Л.К. Проблемы и перспективы создания малых ГЭС на малых реках. Малая энергетика. 2004. No1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-Новожилов М.А., Пионкевич В.А. Малая гидроэнергетика для электроснабжения удаленных потребителей в современных условиях. Иркутск. 2016. Рассматривается исследование возможностей использования малых ГЭС с учетом особенностей предварительной оценки экономической эффективности использования малых ГЭС с учетом гидрологических данных рек и водных потоков. В работе проведен обзор ряда гидроагрегатов, производимых отечественной промышленностью, в частности, МНТО "ИНСЭТ". Рассмотрены исторические аспекты гидроэлектростанций, виды гидроагрегатов с подробными характеристиками, приведены выводы с перечнем задач, требующих решения. Приведен предварительный анализ экономической эффективности применения малой ГЭС на реке Кынгарга в п. Аршан с выбором гидроагрегата и оценкой стоимости выработанной электрической энергии. Выполнены исследования асинхронных генераторов в составе малых ГЭС с учетом разработанных математических моделей регуляторов и первичных двигателей в системе MATLAB с помощью пакетов Simulink, SimPowerSystems.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паскарь И.Н., Боровков А.О. Малые гидроэлектростанции как способ решения проблем экологии и электроснабжения удаленных потребителей. Конф. Кемерово. 2016.

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Other/2016/ekoprom/egpp/pages/Articles/6.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петруша Ю.С., Радкевич А.А. Технико-экономическое обоснование для строительства малых ГЭС. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/50328/TEKHNIKO-EHKONOMICHESKOE_OBOSNOVANIE_DLYA_STROITELSTVA_MALYH_GEHS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. Современное состояние и перспективы развития малой гидроэнергетики в странах СНГ. Алматы: Евразийский банк развития, 2011. 36с. Настоящий отраслевой обзор входит в серию аналитических документов ЕАБР, посвященной изучению региональных интеграционных процессов в отраслях и секторах экономики государств -участников банка и других стран СНГ.

http://www.twirpx.org/file/636612/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кочетов Алексей. Российские технологии: Энергия из облаков ( АэроГЭС ).

https://zen.yandex.ru/media/dbk/rossiiskie-tehnologii-energiia-iz-oblakov--aeroges--5f16d6f0673eea1af88a2ee6?&interview_id=-1415524368604019760

Сбор воды из тумана. Сбор тумана реализован канадской группа "FogQuest" еще в 1982 годах. Самым ярким примером является созданная инженером Питером Траутвейном (German Water Foundation) система сбора пресной воды из тумана. Система подтвердила свою способность собирать до 36 000 литров воды в день, что вполне достаточно для обеспечения потребностей более 800 жителей одного из самых засушливых регионов Марокко.

--------------------------------------------------

АэроГЭС.

Родилась концепция - подобным методом собирать (конденсировать) воду из атмосферной влаги в облаках на высотах 2-3 км, отбирать её и спускать вниз. Вода с такого перепада высоты высвободит большой гидравлический потенциал, который можно использовать в турбогенераторе для вращения турбины и выработки электроэнергии.

Разработкой концепцией занялись российские учёные: инженер-энергетик А.Н.Казанцев и профессор, д.т.н. А.С.Байбиков. Проект получил название "АэроГЭС". Принципиально схематически АэроГЭС выглядит так:

https://zen.yandex.ru/media/dbk/rossiiskie-tehnologii-energiia-iz-oblakov--aeroges--5f16d6f0673eea1af88a2ee6?&interview_id=-1415524368604019760

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петров Николай. Внуки мельниц водяных, или ренессанс малой гидроэнергетики.Техника молодежи. 1987. No2. С.14-18.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Литература по гидроэнергетике.


1. Бакланова О. Путешествие в мир воды и электричества, [о музее гидроэнергетики России в г. Угличе Ярославской области] / // Мир музея. 2011. No2. с.11-14.


2. Бервальд Д. Волны - неиссякаемый источник энергии / // National Geographic Россия. 2011. No6. с.60-61.


3. Борисов Т.Н. Ковалева С.К. История создания первой советской атомной подводной лодки / // История науки и техники. 2013. No10. с.30-35.


4. Кастельвекки Д. Камера хранения для ветра / // В мире науки. 2012. No5. с.62-69.


5. Ковалев Г.Ф. Рычков М.А. Ветрогидроэнергетический комплекс как вариант диверсификации распределенной генерации / // Энергия: экономика, техника, экология. 2013. No9. с.15-22.


6. Кусков А.И. Перспективы малой гидроэнергетики, [пути решения проблемы использования возобновляемой кинетической энергии водного потока малых рек] // Техника в сельском хозяйстве. 2013. No6. с.23-25.


7. Лачин С.В. Безопасность гидроэнергетики - вопрос стратегический, [оценка ситуации сложившейся в российской гидроэнергетике и проблемы обновления генерирующих мощностей] / // Стандарты и качество. 2011. No4. С.33-36.


8. Лебедев В. Турбины для малой гидроэнергетики [о проекте строительства под Уфой совместного предприятия по производству гидроэнергетического оборудования для малых станций компанией "Русгидро" и французской машиностроительной корпорацией Alstom] / // Эксперт. 2011. No26. с.41.


10. Федоров М.П. Елистратов В.В. Проблемы гидроэнергетики после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС / // Энергия: экономика, техника, экология. 2013. No8. с.2-12.


11. Шкроб Ю. Красиво и полезно, [маломощный гидрогенератор электрической энергии практически не мешает флоре и фауне и помогает сохранить природу] / // Изобретатель и рационализатор. 2011. No2. с.14.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1953-Аграновский А.А. Сталинградская ГЭС -великая стройка коммунизма. М.: Госполитиздат, 1953. 88с. Осуществление стройки на Волге в сжатые сроки поставило перед строителями задачи небывалой трудности. Задача решается благодаря тому, что строительство Сталинградского гидроузла развернулось широким фронтом и стало всенародным.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1925-Александров И.Г. Днепровское строительство и его экономическое значение. Харьков: Типография Государственного Издательства Украины No1 им. Г.И. Петровского, 1925. 47с.

https://www.twirpx.org/file/1922336/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аршеневский Н.Н., Губин М.Ф., Карелин В.Я. и др. Гидроэлектрические станции. Изд. 3. 1987. 464 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Бабурин, Вайнштейн и др. Водные ресурсы и их использование. Минск. 1970. Содержание, Главы: 1. Краткий очерк развития гидроэнергетики СССР, 2. Водные и гидроэнергетические ресурсы СССР, 3. Комплексное использование и охрана водных ресурсов, 4. Роль гидроэлектростанций в развитии энергетики, 5. Задачи науки в области комплексного использования водных ресурсов и гидроэнергетики.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Бущуев В.В. (ред.) Энергия-вода-эволюция. Институт энергетической стратегии. М. Энергия. 2008. 140с. Книга содержит как обзор фундаментальных и малоизвестных сведений о водно-энергетических проблемах, так и собственные гипотезы авторов о развитии новых научных и технологических подходов к общей важнейшей проблеме III-го тысячелетия -эффективному использованию и воспроизводству природных ресурсов, прежде всего, воды, и энергии для устойчивого эволюционного развития в общей системе "природа -вода-человек".

https://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_netradicionnaja_jenergetika/uploads/files/razdel5/Jenergija%20Voda-Jevoljucija.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1956-Васильев М. Вода работает. Научно-популярная библиотека. Выпуск 84. М.Гостехиздат, 1956. 40с. Содержание книги: I. "Белый уголь". Реки -источник энергии. Водяные колеса. Рождение водяной турбины. Типы гидроэлектростанций. II. Вода -строитель. Принцип гидромеханизации. Гидромонитор. Землесосные снаряды. Вода строит плотины.

https://www.twirpx.org/file/695570/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР. М. Знание. 1960. 56с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Виленский Матвей Абрамович. Развитие электрификации СССР. АН ССР. 1960. 184с.


1975-Виленский М. А. Экономические проблемы электрификации СССР. М., 1975. С. 200.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967-Вознесенский А.Н. Энергетические ресурсы СССР: Гидроэнергетические ресурсы. М. 1967. 600с. В книге дается оценка гидроэнергетических ресурсов СССР по широкому кругу технико-экономических и природных показателей. Приводятся данные потенциальных ресурсов республик и крупных экономических районов, определяются технически пригодные для использования гидроресурсы, показана их экономически эффективная часть. Большое внимание уделено качественным характеристикам гидроэнергоресурсов. Рассмотрены энергоресурсы морских приливов и перспективы их использования. Определяется место гидроресурсов СССР в мировой системе гидроресурсов. Освещаются вопросы использования гидроэнергоресурсов, отмечаются тенденции развития гидроэнергетики, направления повышения эффективности и динамика технико-экономических показателей. Показаны основные параметры действующих, строящихся и проектируемых гидроэлектростанций.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гидроэнергетика. М. Энергоатомиздат. 1988. Описываются современное состояние и перспективы раз╜вития энергетики, современный режим электропотребления и роль гидроэнергетики в этих условиях; излагаются вопро╜сы управления и эксплуатации ГЭС.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-Громов В.И., Флексер Я.Н. Использование водной энергии. М. Государственное издательство Сельскохозяйственной литературы, 1952. 395с. http://www.twirpx.org/file/2078421/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1930-Дюваль Ш.-Л., Рутэн Ж.-Л. Гидроэлектрические станции. Ленинград: Государственное техническое издательство, 1930. 272 с. Курс, читанный в Парижской Высшей Электротехнической школе, в переработке С.Д. Гефтера. Перевод с французского инж.-эл. И.Б. Мандельштама. Испокон веков человечество пользовалось энергией воды при помощи водяных колес. В Китае и Египте водяные колеса были в употреблении более 3000 лет тому назад, но только в 1755 году Эйлер изобрел первую водяную турбину, и только в 1837 году появились первые турбины промышленного типа, построенные Фурнейроном, а также первый стальной трубопровод для довольно значительного напора -112 метров. Начиная с этого времени, гидравлические установки быстро распространились во всех странах.

https://www.twirpx.org/file/2404758/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Ерахтин Б.М., Ерахтин В.М. Строительство гидроэлектростанций в России. 2007. Авторами, активными участниками строительства многих гидроузлов, на основе анализа технической литературы и многолетнего производственного опыта рассматриваются вопросы организации строительства и управления работами при возведении крупных ГЭС, расположенных на территориях, веками входивших в состав России. Все они построены ее специалистами, ее техникой и нередко методами, существенно отличавшимися от зарубежных.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иващенко Илья Николаевич, Ли Аскольд Тянмунович, Листровой Петр Павлович, Лятхер Виктор Михайлович, Сапир Израиль Львович (Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт Гидропроект). Плотина из местных материалов. Патент 681147.

https://patentdb.ru/patent/681147

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Непорожный П.С. и др. Электрификация СССР. М. Энергия. 1970.


1982-Непорожний П.С., Обрезков В.И. Введение в специальность. Гидроэлектроэнергетика. М. Энергоиздат. 1982. 304 с.

----------------------------------------------------------

1982-Непорожный М. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов СССР. М. Энергоиздат. 1982.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Сборник докладов 3-й Всероссийского совещания гидроэнергетиков. Жигулевск, 8-11 сентября 2005.


2010-Сборник докладов 4-й Всероссийского совещания гидроэнергетиков. Москва. Февраль 2010.


2013-Сборник докладов 5-й Всероссийского совещания гидроэнергетиков. СПб. 28-29 ноября 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1969-Славянская ГРЭС имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Информэнерго, 1969. 19с. Этапы строительства, характеристика района расположения электростанции, основные технические характеристики, строения, характеристика основного энергетического оборудования, химводоочистка, угольное топливное хозяйство, техническое водоснабжение, электрическая схема электростанции, управление и автоматика.

https://www.twirpx.org/file/2514719/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Степанов Г.Н., Зыков В.Н. Лискун Е.Е., Липатов Н.П., Митрофанова А.В., Растоскуев Б.А. Подвиг на Енисее (Из истории строительства Красноярской ГЭС). М.: Мысль, 1972. 263с.

"Звездой первой величины" назвали советские люди гидроэлектрогигант на Енисее. Мощные агрегаты Красноярский ГЭС дают огромный поток электроэнергии в Единую энергосистему Центральной Сибири. О славных делах дивногорских гидростроителей, их вкладе в осуществление ленинского плана электрификации страны и построение материально-технической базы коммунизма рассказывает эта книга. В ней показаны все этапы строительства: от изыскательских работ до пуска первых агрегатов, обобщен опыт гидростроения, поучительный и для других районов страны, приведены необходимые данные и схемы. Книга, написанная коллективом авторов под руководством ветерана строительства Г.Н. Степанова, рассчитана не только на занимающихся вопросами гидростроительства, но и на широкий круг читателей. https://www.twirpx.org/file/3285524/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1987-Стрелец Б.И. (Ред.). Справочник по водным ресурсам. М. 1987. 304 с

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-Тетельмин Владимир Владимирович. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС: Состояние, процессы, прогноз. URSS. 2018. 240 с. В настоящей книге дается системное описание необратимых деформационных процессов, происходящих в створе арочно-гравитационной плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Названа природа энергетических потенциалов и воздействий, определяющих неравновесное состояние плотины. Впервые рассмотрены пять неучтенных при проектировании природно-техногенных процессов в системе "плотина---основание", учет которых позволяет прогнозировать поведение плотины и принимать правильные управленческие решения. В работе предложены новые подходы к объяснению необратимых процессов в створе плотины, в частности рассмотрены прогиб земной коры и сближение берегов, которые увеличивают сжимающие арочные напряжения в теле плотины, а также процессы тепломассопереноса, которые обеспечивают неравномерную осадку и "уход" основания из-под плотины. Делается вывод о необходимости снижения отметки наполнения водохранилища. https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=232882

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1952-Трубачёв И. Сталинградский гидроузел. Благовещенск: Амурское областное издательство, 1952. 80с. https://www.twirpx.org/file/3282870/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1988-Утц К.Э. (Ред.). Справочные данные по гидроэлектростанциям мира. Гидроэлектростанции, судоходные и ирригационные каналы Союза Советских Социалистических Республик Кн.1. 1988. 520 с. Краткие сведения об энергетике СССР. Основные показатели ГЭС СССР. Карты с нанесением ГЭС и чертежи наиболее интересных гидроузлов и судоходных каналов европейской части РСФСР.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Филиппова Тамара Арсентьевна, Мисриханов Мисрихан Ш., Сидоркин Юрий Михайлович, Русин Анастасия Георгиевна. Гидроэнергетика. Новосибирск. НГТУ. 621с. Рассмотрен весь цикл производства электроэнергии на ГЭС и использования гидроэлектростанций как объектов электроэнергетики в электроснабжении потребителей: технологический процесс получения электроэнергии на ГЭС на основе использования водной энергии рек; особенности работы ГЭС в электроэнергетической системе при электроснабжении потребителей; инженерные основы создания ГЭС как промышленного объекта электроэнергетики; общеэнергетические сведения о состоянии гидроэнергетики в России и в мире. По этим направлениям излагаются специальные вопросы. В их числе: использование энергии рек и преобразование ее в электрическую энергию на гидротурбинных установках; регулирование стока рек водохранилищами; место ГЭС в электроэнергетических системах; гидротехнические сооружения; выбор основных гидроэнергетических параметров при проектировании ГЭС; сведения по обшей гидроэнергетике России и мира. Книга ориентирована на широкий круг читателей: студентов, имеющих энергетическую подготовку; инженеров, работающих на предприятиях и в организациях, где требуются знания основ гидроэнергетики, на любого читателя, который знакомится с работой ГЭС.

https://www.litres.ru/anastasiya-georgievna-rusina/gidroenergetika-32505229/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Харанутова К.А. (сост.). Гусиноозерская ГРЭС: От первого колышка до наших дней. Иркутск: Макаров С.Е., 2001. 192с. Эта книга посвящается тем, кто строил Гусиноозерскую ГРЭС, которая уже вот 25 лет является одной из самых мощных на востоке страны тепловых станций, обеспечивающих нас электроэнергией. https://www.twirpx.org/file/2427949/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1972-Щавелев Д.С., Васильев Ю.С., Претро Г.А., Резниковский А.Ш. и др. Гидроэнергетические установки. Л. Энергия. 1972. 392с. В книге рассматриваются схемы использования водной энергии, водное хозяйство, регулирование стока, выбор установленной мощности и агрегатов гидроэлектростанций, определение экономической эффективности ГЭС, вопросы проектирования и эксплуатации ГЭС, водопроводящие сооружения гидроэнергетических установок и здания гидроэлектростанций, насосно-аккумулирующих и приливных электростанций. https://www.twirpx.org/file/99263/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1946-Юрезанский В.Т. Покорение реки. М.: Советский писатель, 1946. 355с. В книге художественно (на основе исторических свидетельств и многомесячного личного общения автора с участниками восстановления станции в конце Великой Отечественной войны) показана летопись строительства Днепрогэса -от дискуссий по целесообразности и подходов к её возведению до преодоления многочисленных технических, управленческих и иных трудностей, постоянно возникавших уже в ходе её строительства. Заметное внимание автор в понятном и читателям школьного возраста виде обращает на техническую сторону возникавших в ходе строительства трудностей и подробности инженерных подходов к их преодолению. Художественная канва произведения при этом оживляет изложение, но не затемняет его. Время сдачи книги в печать (1945 г.), видимо, как-то повлияло на характер партийного цензурирования книги (в сторону его уменьшения), что весьма заметно при сравнении с вышедшей несколько позже книгой автора "Огни на Днепре" (на ту же тему) и делает книгу где-то неожиданно интересной для современного читателя.

https://www.twirpx.org/file/1718834/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Власов В.Н. Зачем ГЭС плотика? http://vitanar.narod.ru/GES/GES.htm

У Русского народа есть три игрушки, которые отражают поистине концептуальное отношение наших предков к играм детей. Детей эти игрушки не только развлекают, но и на подсознательном уровне раскрывают им важные тайны Мироздания. Это Ванька-Встанька, Матрешка и Юла.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------