# Контроль качества воды. каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по контролю качества воды.

Контроль качества воды.. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1953-Алекин Олег Александрович. Основы гидрохимии. Л. Гидрометеорологическое издательство. 1953. 295с.+ http://www.twirpx.org/file/1161747/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Алексеев Алексей Иванович, Середа М.В., Юзвяк С., Химия воды (теория, свойства, применение) СПб. 2001. 179с.


2007-Алексеев А.И., Алексеев А.А. Химия воды. В двух книгах. СПб. Химиздат, 2007. книга 1-424с.; книга 2-456с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Алексеев Леонид Сергеевич. Контроль качества воды. Учебник. 3-е издание. М. Инфра-М. 2004. 154с.+ http://www.twirpx.org/file/81289/


2010-Алексеев Л.С. Контроль качества воды. Учебник. М. Инфра-М. 2010. 159с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Аликин В.Н. [и др.]. Современные технологии обработки воды. Т. 1: Получение питьевой воды высокого качества "Чистая вода" 2014. 206с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Бабенко Сергей Александрович. Семакина О.К. Человек и вода / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Юргин. технол. ин-т. Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2013. 145 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Вайнштейн М.Б., Алферов В.А., Вацурина В.А. Учебное пособие по водной микробиологии и биогеохимии. Тула. ТГУ. 2007.

https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-uchebnoe-posobie-po-vodnoy-mikrobiologii-i-biogeohimii.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1985-Веселов Е.А. (Ред.). Проблемы водной токсикологии. Петрозаводск. 1985. 104 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Викулина В.Б., Викулин П.Д. Метрологическое обеспечение контроля качества воды. Учебное пособие. М. 2011. 83с. http://www.twirpx.org/file/1627092/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1984-Вода питьевая. Методы анализа. ГОСТ 2874-82. Сборник. М. Госстандарт. 1984.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1979-Возная Надежда Федосеевна. Химия воды и микробиология. 2-е изд. М. Высшая школа. 1979. 342с. Первые главы книги посвящены теории растворов, кинетике химических реакций и др. Далее рассматриваются физические и химические свойства природных и сточных вод, методы их очистки. http://www.twirpx.org/file/2088674/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1912-Волжин Валентин Александрович. Анализ воды. Практ. руководство к физ. и хим. исслед. вод питьевых и для техн. надобностей : [Сост. по В. Ольмюллеру и др. источникам] / В.А. Волжин, зав. Хим. лаб. Екатериносл. губ. акциз. упр. -2-е изд., соверш. перераб. Екатеринослав. Л.М. Ротенберг, 1912. 369с.

http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/2130-volzhin-v-a-analiz-vody-ekaterinoslav-1912#page/1/mode/grid/zoom/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Зарубина Раиса Федоровна, Копылова Юлия Григорьевна, Зарубин Алексей Геннадьевич. Анализ и улучшение качества природных вод.

Часть 1. Анализ и оценка качества природных вод. http://www.twirpx.org/file/1116619/

Часть 2. Методы оценки качества природных вод. Томский политехнический институт. 2011. 151с.+ http://www.twirpx.org/file/661144/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Ивчатов Александр Леонидович, Малов Валентин Иванович. Химия воды и микробиология. Учебник. М. Инфра-М. 2011. 218с.++

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исаев Д.С. Анализ загрязнений воды// Химия в школе. 2001. No5. с77

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1983-Карюхина Тамара Александровна (-1995), Чурбанова Ирина Николаевна. Химия воды и микробиология. 2-е издание. М. Стройиздат. 1983. 170с.


1995-Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология. 3-е издание. М. Стройиздат. 1995. 211с.+ http://www.twirpx.org/file/424220/


1986-Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Контроль качества воды. 2-е издание. М. Стройиздат. 1986. 160с. http://www.twirpx.org/file/1855204/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Козак Любовь Васильевна, Устинова Екатерина Васильевна. Химия воды и миробиология. Хабаровск. ДВГУПС. 2012. 50с.+ http://www.twirpx.org/file/1218837/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Колпакова Елена. Рекам и людям -чистую воду. М. Лесная страна. 2007. 190с.++

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коробейников Андрей Игоревич, Ляпунов Дмитрий Олегович, Фролова Светлана Илларионовна. Свойства питьевой воды. Пермь. 2016.

http://genius.pstu.ru/file.php/1/pupils_works_2015/uir/Ljapunov_Korobejnikov.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Контроль качества воды. Справочник. Стандартинформ. 2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лукина В.Б., Ларин Б.М. Микробиология воды: учебное пособие. Иваново: ИГЭУ, 2010. 132с.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Метельская М. Лабораторные исследования воды // Охрана труда и соц. страхование. 2011. No2. с.64-67.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980-Митчелл Дж., Смит Д. Акваметрия. М. Химия. 1980. 600с.++

http://www.twirpx.org/file/2172017/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мухин Н.В., Фомин М.И., Аксенова О.В., Иванова С.А. О качестве питьевой воды и ее влиянии на состояние здоровья человека // Науч. мысль Кавказа. 2010. No2(14). с.39-47.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Наливайко Нина Григорьевна. Микробиология воды. 4-е издание. Томск. ТПУ. 2011. 139с.++ http://www.twirpx.org/file/1255363/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000-Кутолин С.А., Писиченко Г.М. Химия и биология воды. Новосибирск. 2000. 70с.+ Содержит теоретическое обоснование современных методов анализа питьевой воды и ряда важнейших способов водоочистки, сведения о химических процессах, протекающих при качественном и количественном анализе катионов и анионов, описание экспериментальных методов анализа. http://www.twirpx.org/file/2312085/


2002-Кутолин С.А., Писиченко Г.М. Химия и биология воды. Новосибирск. Сибирский государственный университет путей сообщения. 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1955-Лаптев Ф.Ф. Анализ воды. 1955. 144 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Латышенко Константин Павлович, Первухин Борис Семенович. Микропроцессорные анализаторы жидкости. М. Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ). 2010. 204с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Муравьев Александр Григорьевич [и др.] (сост.). Руководство по анализу воды : питьевая и природная вода, почвенные вытяжки /Изд. 2-е, СПб.: Крисмас+, 2012. 260с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Ноллет Лео М.Л., Де Гелдер Лин С.П. (ред.); Анализ воды : справочник / СПб. : Профессия, 2012. 919 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002-Островская В.М., Запорожец О.А., Будников Г.К., Чернавская Н.М. Вода. Индикаторные системы. М. Эконикс. 2002. 266с.++

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Петрова Людмила Васильевна, Калюкова Евгения Николаевна. Химия воды. Учебное пособие. Ульяновск. УлГТУ. 2004. 48с. СОДЕРЖАНИЕ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Потапов А.И., Кинебас А.К., Рогалева Л.В., Потапов И.А. Методы и приборы контроля качества и содержания вредных веществ в воде. СПб. 2008. 752с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970-Резников Александр Абрамович, Муликовская Елизавета Павловна, Соколов Игорь Юрьевич. Методы анализа природных вод. 3-е издание. М. Недра. 1970. 488с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Рябчиков Борис Евгеньевич. Современная водоподготовка : питьевая вода, энергетика, пищевая промышленность, электроника, медицина / М. : ДеЛи плюс, 2013. 679 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-Семенченко В.П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод. Минск. Институт зоологии. 2004. 125с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Смирнова В.М. Соловьева М.С. Вода в жизни города / Н. Новгород : Кварц, 2014. 78с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1983-Таубе Петр Рейнгольдович, Баранова Алевтина Гавриловна. Химия и миробиология воды. М. Высшая школа. 1983. 280с.+ http://www.twirpx.org/file/633072/


1971-Таубе П.Р., Баранова А.Г. Практикум по химии воды. М. 1971.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Технический справочник по обработке воды. 2-е изд. Т.1,2. 2007. 774с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978-Унифицированные методы анализа вод СССР. Вып.1. 1978. 144с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Фомин Геннадий Сергеевич, Фомина О.Н. Бутилированная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности. М.


2010-Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. М. Протектор. 2010. 1007с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Харьковская Н.Л., Асеева З.Г. Анализ воды из природных источников// Химия в школе. 2007. No3. с.72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ходоровская Н.И., Кандерова О.Н. Физико-химические и гидробиологические методы исследования экологического состояния водоемов. Челябинск. ЮУрГУ. 2002. 70с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Чалова Ирина Васильевна, Крылов Александр Витальевич. Оценка качества природных и сточных вод методами биотестирования с использованием ветвистоусых ракообразных (Cladocera, Crustacea). Рыбинск. Институт биологии внутренних вод РАН. 2007. 73с.+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Шелоболин Алексей. Как превратить воду в воду. Кн. 1 : Чистая вода из грязных источников. 2013. 193 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Абдрахманова Е.Р. Качество питьевой воды и его влияние на здоровье населения Республики Башкортостан // Вода: химия и экология. 2013. No5. с.105-111.


Абдувалиев А.М. Мониторинг качества поверхностных вод реки Кумтор // Горн. журн. 2013. No7(2190). с.89-93. 5


Абдулмуталимова Т.О., Абдуллаев М.Ш., Рамазанов О.М. Оценка качества артезианской воды используемой для питьевого водоснабжения в населенных пунктах западной части Северо-Дагестанского артезианского бассейна на примере Хасавюртовского района // Актуальные проблемы освоения возобновляемых энергоресурсов: материалы V школы молодых ученых им. Э.Э. Шпильрайна, 11-12 окт. 2012. с.357-361. 7


Абраменкова О.И., Гарелик Х., Жихарева М.С. и др. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учеб. пособие / Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. 238с.


Абузярова Г.А. Современные возможности экоаналитики в экологическом контроле и очистке воды от загрязнений // Естеств. и техн. науки. 2014. No2(70). с.72-76.


Авербух А.И., Розенталь О.М. Метрологическое обеспечение контроля качества вод // Вода: химия и экология. 2011. No2. с.60-65.

Авербух А.И., Розенталь О.М. Унификация эмпирических распределений показателей качества воды на основе нормального и степенного законов // Водное хозяйство России. 2014. No2. с.60-68.


Александровская Л.Н., Розенталь О.М. Интерпретация результатов измерений нескольких контролируемых показателей (на примере контроля качества воды) // Законодат. и прикл. метрология. 2013. No2(123). с.15-20.

Александровская Л.Н., Розенталь О.М. Оценка потери достоверности результатов измерений вследствие неустранимых причин (на примере контроля качества воды) // Законодат. и прикл. метрология. 2012. No5(120). с.38-44.


Алексеев В.С., Болдырев К.А, Тесля В.Г. О необходимости пересмотра нормативного содержания кремния в питьевой воде // ВСТ. 2011. No5. с.56-60.


Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник. 4-е изд. М. ИНФРА-М, 2009. 159с.


Алексеева Л.П. Проблема сохранения качества питьевой воды при транспортировании ее потребителям // Водоснабжение и канализация. 2014. No11. с.37-45.


Алехина О.В., Вервекина Н.В., Веселова М.С. Некоторые химические аспекты оценки качества питьевой воды // Вестн. Тамбов. ун-та. Сер. Естеств. и техн. науки. 2013. т.18, вып.3. с.937-940.


Алифанова А.И. Контроль качества воды: учеб. пособие. Белгород: БГТУ, 2013. 104с.


Алтунин В.С., Белавцева Т.М. Контроль качества воды: справочник. М. Колос, 1993. 367с.


Алферов И.Н., Яковенко Н.В. Характеристика качества питьевой воды для населения вододефицитного региона (на примере Оренбургской области) // Экология человека. 2016. No7. с.3-10.


Альбом измерительных приборов для контроля качественных параметров питьевой воды. М. М-во коммун. хоз-ва РСФСР, 1963. 97с. На обороте тит. л. сост.: В.А. Михайлов, Ю.А. Колесов.


Амин А.А.А. Исследование влияния тригалогенметанов на качество аоды в распределительных сетях городского водоснабжения г. Багдада: автореф. дис.. канд. техн. наук / Воронеж. ГТУ. М., 2013. 22с.


Амросьева Т.В., Вотяков В.И., Дьяконова О.В. и др. Современные подходы к изучению и оценке вирусного загрязнения питьевых вод / // Гигиена и санитария. 2002. No1. с.76-78.


Ананьева Е.А., Глаголева М.А., Нещименко Ю.П. и др. К вопросу о методике определения эффективности водоочистных устройств бытового назначения / // Питьевая вода. 2001. No3. с.9-12.


Андреев Ю.А., Морозова В.Е. О газохроматографическом методе определения хлорфенолов в воде // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.7-9.


Анисимова С. H2O как объект комплексного изучения // Недра и ТЭК Сибири. 2012. No5(71). с.4. К концу 2012 года на базе Томского политехнического университета начнет работу институт воды.


Антипов М.А., Безденежных Н.А., Голицын М.С. Система обеспечения качества анализа химического состава природных вод на современном этапе // Разведка и охрана недр. 2014. No8. с.51-54. 7

Антипов М.А., Заикина И.В., Безденежных Н.А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа: учеб. пособие. М. РГАЗУ, 2010. 133с.

Антипов М.А., Заикина И.В, Безденежных Н.А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа: учеб. пособие для вузов. СПб.: Проспект науки, 2013. 136с.


Антропов С.Ю., Ермилов А.П., Ермилов С.А., Комаров Н.А. Измерения суммарной альфа-активности воды. В преддверии очередных сличительных испытаний / // АНРИ. 2013. No4(75). с.38-44.


Архипенко М.И., Лобойко К.Е. Сравнительная оценка качества бутилированной и водопроводной воды // Химия и жизнь: материалы XIV междунар. науч.практ. студ. конф. Новосибирск: Новосиб. гос. аграрн. ун-т, 2015. с.292-296.


Атанов А.Н., Белова М.А., Гумен С.Г. Применение системы "БакТрак 4100" // ВСТ. 1998. No10. с.25-26.

Атанов А.Н., Глущенкова Г.Ф., Ушаков Н.П. Внедрение современных средств измерений состава и свойства воды // ВСТ. 1997. No1. с.7-9.


Ахапкина Е.Н. Действующие нормативные документы в области санитарно-микробиологического контроля качества воды // ВСТ. 2003. No1. с.2-7.


Бабаев А.В., Столярова Е.А. Гигиеническое нормирование качества питьевой воды как движущая сила модернизации технологии водоподготовки // ВСТ. 2016. No4. с.4-10.


Бабкина С.С., Росин И.В., Горюнова А.Г. Совершенствование системы аналитического контроля содержания железа в воде на Рублевской станции водоподготовки // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. No2(76). с.36-39. 10


Байбородин А.М., Воронцов К.Б., Богданович Н.И. Экологические аспекты нормирования и регулирования качества воды // Вода: технология и экология. 2010. No4. с.48-53.


Балахонов М.В., Балахонов Д.М., Лесников Е.В., Данькин Д.А. Наночастицы в природных минеральных водах: методика и результаты измерений / // Нанотехнологии. Экология. Производство. 2013. No1(20). с.40-43.


Барабаш А.Л., Булгаков Н.Г. Влияние химико-микробиологического состава подземных питьевых вод на здоровье человека // Успехи соврем. биологии. 2015. т.135, No5. с.480-495. с.493-495.


Бардина Д.А., Михайлова П.Г. Разработка алгоритма оценки риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих питьевую воду // Успехи в химии и хим. технологии. 2015. т.XXIX, No4. с.57-59. 4


Бархатова Л.А., Карпенко И.Л., Зеленина Л.В. и др. Гигиеническая оценка канцерогенной опасности питьевой воды крупного промышленного города / // Здоровье населения и среда обитания. 2013. No3(240). с.18-20.


Бахарев А.А., Белоконова Н.А., Устьянцев П.В., Шмелева Н.А. Использование клеточной культуры в качестве модели определения токсичности воды / // Сан. врач. 2007. No4. с.59.


Башкетова Н.С., Нефедова Е.Д. Актуальные вопросы обеспечения населения Санкт-Петербурга доброкачественной питьевой водой // ВСТ. 2013. No11. с.26-30.


Бебешко Г.И., Капустин А.М. Использование ионоселективных электродов в контроле качества вод // Питьевая вода. 2004. No3(21). с.8-20.


Безгодов И.В., Ефимова Н.В., Кузьмина М.В. Качество питьевой воды и риск для здоровья населения сельских территорий Иркутской области// Гигиена и санитария. 2015. т.94, No2. с.15-19.


Бейгельдруд Г.М., Габленко В.Г. Технология получения питьевой воды из морской: монография. Дубна: Перспектива, 2001. 103с. Показатели качества питьевой воды. с.44-57.


Белов Д.Б., Масенков Е.В. Показатели качества системы коммунального водоснабжения // Изв. ТулГУ. Техн. науки. 2015. Вып.12, ч.1. C.96-104.


Белова С.Л. Индикация зон с дефицитом кислорода по структурным характеристикам сообщества инфузорий // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.10-12.


Белова М.А., Алексеева Н.А., Большакова В.А. и др. Гидробиологические показатели в контроле качества технологии водоподготовки / // Питьевая вода. 2007. No6(42). с.18-21.


Белоконова Н.А. О необходимости определения содержания общего органического углерода для контроля качества питьевых вод // Экол. химия. 2003. т.12, вып.3. с.197-199.


Белоконова Н.А. Проблемы, возникающие при оценке качества питьевой воды по ее цветности // Экол. химия. 2003. т.12, вып.4. с.269-271.

Белоконова Н.А. Современные проблемы выбора критериев контроля качества питьевой воды // Питьевая вода. 2004. No2(20). с.15-21.


Беляева Л.А. Исследование сохраняющих факторов и идентификация подлинности природной бутилированной столовой воды: автореф. дис. канд. техн. наук / Кемеров. технол. ин-т пищевой пром-сти. Кемерово, 2014. 16с.


Беляева Н.Ф., Михайлова М.В., Золотарев К.В. и др. Ксенобиотики в воде источников питьевого водоснабжения / // Вода и экология: проблемы и решения. 2015. No4(64). с.18-33.


Бенчмаркинг качества питьевой воды / Онищенко Г.Г., Рахманин Ю.А., Кармазинов Ф.В. и др. СПб.: Новый журнал, 2010. 432 с.

Гл.3. Бенчмаркинг нормативов качества питьевой воды в отдельных странах мира. с.156-205.

Гл.6. Итерационный бенчмаркинг показателей качества питьевой воды в Российской Федерации, странах ЕС, других странах мира и рекомендуемых ВОЗ. с.306-355.

Гл.7. Интегральная оценка качества питьевой воды. с.356-377.


Беспалов А.М., Эфроимский А.И., Гумен С.Г. и др. Анализатор остаточного активного хлора АХПВ-1М / // ВСТ. 1998. No10. с.28-29.


Беспалова Е.В. Оценка качества питьевой воды на территории Воронежской области // Вода: химия и экология. 2012. No8. с.22-28.


Беспалова К.В. Оценка состояния источников водоснабжения в условиях антропогенного эвтрофирования водохранилищ // ВСТ. 2016. No11. с.7-15.


Бешенцев В.А., Маракулина Ю.Л. Эколого-гигиеническая оценка питьевых подземных вод Тюменского района (поселок Антипино) // Горные ведомости. 2012. No7(98). с.76-84.


Битюцков О.П., Прилуцкий В.И., Белиловский Г.М., Шомовская Н.Ю. К проблеме выбора современных методов и средств для обеспечения эпидемической безопасности воды// Питьевая вода. 2009. No3(51). с.2-6.


Бобылев Ю.О. Технология водоочистки. Аэромагнитная обработка воды // Экол. и пром-сть России. 2013. Ноябрь. с.12-15.


Бобун И.И., Бузинов Р.В., Шишко Л.А. и др. Особенности вирусного загрязнения питьевой воды в Архангельской области / // Экол. человека. 2016. No2. с.3-7.


Богатырева И.А. Трековые мембраны в фильтрационном методе определения качества воды по бактериологическим показателям // Гигиена и санитария. 2007. No6. с.89-91.


Богуш З.Ф., Амвросьева Т.В., Казинец О.Н. и др. Эффективный санитарно-вирусологический контроль питьевой воды / // Питьевая вода. 2007. No3(39). с.22-30.


Борисов Б.М., Григорьева Н.В., Борисов Б.Б. Проблема ухудшения качества воды в поверхностных водоисточниках // Санитарный врач. 2007. No12. с.32-34.


Борисов Н.П. и др., Государственный контроль качества воды: сб. / сост. 2-е изд., перераб. и доп. М. Изд-во стандартов, 2003. 775с. (Справочник техн. комитета по стандартизации). (Сер. Сборник гос. стандартов).


Бородулина Т.И., Шергина В.В., Комиссарова В.В. Методические аспекты микробиологического анализа воды // ВСТ. 2014. No10. с.43-50.


Бочаров В.Л., Бочаров С.В., Строгонова Л.Н. К вопросу о репрезентативности нормируемых показателей качества подземных вод питьевого назначения // Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы междунар. науч.практ. конф., Воронеж, 12 нояб. 2014. Ч.1. Воронеж: ВГТУ, 2014. с.183-187.


Бреан А., Глюсина К., Геген Ф., Лангле К. Комплексный подход к проблеме обрастания ультрафильтрационных мембран и контролю качества воды / // ВСТ. 2007. No4. с.17-21.


Брусницына Л.А., Максимов А.Ф., Матвиенко А.А. Современная лаборатория -точнейший инструмент управления качеством воды // ВСТ. 2015. No11. с.33-38.


Бубнов А.Г., Буймова С.А. Методика выявления ущерба для здоровья населения из-за употребления родниковой воды // Соврем. наукоемкие технологии. Регион. приложение. 2012. No3(31). с.82-89.

Бубнов А.Г., Буймова С.А. Показатели качества питьевой воды и оценка ее полезности // Вода: химия и экология. 2014. No1. с.109-117.


Бубырь Д.С. Разработка моделей, алгоритмов и программ прогнозирования показателей качества питьевой воды в системе водоочистки: автореф. дис.. канд. техн. наук / УГТУ. Ульяновск, 2017. 19с.


Будыкина Т.А. К вопросу об оценке качества питьевой воды по величине ее окислительно-восстановительного потенциала // Чистая вода-2009: тр. междунар. науч.практ. конф., 20-21 окт. 2009. Кемерово: КемТИПП, 2009. с.61-63.


Бузолева Л.С., Богатыренко Е.А. Жизнеспособность и изменчивость патогенных бактерий в питьевой воде // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.15.


Буймова С.А., Бубнов А.Г., Разумова А.И., Федотова Е.А. Исследование родниковых вод на содержание фармацевтических препаратов / // Экол. урбанизированных территорий. 2015. No2. с.34-38.

Буймова С.А., Бубнов А.Г. Комплексная оценка качества родниковых вод на примере Ивановской области. Иваново: ИГХТУ, 2012. 463с.


Буторина Н.Н. Разработка методических приемов повышения гигиенической надежности санитарно-бактериологических методов анализа воды: автореф. дис.. канд. биол. наук / НИИ экологии человека и окруж. среды РАМН. М., 2010. 28с.


Вакуловский С.М., Катрич И.Ю. Тритий в водных объектах на территории России в 1975-2012 годах // АНРИ. 2013. No3(74). с.38-42.


Верхозина Е.В. Разработка инновационных методов определения качества питьевой воды, поставляемой из озера Байкал // Строение литосферы и геодинамика: матер. XXV Всерос. молодежн. конф., Иркутск, 23-28 апр. 2013. Иркутск: Ин-т земной коры СО РАН, 2013. с.113-115.


Виденеев В.П. Государственный контроль качества воды: Справ. техн. ком. по стандартизации / М. Изд-во стандартов, 2001. 687с. (Сборник гос. стандартов).


Викулина В.Б., Викулин П.Д. Метрологическое обеспечение контроля качества воды: учеб пособие. М. МГСУ, 2011. 183с.


Вилль А., Штейнбах А., Пруст Р. Определение следовых концентраций бромат-ионов в воде // Аналитика. 2012. No4(5). с.50-54.


Виноградов С.А. Система аналитического контроля качества воды в Санкт-Петербурге // Питьевая вода. 2007. No6(42). с.22-24.

Виноградов С.А., Глущенкова Г.Ф., Ушаков Н.П., Гумен С.Г. Паспортизация источников водоснабжения -основа разработки требований к качеству воды / // ВСТ. 1997. No1. с.11-12.


Вода. Единица жесткости. ГОСТ 31865-2012. Введ. впервые; 01.01.2014. М., 2013. 3с.


Вода. Метод определения химического потребления кислорода. ГОСТ 31859-2012. Введ. с 01.01.2014. М. Стандартинформ, 2014. 12с.


Вода. Методы определения меди. ГОСТ Р 54276-2010. Введ. 01.07.2012. М., 2011. 15с.


Вода. Методы определения содержания алюминия. ГОСТ 18165-2014. Взамен ГОСТ 18165-89. Введ. с 01.01.2016. М. Стандартинформ, 2015. 28 с.


Вода питьевая: методы анализа: сборник. Офиц. изд. М. ИПК, 1997. 256с. (Государственные стандарты).


Вода питьевая: методы анализа: сборник. Офиц. изд. М. Изд-во стандартов, 1994. 226с. (Государственные стандарты).


Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа. ГОСТ 24902-81. Введ. 01.01.83. Переизд. июль 1994. М., 1994. 6с.


Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия. ГОСТ Р 54316-2011. Введ. 01.07.2012. М., 2011. 41с.


Волковская Д.В., Разиньков Д.Ю., Бурыкина О.В. Влияние природного минерала (шунгита) на физико-химические свойства воды // Науч. дискуссия: инновации в соврем. мире: материалы 5 междунар. заочн. науч.-практ. конф., 3 окт. 2012. М. Междунар. центр науки и образования, 2012. с.20-24.


Вопросы аналитического контроля качества вод: тез. докл. IX науч.-практ. семинара // Питьевая вода. 2004. No6(24). с.23-33; 2005. No1(25). с.14-35.


Вопросы аналитического контроля качества вод: тез. докл. XI ежегодного науч.-практ. семинара, Москва, 19-22 сент. 2006 г. // Питьевая вода. 2006. No5(35). с.24-35; No6(36). с.20-28.


Вопросы водоподготовки и контроля качества воды на ЗАО "ОСТ-АКВА" // Питьевая вода. 2004. No6(24). с.34-35.


Воробьева Т.В., Терлецкая А.В., Кущевская Н.Ф. Стандартные и унифицированные методы определения фенолов в природных и питьевых водах и основные направления их совершенствования // Химия и технология воды. 2007. т.29, No4. с.370-390.


Ворох А.С. На чистую воду // Химия и жизнь -XXI век. 2013. No11. с.34.


Вшивкова Т.С., Бузолева Л.С., Садунова А.В. Мониторинг качества воды родников Владивостока в рамках научно-общественного проекта "Russian Clean Water Project": подпроект "Обустроим родники вместе" // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.16-17.


Гаджиева С.Р., Алиева Т.И., Велиева З.Т. и др. Методы оценивания питьевой воды с точки зрения общей санитарии / // Молодой ученый. 2016. No1(105). C.38-39.


Гандурина Л.В. Современные способы повышения качества питьевой воды // Инженерное обеспечение объектов строительства: Обзорная информация / ВНИИНТПИ. М., 2003. Вып.4. 59с.


Германова Т.В., Валиева И.Р. Качество питьевой воды и влияние ее на здоровье человека в Тюменской области // Стратегические проекты освоения водных ресурсов Сибири и Арктики в XXI веке: концептуальное мышление и идентификация личности: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. Т.1. Тюмень: ТюмГАСУ, 2012. с.159-163.


Глазова С.В. и др. Природная и питьевая вода. Методика определения массовой концентрации общей ртути методом атомной абсорбции: МИ 1936.01.-2000 / Казань: Магариф, 2000. 23с.


Глебова Л.А., Коськина Е.В., Лукьянова А.Н. Интегральная оценка качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической вредности // Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья населения Кузбасса: материалы юбил. науч.-практ. конф., посвящ.90-летию создания гос. санит.-эпидемиолог. службы России. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. с.84-186.


Глоба Л.И., Гвоздяк П.И., Никовская Г.Н., Загорная Н.Б. Качество питьевой воды: проект, который предстоит реализовать / // Вестн. АН СССР. 1991. No4. с.35-40.


Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Корсун В.И. Статистический анализ показателей качества воды // Академ. журн. Зап. Сибири. 2013. т.9, No6(49). с.23-24.


Глущенкова Г.Ф., Мазова Е.Р., Москвин А.Л., Мозжухин А.В. Анализатор железа и алюминия в питьевой воде / // ВСТ. 2001. No9. с.17-19.


Голдовская-Перистая Л.Ф., Перистый В.А., Шапошников А.А., Денисов Е.А. Оценка качества питьевой воды Белгородской области по химическому составу и свойствам / // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. 2008. т.47, No7. с.66-70.


Голубев Н.А. Методы санитарно-бактериологического исследования воды. Л., 1957. 20с.


Гончарук В.В. SOS: питьевая вода // Химия и технология воды. 2010. т.32, No5. с.463-512. Проанализирована современная крайне критическая ситуация с качеством питьевой воды. Обоснована несостоятельность существующих в мире подходов к оценке качества питьевой воды и необходимость введения новой концепции стандартов на питьевую воду. Изложены принципиально новые подходы к оценке ее качества. Представлен новый Государственный Стандарт Украины на питьевую воду, легализация которого позволит обеспечить население питьевой водой, биологически и физиологически безопасной для организма человека.

Гончарук В.В., Багрий В.А., Архипчук В.В., Чеботарева Р.Д. Биотестирование электрохимически активированной воды./ Химия и технология воды. 2005. т.27, No4. с.399-411.

Гончарук В.В., Коваленко В.Ф. Комплексная оценка качества фасованных негазированных питьевых вод // Химия и технология воды. 2011. т.33, No6. с.656-665. 19

Гончарук В.В., Ставская С.С. Медико-биологические аспекты качества питьевой воды // Химия и технология воды. 1994. т.16, No5. с.479-487. 15

Гончарук В.В., Чернявская А.П., Езловецкая И.С. и др. Апробация существующих нормативных документов при оценке качества источников централизованного питьевого водоснабжения / // Химия и технология воды. 2007. т.29, No5. с.472-486.


Горбунова М.О., Абакумова Ю.В. Тест-метод полуколичественного определения хлоридов в воде с использованием газовой экстракции хлора // Вода: химия и экология. 2012. No3. с.95-99. 9

Горбунова М.О., Кононова А.Ю., Втулкина В.Э. Индикаторный порошок с использованием метилового оранжевого для визуально-тестового определения свободного хлора в воде // Вода: химия и экология. 2014. No3. с.84-88.

Горбунова М.О., Кононова А.Ю., Втулкина В.Э. Экстракционное визуально-тестовое и цветометрическое определение хлора в воде с использованием реактивной индикаторной бумаги, импрегнированной метиловым оранжевым // Вода: химия и экология. 2014. No12. с.76-80.


Горшенин А.П., Гарасько Е.В., Пономарев А.П. Влияние нанобактерий на качество и безопасность питьевой воды // ВСТ. 2010. No12. с.20-24.

Государственный контроль качества минеральной воды и напитков / Подгот. ЗАО "ОСТ-АКВА" и секретариатом ТК 343 "Качество воды". М. Изд-во стандартов, 2003. 839с. (Справочник Технического комитета по стандартизации). (Сборник государственных стандартов).

Грачев И.А., Антонович И.В. Современные методы контроля качества и безопасности воды // Технологии очистки воды "ТЕХНОВОД-2011": VI междунар. науч.-практ. конф., Чебоксары, 20-23 сент. 2011. Новочеркасск: Лик, 2011. с.181-186.


Григорян В.П. Современные приборы для анализа воды // ВСТ. 1998. No2. с.12-13.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гуров А.А., Арбузова Л.А., Стукалова Н.П. Физическая химия воды и водных растворов: учеб. пособие. М. МГИУ, 2013. 338с. Гл. 9. Показатели качества воды. с.270-291.


Гуськова В.П., Сизова Л.С. Использование ионометрии для оценки качества воды // Чистая водя-2009: тр. междунар. науч.-практ. конф., 20-21 окт. 2009. Кемерово: КемТИПП, 2009. с.458-459.


Давыдова Е.В., Уколов А.А., Стахеев А.А. Оценка содержания растворенного кислорода, величины активности ионов водорода рH и анионного состава серийно выпускаемых питьевых вод // Метрология в ХХI веке: докл. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и специалистов, г.п. Менделеево, 28 марта 2013. Менделеево: ВНИИФТРИ, 2013. с.166-167.


Данилов-Данильян В.И., Поройков В.В., Чиганова М.А. и др. Оценка биологической опасности органических ксенобиотиков в источниках водоснабжения / // ВСТ. 2013. No10. с.17-25.


Даценко Ю.С., Эдельштейн К.К. Основные факторы формирования и режима качества воды в источниках муниципального водоснабжения // Вода: химия и экология. 2010. No8. с.25-31.


Демченко Е.А., Нестерова Е.В. Исследование качества воды: учеб. пособие. СПб.: СПбГЛТУ, 2013. 79с.


Дмитриев О.А., Фетисов В.С. Струйный нефелометр контроля как средство поточного контроля качества воды // Экол. системы и приборы. 2012. No12. с.3-9.


Долгоносов Б.М., Корчагин К.А. Сезонные изменения в распределении вероятностей показателей качества речной воды // Водные ресурсы. 2014. т.41, No1. с.39-48.


Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Обеспечение качества питьевой воды в свете новых нормативных требований // Технология очистки природных вод: сб.ст. М. б.и., 2006. с.271-283.

Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Алексеев С.Е. Оценка эффективности и глубины очистки воды методами биотестирования // ВСТ. 1998. No5. с.19-22. 7

Драгинский В.Л., Алексеева Л.П., Алексеев С.Е. Оценка эффективности и глубины очистки воды методами биотестирования // Технология очистки природных вод: сб.ст. М. б.и., 2006. с.105-116. 7


Дроздова Н.М., Попо Р.А., Слепченко Д.А. Повышение качества воды // Наукоемкие технологии. 2013. No1. с.73-82.


Дроздовская Р.Н., Полякова М.В., Артеменко О.Н. Оценка качества воды подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Приморского края // Здоровье. Мед. экология. Наука. 2010. No1-2(41-42). с.63-64.


Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое руководство. М. Бином. Лаборатория знаний, 2012. 678с. (Методы в химии). Гл.3. Анализ. 2. Питьевая вода и поверхностные воды. с.199-442.


Дрюккер В.В., Горшкова А.С., Ватанабе Я., Сугияма М. Современная оценка качества вод Братского водохранилища по микробиологическим показателям / // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.26-27.


Дурилин П.Н. Простые способы определения качества питьевой воды и ее очистка. М., 1915. 38с. Напечатано по старой орфографии.


Евграфова В.А., Николаев Ю.И. Проблемы и перспективы измерений физико-химических параметров воды в технологии водоподготовки (часть 1) // ВСТ. 2005. No1. с.11-13.


Егорова Н.А. Методические основы гигиенической оценки качества воды: дис.. д-ра мед. наук / НИИ экологии человека и гигиены окруж. среды. М., 2003. 44с.


Емельянова Е.В. Метод соокисления для биосенсорного определения низких концентраций 2,4-динитрофенола в воде // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.30-32.


Епанчинцева О.М. Исследование свойств питьевой воды "Биовита" и "Бонаква" // Наука и современность-2013: сб. материалов ХХV Междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 8 нояб. 2013. Ч.1. Новосибирирск, 2013. с.23-26.


Епанчинцева О.М., Невзоров Б.П. Исследование свойств питьевой воды "Биовита" // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2015. Т.3, No4(64). с.168-171.


Жаркова А.Н. Определение качества питьевой воды // Молодежь ХХI века: образование, наука, инновации: материалы 2 Всерос. студенч. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Новосибирск, 20-22 нояб. 2013. В 3 ч. Ч.2. Новосибирск: НГПУ, 2013. с.112-113.


Жебрун А.Б., Малышев В.В., Кафтырова Л.А. и др. Обеспечение эпидемиологической безопасности питьевой воды Санкт-Петербурга / // ВСТ. 2007. No7, ч.2. с.9-13.

Житков А.Н., Макальский Л.М. Интегральная оценка качества питьевой воды // Вестник МЭИ. 2010. No 3. с.140-144.


Жуков С.А. Учет атмосферных процессов в системах водозаборов подземных вод для обеспечения качества питьевой воды // Перспективы науки / Тамбов. 2011. No8(23). с.96-99.


Забокрицкий М.П., Сабуров В.В. Парофазный анализ: метод экоконтроля воды // Экол. пр-ва. 2012. No3(92). с.54-58.


Заводова Е.И., Оськина О.Ф., Давыдова Е.Е. Оценка качества питьевой воды и ее влияние на урологическую заболеваемость населения города Саранска Республики Мордовия // Санит. врач. 2014. No8. с.36-40.


Закутин В.П., Голицын М.С., Швец В.М. Актуальные проблемы изучения и оценки качества подземных питьевых вод // Водные ресурсы. 2012. т.39, No5. с.485-495.


Захарчук Л.М., Татаринова Н.Ю. Санитарно-бактериологический мониторинг качества воды Беломорской биостанции МГУ в период максимального антропогенного воздействия // Вода: химия и экология. 2013. No11. с.22-27.


Зейферт Д.В., Овсянникова И.В., Макарова М.В. Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения -пить или не пить // Экол. вестн. России. 2013. No7. с.30-33.


Землянова М.А., Мазунина Д.Л., Рудакова Л.Б. Оценка химического загрязнения питьевой воды централизованных источников водоснабжения токсичными металлами (на примере Пермского края) // Вода: химия и экология. 2014. No10. с.113-118.


Злобина В.Л., Медовар Ю.А. Проблемы мониторинга на месторождениях подземных вод // Разведка и охрана недр. 2013. No7. с.35-38.


Золотов Ю.А. Обобщенные показатели качества воды // Журн. аналит. химии. 2012. т.67, No 11. с.967.


Зубрилов С.П. Питьевая вода городов. Современные технологии очистки воды: монография. СПб.: ГУМРФ им. адм. с.О. Макарова, 2015. 136с. 2.2. Контроль качества питьевой воды. с.37-41.


Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности. М. Протектор, 2003. 320с.

Приложение 3. Перечень европейских стандартов по контролю качества воды. с.134-151.


Иванов А.В., Тафеева Е.А., Вавашкин К.В. Гигиеническая оценка питьевых бутилированных вод, производимых на территории Республики Марий Эл // Вода: химия и экология. 2013. No4(58). с.92-96.


Иванов М.П. Органолептические показатели качества воды // ЖКХ. 2015. No3, ч.1. с.54-60.


Иванова А. Улучшение качества питьевой воды // Строит. вестн. Тюменской обл. 2014. No4(70). с.45-47.


Иванова Л.В., Артемова Т.З., Гипп Е.К. и др. Обоснование значимости показателя Pseudomonas aeroginosa при оценке качества питьевой воды / // Гигиена и санитария. 2013. No4. с.29-32.


-Ивашов В.Г. Типы воды. Живая vs Мертвая.

http://vodko.info/texts/Tipy_vody_zhivaya_vs_mortvaya.pdf


Игнатенко Н.М., Мельников Г.А., Чнркасов Е.Н. Анализ качества воды и жидких систем в кластерной модели ИК-спектроскопии в дальней области спектра // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2014. No3(7). с.68-73.


Ильясова А.Р. Биотестирование как оценка качества воды отсеченной излучины р. Казанки // Журн. экологии и пром. безопасности. 2013. No3(59). с.37-40.


Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности: Методические рекомендации МР2.1.4.0032-11. М. ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора, 2011. 37с.


Казаченок Н.Н., Попова И.Я., Мельников В.С. и др. Закономерности распределения 3H в открытых водоемах и источниках питьевогог водоснабжения в зоне влияния ПО "Маяк" / // АНРИ. 2013. No3(74). с.43-51.


Калайда М.Л., Аль Бачрч Валид Сами Джавад. Нормирование и контроль качества вод как важная составляющая обеспечения здоровья населения // Экологические проблемы и здоровье населения: сб. ст. всерос. науч.-практ. конф., авг. 2016. Пенза: ПГСХА, 2016. с.34-38.


Калачев С.Л., Якубаускас А.Н. Питьевая вода и бытовые водоочистные устройства: потребительские свойства и экспертиза качества: учеб. пособие. М. РГТЭУ, 2010. 104с.


Каранди И.В., Китаева Д.Х., Булатникова Л.Н. Спектрофотометрическое определение марганца в природных водах // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2013. т.79, No10. с.23-24.


Карлович И.А., Стариков А.Н., Машковцева Е.Н., Романчиков А.В. Мониторинг качества питьевой воды при каталитическом методе обезжелезивания для станций водоподготовки / // Науки о Земле и цивилизация: материалы междунар. молодежн. конф. Т.1. Науки о Земле. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. с.251-254.


Кармазинов Ф.В., Атанов А.Н., Глущенкова Г.Ф. Создание интегрированной системы аналитического контроля качества воды в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" // Питьевая вода. 2006. No1(31). с.2-7.

Кармазинов Ф.В., Кинебас А.К., Бекренев А.В. и др. Опыт эксплуатации систем биомониторинга качества воды в Санкт-Петербурге. ВСТ. 2007. No7, ч.2. с.2-6.


Карпов О.В., Уколов А.А., Гарафутдинов А.Р. Проблемы воспроизведения единицы массовой концентрации активного хлора в природных и технологических водных средах // Водоснабжение и канализация. 2012. No11-12. с.98-102.


Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Контроль качества воды: учеб. для техникумов. 2-е изд. М. Стройиздат, 1986. 161с.


Катола В.М. О причине нахождения тяжелых металлов в водопроводной и питьевой воде // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. No8(92). с.4-8.


Качество питьевой воды, водоотведение и здоровье населения: сб. матер. межрегион. науч.-практ. конф.-Рязань: Поверенный, 2000. 274с. Раздел 2. Методы обработки и контроля качества питьевой воды. с.88-137.


Кашина В.А., Колесникова Л.Г. Качество питьевой воды -важнейший фактор здоровья населения // Проблемы экологии Верхнего Приамурья: сб. науч. тр. Вып.6. Благовещенск, 2002. с.3-12.


Кашкарова Г.П. Организация контроля качества микробиологических исследований // ВСТ. 2003. No1. с.8-11.

Кашкарова Г.П., Рыбенцова И.А., Марголин С.Л. Оценка достоверности метрологических показателей ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 // Питьевая вода. 2010. No4(58). с.17-24.

Кашкарова Г.П., Благова О.Е., Бойцов А.Г. и др Проблемы оценки качества воды по колифагам /. // Питьевая вода. 2004. No3(21). с.2-7.

Кашкарова Г.П., Шашкова О.С., Чепурная И.М., Веснянко Т.П. Проблемы контроля качества воды при использовании бактериологического анализатора БакТрак 4300 / // Питьевая вода. 2009. No2(50). с.19-24.


Кинебас А.К., Нефедова Е.Д., Гвоздев В.А. и др. Эксплуатация и развитие систем контроля качества воды для обеспечения безопасности водоснабжения / // ВСТ. 2013. No9. с.36-42.


Кирдеева Т.А., Трунова И.Е. Результаты оперативного мониторинга качества питьевой воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения гг. Владивосток, Артем, Шкотовского, Надеждинского и Хасанского муниципальных районов за 2008-2009 гг. // Здоровье. Мед. экол. Наука. 2010. No1-2(41-42). с.74-75.


Киреев Г.В., Геворгян А.М., Артыков А.Т. Применение инверсионной вольтамперометрии для определения хрома в воде // Гигиена и санитария. 2007. No4. с.85-87.


Киселев А.В., Мельцер А.В., Ерастова Н.В. Интегральная оценка питьевой воды по показателям химической безвредности на основе методологии оценки риска для здоровья населения // Профилактическая и клиническая медицина. 2011. No3. с.284-288.


Китаев А.Б. Оценка качества воды как необходимое условие экологической безопасности поверхностных водных объектов в районе города Кудымкара // Экол. безопасность горнопром. регионов: тр. 2 междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: УГГУ, 2014. с.99-105.


Кларк Р.М., Лайкинс Б.У. Моделирование качества воды в водопроводных системах // ВСТ. 1994. No1. с.20-22.


Клетеник Ю.Б., Тарасова В.А., Александрова Т.П. и др. // Анализ питьевой воды методом инверсионной вольтамперометрии на обновляемых твердых электродах. Опыт и совершенствование / Химия в интересах устойчивого развития. 1997. т.5, No4. с.401-406.


Коагулянты для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования и метод определения эффективности. ГОСТ Р 51642 -2000. Введ. 01.07.2001. М., 2001. 11с.


Ковалевская Н.М., Кириллов В.В., Павлов В.Е. и др. Использование спутниковой информации для оценок качества воды и батиметрических характеристик Новосибирского водохранилища / // Вычислит. технологии. 2016. т.21, No1. с.92-106.


Ковальчук В.К., Маслов Д.В. Гигиенические проблемы химического состава питьевой воды систем водоснабжения Примоского края // Тихоокеан. мед. журн. 2006. No3. с.60-63.


Козлова Е.В., Курбатова А.И. Методы выявления энтеровирусов в источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения // Вестн. РУДН. Экология и безопасность жизнедеятельности. 2015. No2. с.65-69.


Кокорев О.Н., Гусев Ю.В., Швец В.М., Черепанский М.М. Планирование гидрохимических и гидродинамических исследований района Волжского водозабора г. Рыбинска для переоценки запасов подземных вод / // Водоочистка. 2016. No9(149). с.17-20.


Колбягин Н.П. Непрерывный анализ качества воды при водоподготовке с помощью анализаторов "Метром-Аппликон" (по материалам конференции) // Водоочистка. 2015. No11-12. с.21-25.


Колдышева Р.Я., Голицын М.С. Современные требования и рекомендации к оценке качества питьевых подземных вод России и зарубежных стран // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2011. No1(115). с.9-15; No2(116). с.10-16. 46


Контроль качества питьевой воды // Водоснабжение и канализация. 2016. No1-2. с.4.


Коньшина Л.Г. Оценка качества воды источников нецентрализованного водоснабжения Екатеринбурга и его окрестностей // Гигиена и санитария. 2016. т.95, No5. с.413-416. 16


Копачевский В., Бойков В., Кривошеева М. и др Анализ минерального состава питьевой воды методом LIBS /. // Аналитика. 2016. No2(27). с.54-56.


Коровин Е.Ю., Сусляев В.И., Журавлев В.А. Мобильный прибор для мониторинга экологического состояния воды природных водоисточников // Физика окружающей среды: материалы Всерос. конф. в междунар. участием, посвящ. 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, Томск, 27 июня-1 июля 2011. с.230-232. 2


Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Свитнев С.А. и др. Биотестирование-современный критерий определения эффективности систем ультрафиолетового обеззараживания воды / // ВСТ. 2015. No7. с.31-35.


Кофман В.Я. Лекарственные препараты в сточных, природных и питьевых водах (обзор) // ВСТ. 2014. No12. с.67-76.

Кофман В.Я. "Новые загрязняющие вещества" в водной среде. Наркотические препараты, ультрафиолетовые фильтры, искусственные заменители сахара (обзор) // ВСТ. 2015. No9. с.62-72.


Кочарян А.Г., Лебедева И.П. Некоторые особенности управления качеством воды речных систем // Водоснабжение и канализация. 2014. No11. с.20-26.


Кочарян В.В., Березкин В.Ю. Изменение физико-химических показателей качества водопроводной воды в Москве // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф., Москва, 2-4 апр. 2015. В 2 ч. Ч.1. М. РУДН, 2015. с.180-183.


Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А., Потапов И.И., Солдатов В.Ю. Экспедиция на Марс: новая технология оперативной диагностики качества питьевой воды и других жидкостей / // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов: обзорная информация. 2014. Вып.11. с.3-23.


Краснова Е.Б., Мосолова Т.В., Потапова И.Ю. Микробиологический мониторинг питьевой воды нецентрализованного водоснабжения // Здоровье. Мед. экол. Наука. 2010. No1-2(41-42). с.83.


Краснова Т.А., Амелин В.Г. Идентификация и определение антибиотиков в питьевой воде методом масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией // Вода: химия и экология. 2013. No11. с.81-87.


Краснова Т.А., Юстратов В.П., Позняковский В.М. Экспертиза питьевой воды. Качество и безопасность: учеб. пособие. М. ДеЛи принт, 2011. 280с.


Красный Д.В., Зайцев Н.К. Приборно-методическая обеспеченность электроаналитического контроля качества воды в России // Химия в интересах устойчивого развития. 1997. т.5, No4. с.407-411.


Красовский Г.Н., Рахманин Ю.А., Егорова Н.А. и др. Гигиенические основы формирования перечней показателей для оценки и контроля безопасности питьевой воды / // Гигиена и санитария. 2010. No4. с.8-13.


Крашенина Г.И., Трофимович Е.М. Гигиеническая оценка подземных источников питьевого водоснабжения в районе золошлакоотвалов тепловых электростанций // Сибирь-Восток. 2004. No8(80). с.9-13.


Крашенинников В.Р., Бубырь Д.С., Клячкин В.Н. Повышение надежности системы управления водоочисткой при использовании программного блока раннего предупреждения о нарушении показателей качества воды // Автоматизация. Соврем. технологии. 2017. т.71, No2. с.61-66.


Кузнецов В.Н., Земерова А.Н. Хроматография -один из современных методов многокомпонентного анализа легколетучих соединений в воде // ВСТ. 2015. No11. с.40-44.


Кузнецов К.С., Семенычева А.В., Сатаева Д.М. История стандартизации питьевой воды // IV Всерос. фестиваль науки: сб. докл. Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. с.112-115.


Кулакова Л.Г. Система интеллектуального анализа данных для принятия решений при оценке качества воды // Прикладная информатика. 2012. No1(37). с.116-121.


Куцева Н.К. Качество воды: нормативно-законодательная база, методики анализа и терминология // Контроль качества продукции. 2015. No9. с.27-33.


Куцева Н.К., Карташова А.В., Чамаев А.В. Нормативно-методическое обеспечение контроля качества воды // Журн. аналит. химии. 2005. т.60, No8. с.886-893. 35


Кушнирук Ю.С., Волкова Л.А. Качество питьевой воды как один из аспектов рейтинговой оценки территории по медико-экологическому риску // Вестн. Нац. ун-та водного хоз-ва и природопользования. 2012. No2(58). с.43-53.


Лаптева А.К., Шишкин М.А., Масленникова И.Л. Современная оценка качества воды в районе Чусовского водозабора г. Пермь // Вода: химия и экология. 2013. No1. с.28-35. 12


Ларин А.А., Павленко Л.Ф., Анохина Н.С. Проблемы оценки загрязнения природных и питьевых вод нефтяными компонентами // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.52-53.


Ларин В.Е., Кашкарова Г.П. Методическое обеспечение санитарно-паразитологического контроля воды // ВСТ. 2000. No7. с.8-9.


Леонтьева Е.В. Геоэкологическая модель оперативного регулирования качества добываемой подземной воды: автореф. дис.. канд. географ. наук / Воен.-возд. акад. Белгород, 2014. 25с.


Лесцова Н.А., Боев В.М. Гигиеническая оценка качества лечебной и лечебно-столовой природной минеральной бутылированной воды // Здоровье населения и среда обитания. 2013. No6(243). с.5-7.


Лиходумова И.Н., Старыгина К.С. Экологическая оценка качества воды магистральных водопроводов Северо-Казахстанской области по некоторым химическим показателям // Вcемирный день охраны окружающей среды (Экол. чтения-2013): материалы 3 Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 5 июня 2013. Омск, 2013. с.97-104.


Лобачев А.Л., Степанова Р.Ф., Лобачева И.В. Анализ неорганических загрязнений питьевых и природных вод: учеб. пособие. Самара: Сам. гос. ун-т, 2006. 44с.


Ловкис З.В., Корзан С.И. Качественные характеристики подземных вод Беларуси // Пищевая пром-сть: наука и технологии. 2016. No4(34). с.101-106.


Ловцевич Е.Л., Дмитриева Р.А., Недачин А.Е. и др Метод определения колифагов в питьевой воде /. // Гигиена и санитария. 1988. No8. с.41-43.


Локтионова Е.Г., Дедков Ю.М. К методологии оценки качества вод различного типа // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. 2006. No3. с.76-84.

Локтионова Е.Г., Быстрова И.В., Карабаева А.З., Щербакова Н.С. Оценка качества поверхностных вод дельты Волги / // Геология, география и глобальная энергия. 2013. No1(48). с.211-220.


Локтионова Е.Г., Дедков Ю.М. Новое в контроле качества вод по обобщенным показателям // Питьевая вода. 2009. No4(52). с.15-19.


Маргарян Л.А., Пирумян Г.П. Новый комплексный подход к гидрохимической оценке источника питьевой воды // Вода: химия и экология. 2010. No12. с.54-61.


Марикян А. Проблема загрязнения и оценки качества природных и питьевых вод // Учен. зап.: материалы докл. итоговых и науч. конференций АГУ. 2010-2011 гг.: в 2 т. Т.2. Астрахань: Астрахан. гос. ун-т, 2011. с.70-74.


Маркина Т.А., Тихомирова Е.И., Бобырев С.В., Орлов А.А. Оценка экологического состояния родников г. Саратова по данным мониторинга за 2009-2013 гг. / // Фундаментальные исследования. 2014. No5, ч.6. с.1207-1212.

Маркина Т.А., Орлов А.А., Тихомирова Е.И. и др. Многолетняя динамика эколого-гигиенических показателей качества воды родников Саратовской области / // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. No10(106). с.62-66.


Маркова Т.И., Ягов Г.В. Приборное обеспечение анализа органического углерода в воде // Вода и экология: проблемы и решения. 2013. No4(56). с.23-33.


Махмуд Башар Абдулазиз. Определение токсичных элементов в питьевой, сточной, технологической водах методом РФА ПВО без предварительного концентрирования: автореф. дис.. канд. хим. наук / КНИТУ. Казань, 2016. 20с.


Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Киселев А.В. Опыт реализации метода интегральной оценки питьевой воды по показателям химической безвредности в Санкт-Петербурге // Гигиена и санитария. 2013. No5. с.31-34.


Методические рекомендации по использованию ГОСТа 18912-73 "Вода питьевая. Метод определения содержания радия-226". Л., 1975. 15 с.

Методические рекомендации по использованию ГОСТа 18913-73 "Вода питьевая. Метод определения содержания стронция-90". Л., 1975. 12 с.

Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" на водопроводных станциях при очистке природных вод. М. б.и., 2000. 92 с.

Г2000-11434 ч/з9 (Р121-М.545)

Методические указания по внедрению и применению Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества": МУ 2.1.4.682-97: 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Офиц. изд. М. Минздрав России, 2000. 70с. (Гос. система сан.-эпид. нормирования РФ) (Федеральные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы).

Г2002-383 ч/з9 (Р121-М.545)

Методические указания по определению концентрации химических веществ в воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: 4.1. Методы контроля. Химические факторы: сб. метод. указаний МУК 4.1.646-4.1.660-96 / Подгот. Малышева А.Г. и др. Офиц. изд. М. Минздрав России, 1997. 112с. (Гос. система сан.-эпид. нормирования РФ).


Методы очистки и контроля качества воды на железнодорожном транспорте: сб. ст. М. Транспорт, 1972. 87с. (Тр. ВНИИ ж.-д. тр-та. Вып.468).


Методы экспресс-определения подлинности и контроля качества гомогенных водных растворов (бутылированные воды, пищевые продукты, лекарственные средства) /


Минц Д.М. Установки малой производительности для обеззараживания и очистки питьевых и сточных вод / Под общ. ред. Д.М. Минца и С.А. Шуберта. М. Стройиздат, 1974. 159с.


Миронова Н., Сивакова Л.Г. Экспрессный метод контроля питьевой воды // Сб. материалов V Всерос., 58 науч.-практ. конф. молодых ученых "Россия молодая", 16-19 апр. 2013. В 2 т. Т.2. Кемерово: КузГТУ, 2013. с.58-60.


Мисюрина А.Д. Исследование качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. 2015. No4(26). с.8-11.


Мисюрина А.Д. Проблема исследования качества питьевой воды центрального водоснабжения города Муром // Новая наука: современное состояние и пути развития: междунар. науч. периодич. изд. по итогам междунар. науч.-практ. конф. Стерлитамак: РИЦ АМИ. Ч.1. с.27-29.


Михайленко О.А., Тамбиева Н.С., Андреев Ю.А. Летучие галогензамещенные углеводороды в водопроводной воде г. Ростов-на-Дону и его пригородов // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.53-55.


Михайлова Л.П., Саломатин В.А., Соболева Н.Ф. Бытовые угольно-цеолитовые фильтры в системе питьевого водоснабжения. Оценка качества воды // Вода: химия и экология. 2008. No5. с.18-22. Представлены результаты исследования качества питьевой воды методом биоиндикации на клеточной культуре человека.


Михайлова Р.И., Порошин Д.Е., Савин В.В. Особенности организации производственного контроля при производстве бутылированной воды // Питьевая вода. 2004. No4(22). с.6-8.


Михайлова Р.И., Порошин Д.Е., Савин В.В. Особенности производственного контроля расфасованных вод при несоответствии результатов их лабораторных исследований по микробиологическим показателям // Питьевая вода. 2005. No1(25). с.36-37.


Михайлова Р.И., Порошин Д.Е., Савин В.В. Правовые аспекты защиты прав производителей бутылированной питьевой воды при проведении государственного контроля (надзора) // Питьевая вода. 2004. No5(23). с.21-24.


Михайлуц А., Разумов А., Зинчук С., Минаков Е. Эколого-гигиеническая оценка водных объектов г. Новокузнецка по результатам биотестирования.// Санитарный врач. 2005. No9. с.51-53.


Могильнер А.А. Определение качества воды в полевых условиях: краткое рук-во /М. Изд-во Центра охраны дикой природы, 2013. 32с.


Моисеенко Т.И., Соромотин А.В., Шалабодов А.Д. Качество вод и методология нормирования загрязнения // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2010. No7. с.5-19.


Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф., Гоженко А.И. Хлориты в питьевой воде (обзор литературы и результатов собственных исследований) // Питьевая вода. 2004. No6(24). с.17-22.


Монина Е.С., Хайдукова Е.В. Влияние сезонности на качество воды // Новая наука: от идеи к результату: междунар. науч. периодич. изд. по итогам междунар. науч.-практ. конф., 29 янв. 2016. В 3 ч. Ч.2. Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. с.197-199. 2


Морозов С.В., Кузубова Л.И. Марганец в питьевой воде: аналит. обзор / ГПНТБ СО АН СССР, НИОХ. Новосибирск, 1991. 67с.


Моросанова Е.И. Средства для экспрессного контроля качества питьевых и минеральных вод // Питьевая вода Сибири-2006: материалы III науч.-практ. конф., Барнаул, 18-19 мая 2006. Барнаул: Параграф, 2006. с.75-77.


Моросанова Е.И. Тест -системы для химического анализа -эффективный инструмент контроля качества питьевых вод // Питьевая вода. 2005. No6(30). с.8-11.


Мотовилова Н.Ю., Волкотруб Л.П. Гигиеническая оценка питьевой воды города Томска // Сиб. мед. журн. (Томск). 2012. т.27, No3. с.151-157.


Муравьев А.Г., Кадис Р.Л. Методики количественного химического анализа питьевой и природной вод для внелабораторных и лабораторных условий // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. No8(92). с.20-24.


Мухин Н.В., Фомин М.И., Аксенова О.В., Иванова С.А. О качестве питьевой воды и ее влиянии на состояние здоровья человека / // Науч. мысль Кавказа. 2010. No2(14). с.39-47.


Нажметдинова А.Ш. Стойкие органические загрязнители воды // Экол. и развитие о-ва. 2012. No2(4). с.88-89.


Наянова Е.В., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В., Сергеева В.П. Избирательное фотометрическое определение низких содержаний оксоанионов хлора, брома и иода в питьевой воде / // Зав. лаб. Диагностика материалов. 2014. т.80, No12. с.20-24.

Наянова Е.В., Сергеев Г.М., Елипашева Е.В. Избирательное фотометрическое определение низких содержаний селена(IV) и селена(VI) в бутилированной питьевой воде // Журн. аналит. химии. 2016. т.71, No4. с.397-403.

Наянова Е.В., Елипашева Е.В., Куликов П.Н., Сергеев Г.М. Экологический мониторинг анионных форм токсичных веществ в питьевой воде Нижегородского района / // Вода: химия и экология. 2014. No10. с.3-7.

Наянова Е.В., Елипашева Е.В., Сергеев Г.М., Игнатов С.К. Ионный состав бутилированных минеральных вод Кавказского региона: экологический мониторинг / // Вода: химия и экология. 2013. No11. с.93-97.


Недачин А.Е., Дмитриева Р.А., Доскина Т.В. и др. Совершенствование санитарно-вирусологического контроля воды различного вида водопользования / // Вестн. РАМН. 2006. No4. с.22-27.

Недачин А.Е., Лаврова Д.В., Дмитриева Р.А. и др. Ускоренная оценка вирусного загрязнения обеззараженной воды / // Гигиена и санитария. 2007. No5. с.68-70.


Нефедова Е.Д., Мельцер А.В., Киселев А.В. и др. Метод интегральной оценки безвредности питьевой воды (опыт применения в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга") ВСТ. 2015. No4. с.30-35.


Никаноров А.М. Научные основы мониторинга качества вод. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. 576с.


Никифоров И.К. Контроль показателей качества очистки воды на основе гибридного нейросетевого модуля // Электротехника. 2013. No12. с.6-11.


Никифорова В.А., Прохоренко Е.А. Проблемы качества питьевой воды и пути их решения // Тр. Братск. гос. ун-та. Сер. Естеств. и инж. науки -развитию регионов Сибири. 2012. т.1. с.109-112.


Николаев Ю.И., Эфроимский А.И., Евграфова В.А. Определение остаточного активного хлора в водопроводной воде // ВСТ. 1996. No11. с.5-8. 7


Ницак Г.Б., Нестерова А.Р. Причины появления запаха в питьевой воде Екатеринбурга в летний период // ВСТ. 2016. No3. с.32-35. 3


Ниязметов М. Гигиеническая оценка качества воды в городе Хива // Гигиена и санитария. 2001. No2. с.30-31.


Новая разработка в области санитарно-вирусологического контроля воды // Питьевая вода. 2007. No3(39). с.31-33.


Ноллет Лео М.Л., Де Гелдер Лин С.П. Анализ воды. Справочник: пер. с англ. 2-го изд. СПб.: ЦОП "Профессия", 2012. 920с.


О качестве питьевой воды// Водопользование. Водоотведение. Водоподготовка. 2015. No2. с.25-28.


Общие суммарные показатели качества воды. с.13-40.


Ошкина А.В. Сравнительный анализ качества питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения Усть-Абаканского района Республики Хакасия // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып.19. В 2 т. Т.1. Абакан: ХГУ, 2015. с.187-188.


Парфенова В.В., Кравченко О.С., Павлова О.Н. и др. Микробиологическая характеристика воды озера Байкал как показатель качества и безопасности для здоровья населения / // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.49.


Петрова Н.А. Качество водопроводной воды города Рыбинска по данным биотестирования // Путь в науку. Биология, экология, химия: материалы II Междунар. молодежн. науч.-практ. конф., Ярославль, 24 апр. 2014. Ярославль: ЯрГУ, 2014. с.27-32.


Петрова Н.А. Качество водопроводной воды города Рыбинска по данным биотестирования // Соврем. проблемы биологии, экологии, химии: материалы Всерос. конф. молодых ученых. Ярославль: ЯрГУ, 2013. с.27-32.


Петросов В.А., Кобылянский В.Я. Формирование матриц комплексной оценки физико-химических параметров качества питьевой воды // Вестн. Нац. техн. ун-та / Харьков. 2002. Вып.20. с.131-135.


Петросов В.А., Кобылянский В.Я., Панасенко А.А. Геоинформатика в управлении качеством питьевой воды. Харьков: Основа, 2000. 112с.

--------------------------------------------------------


Петросян Валерий Самсонович (1942-), д.х.н., Профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. В 1988-2018 гг. заведовал Лабораторией физической органической химии. Специалист по токсикологии окружающей среды.


2010-Петросян В.С. Химическая безопасность воды // Вестн. РАЕН. 2010. т.10, No3. с.50-55. 8

2015-Петросян В.С., Шувалова Е.А. Разработка и совершенствование методов обеспечения химической безопасности водопользования // Вестн. РАЕН. 2015. т.15, No5. с.46-57. 12

2015-Петросян В.С., Шувалова Е.А., Филенко О.Ф. Выявление пороговых концентраций токсикантов при мониторинге качества вод методом оптической кардиографии пресноводных моллюсков // Экол. и пром-сть России. 2015. т.19, No6. с.4-10. 5

-----------------------------------------------

Пирогова С.В. Контроль качества коагулянтов на содержание металлов // ВСТ. 2003. No2. с.15-16.


Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: СанПиН 2.1.4.1074-01. М. Минздрав России, 2002. 103с.

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест: сан. правила и нормы СанПиН 2.1.559-96. Офиц. изд. М. Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 111с.


Полициклические ароматические углеводороды в воде водоисточникоов г. Уфы / Васильева А.И., Кантор Л.И., Труханова Н.В., Мельницкий И.А. // ВСТ. 2014. No5. с.12-19. 13


Пономарева О.Б., Кропанев А.Ю., Тоболкина Н.В. и др. Методики измерений состава и свойств проб вод / // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2014. No9(81). с.52-55.


Попикова К.С., Косинова И.И. Влияние санитарных зон водозаборов на качество питьевых вод // Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы междунар. науч.-практ. конф., Воронеж, 12 нояб. 2014. Ч.VII. Воронеж: ВГТУ, 2014. с.188-191. 3


Попов Н.С., Святенко А.В., Киреев Е.И. Классификация методов контроля качества природных вод // Вопросы соврем. науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2013. No3(47). с.245-261. 11


Попов Н.С., Святенко А.В., Киреев Е.И. Методы контроля и оценки качества природных вод // Журн. экологии и пром. безопасности. 2013. No1-2(57-58). с.33-43. 11


Пoрошин Д.Е., Савин В.В. Жесткость воды, проблемы и пути их решения // Питьевая вода. 2006. No3(33). с.2-5.


Пoрошин Д.Е., Савин В.В. Особенности аналитического контроля материала упаковочной тары при гигиенической оценке качества бутылированных питьевых вод // Питьевая вода. 2005. No6(30). с.22-24.


Приготовление питьевой воды, полноценной в физиологическом отношении. с.139-150.


Примин О.Г., Поршнев В.Н., Платонова О.А. и др. Концепция обеспечения санитарной надежности качества воды в водопроводной сети Москвы / // ВСТ. 2009. No8. с.44-47.


Прожорина Т.И., Хруслова И.П. Оценка качества водопроводной воды п.г.т. Анны Воронежской области // Современные проблемы геологии, географии и геоэкологии: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, Грозный, 25-28 марта 2013. Махачкала: АЛЕФ, 2013. с.328-329. 2

Прожорина Т.И., Хруслова И.П. Оценка качества централизованного питьевого водоснабжения г. Воронежа // Экология ЦЧО РФ. 2012. No2(29). с.89-91. 1


Прокопов В.А., Толстопятова Г.В., Мактаз Э.Д. Асбест и качество питьевой воды // Химия и технология воды. 1995. т.17, No4. с.353-363. 34

С3990 кх


Пяткова С.В., Шевченко Ю.С. Применение цитогенетических методов контроля в оценке качества природных вод // Техногенные системы и экологический риск: тез. докл. Х регион. науч. конф., Обнинск, 11-12 апр. 2013. Обнинск: ИАТЭ, 2013. с.69-70.

Г2013-12349 ч/з1 (Е081.4-Т.384)


Пятов Е.А., Белоконова Н.А. Исследование свойств природной питьевой воды Туран, обрабатываемой светом гелий-неонового источника // Питьевая вода. 2006. No2(32). с.4-8. 11


Пятов Е.А., Сафронова Н.М., Курманбаева А.С. Биотестирование питьевой воды, обработанной красным светом различной экспозиции // Питьевая вода. 2007. No4(40). с.27-30. 6


Рафикова Ю.С., Семенова И.Н., Биктимерова Г.Я. Содержание тяжелых металлов в питьевой воде юго-восточных районов Республики Башкортостан // Естеств. и техн. науки. 2016. No1(91). с.20-23.


Рахманин Ю.А. Научные основы дифференцированного нормирования качества питьевой воды в зависимости от видов питьевого водопользования и возрастных особенностей // Питьевые воды Сибири -2010: материалы V науч.-практ. конф., 20-21 мая 2010. Барнаул: Пять плюс, 2010. с.24-33.

Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И., Кирьянова Л.Ф. и др. Методика проведения гигиенической оценки расфасованных питьевых вод / // Санит. врач. 2006. No3. с.69-70.

Рахманин Ю.А., Журавлев П.В., Алешня В.В. и др. Научное обоснование совершенствования санитарно-бактериологического мониторинга при питьевом водопользовании / // Гигиена и санитария. 2014. т.93, No6. с.68-72.

Рахманин Ю.А., Красовский Г.Н., Егорова Н.А., Михайлова Р.И. 100 лет законодательного регулирования качества питьевой воды. Ретроспектива, современное состояние и перспективы / // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2015. No3(87). с.6-23.

Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И., Роговец А.И., Ческис А.Б. Новые нормативные документы по контролю качества питьевой воды / // ВСТ. 1995. No2. с.6-8.


Родионова Т.Е., Клячкин В.Н. Статистические методы оценки показателей качества питьевой воды // Докл. АН ВШ РФ. 2014. No2-3(23-24). с.101-110.


Розенталь О.М. Метрологическое обеспечение водно-экологического контроля // Водные ресурсы. 2012. т.39, No6. с.639-655.

Розенталь О.М. Необходимость и сущность нового подхода к оценке состава, свойств веществ и материалов (на примере контроля качества воды) // Химия в интересах устойчивого развития. 2015. т.23, No5. с.539-542.

Розенталь О.М. Теоретические основы контроля качества воды // Вода: химия и экология. 2013. No2. с.52-64.

Розенталь О.М., Авербух А.И. Введение в квалиметрию воды // Водные ресурсы. 2013. т.40, No4. с.418-432.

Розенталь О.М., Авербух А.И. Методология практической квалиметрии воды // Вода: химия и экология. 2015. No9. с.28-40.


Романова Н.С., Егоркина Г.И. Биотестирование как метод интегральной оценки токсичности и мутагенности питьевой воды // Обеспечение качественной питьевой водой населения Сибири: материалы науч.-практ. конф. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. с.106-111.


Романова О.Н., Новикова М.А., Куликова М.Г. Технические системы обеспечения заданных показателей качества воды // Инновации, качество и сервис в технике и технологиях: IV междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Юго-Зап. гос. ун-та, Курск, 4-5 июня 2014: сб. науч. ст. в 3 т. Т.2. Курск: ЮЗГУ, 2014. с.67-70.


Росин И.В., Бабкина С.С., Горюнова А.Г. Совершенствование системы аналитического контроля содержания марганца в воде на Рублевской станции водоподготовки // Энергосбережение и водоподготовка. 2012. No3(77). с.37-41.


Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. СПб.: Крисмас +, 2011. 264с.


Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки / Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. Изд. 2-е, перераб. СПб.: Крисмас +, 2012. 264 с.


Руководство по контролю качества питьевой воды: пер. с англ. / ВОЗ. М. Медицина, 1986. Т.1. Рекомендации. 1986. 123с.


Руководство по контролю качества питьевой воды: пер. с англ. / ВОЗ. 2 -е изд. М. Медицина, 1994. Т.1. Рекомендации. 256с.


Руководство по контролю качества питьевой воды: пер. с англ. / ВОЗ. М. Медицина. 1988.

Т.3. Контроль качества питьевой воды в системах водоснабжения небольших населенных пунктов. 1988. 123с.


Руководство по обеспечению качества питьевой воды. 3-е изд. Т.1. Рекомендации. Женева: ВОЗ, 2004. 63 с.


Румянцев В.А., Латыпова В.З., Поздняков Ш.Р. и др. Взвешенные наночастицы внутригородских природно-технических гидросистем как фактор опасности для качества воды водоисточников / // Рос. журн. прикл. экол. 2015. No1. с.49-53.


Рыков Р.С., Машкова О.А., Будник Л.И. Исследование токсичности полимерной тары для хранения питьевой воды и напитков // Питьевая вода. 2009. No3(51). с.32-34.


Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования: монография. М. ДеЛи принт, 2004. 301с. Показатели качества воды. Требования к качеству воды. с.7-20.


Савинкина А.Д., Савченко М.В., Брюханова Г.И. Качественный анализ воды природных источников Богучанского района // Нефтяная смена. Энергия будущего!: материалы II Всерос. науч.-практ. конф., Красноярск: СФУ, 2015. с.32-38.


Садыкова Р.М., Кирилина Т.В., Трегл Й. и др. Оценка качества и состояния природных вод в период восстановления после наводнения / // Вода: химия и экология. 2014. No9. C.3-8.


Сазыкина М.А., Кхатаб З.С., Кудеевская Е.М., Сазыкин И.С. Оценка качества воды родников г. Ростова-на-Дону на основе микробиологических и токсикологических показателей / // Вода: химия и экология. 2013. No1. с.102-107.


Сакирко М.В., Домышева В.М., Онищук Н.А. Химический состав и качество воды оз. Байкал // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.66-67.


Санамян А.Г., Дмитриева Р.А., Доскина Т.В. и др. Мембрана и мембранный модуль для вирусологического анализа воды / // Мембраны. Сер. Критические технологии. 2005. No3(27). с.28-33.


Саркисян К.А. Технология очистки и контроль качества питьевой воды Труновского района // Актуальные вопросы экологии и природопользования: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Ставрополь: АГРУС Ставроп. гос. аграрн. ун-та, 2014. с.189-191.


Свинец в водопроводной воде / Краснопевцева Б.А., Мальцев С.А., Краснопевцева Н.А. и др. // Экологические проблемы и здоровье населения: сб. ст. всерос. науч.-практ. конф., авг. 2016. Пенза: ПГСХА, 2016. с.52-57.


Сексяев А.А., Лабанова В.Н. Сезонное исследование химического состава питьевой воды // Экология и жизнь: сб. ст. 25 Междунар. науч.-практ. конф., ноябрь 2013. Пенза: ПДЗ, 2013. с.99-101.


Секунда А.А., Игнатьева Л.П., Чирцова М.В., Потапова М.О. Оценка интегрального качества питьевой воды в распределительной сети г. Иркутска / // Науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию медико-профилактического фак-та ИГМУ: сб. науч. ст. Иркутск, 2005. с.117-119.


Селезнева С.С. Сравнительная характеристика показателей качества питьевой воды с учетом методов очистки в домашних условиях // Актуальные проблемы инновационных систем информатизации и безопасности: материалы междунар. науч.-практ. конф. В 2 ч. Ч.2. Воронеж: ИПЦ "Науч. книга", 2010. с.185-189.


Семенова Д.А. Применение ГИС-технологий для анализа качества питьевой воды в г. Волжском // ХVII Регион. конф. молодых исследователей Волгоград. обл., Волгоград, 6-9 нояб. 2012. Волгоград: ВолгГАСУ, 2013. с.42-43.


Сериков Л.В., Шиян Л.Н., Тропина Е.А., Пушникова Т.К. Спектрофотометрическое определение озона в воде / // ВСТ. 2000. No1. с.24-25.


Сидорина Н.Г. Современные аспекты оценки качества питьевых минеральных вод // Питьевые воды Сибири -2010: материалы V науч. -практ. конф., 20-21 мая 2010. Барнаул: Пять плюс, 2010. с.104-106.


Сидорина Н.Г., Колпакова Н.А. Определение ортоборной кислоты в минеральных питьевых водах Новосибирской области // Вода: химия и экология. 2011. No9. с.23-26.


Система прогнозирования качества питьевой воды / Бубырь Д.С., Булыжев Е.М., Грехов Ю.А. и др. // Водоснабжение и канализация. 2014. No7-8. с.103-107.


Скворцов А.Ф., Сергеев Е.П., Елаховская Н.П. и др. К гигиенической оценке содержания хлороформа в питьевой воде / // Гигиена и санитария. 1983. No3. с.10-13.


Скрябин А.Ю., Поповьян Г.В., Тронь И.А. Микроводоросли как фактор, влияющий на органолептические свойства воды реки Дон // ВСТ. 2015. No8. с.38-42.


Сметанин Г.Н., Ягов Г.В. Опыт использования метода капиллярного электрофореза для анализа анионов в питьевой воде // Питьевая вода. 2001. No4. с.11-18.


Смирнов Д.Г. Геоэкологические особенности нанобактерий и разработка способов контроля их количества в различных природных объектах. Диссертация к.т.н. ТГУ. Томск, 2007. 25с.


Смирнов Д.Г. Импедансный метод контроля нанобактерий в воде // Научная сессия ТУСУР-2007: материалы докл. Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, Томск, 3-7 мая 2007. Ч.5. Томск: В-Спектр, 2007. с.70-74.


Смирнова В.О., Семенова Т.В., Смирнов О.В., Воробьева С.В. Контроль токсичности подземных вод питьевого назначения Тюменской области / // Изв. вузов. Нефть и газ. 2013. No1. с.109-113.


Современные средства для проведения эффективного санитарно-вирусологического контроля питьевой воды // Питьевая вода. 2007. No4(40). с.31-33.


Соколов Д.М., Кашинцев И.В., Соколов М.С. и др. Качество питьевой воды и инновационные методы контроля (проблемно-аналитический обзор) / // ВСТ. 2010. No8. с.15-25.

Соколов Д.М., Кашинцев И.В., Соколов М.С. Современные методы оценки качества питьевой воды // Прикл. токсикология. 2011. т.2, No1(3). с.36-50. В т.ч. даны лимиты качества питьевой воды по биологическим и микробиологическим показателям, приведены современные официально рекомендуемые средства -аттестованные питательные среды, петрифильмы и др., предназначенные для ускоренного определения патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

Соколов Д.М., Нечаев Д.Н. Петрифильмы (3MTMPetrifilmTM) -инновационные тест-системы для микробиологического контроля питьевой воды // ВСТ. 2013. No5. с.38-42.

Соколов Д.М., Соколов М.С. Аналитическая система для количественного анализа воды // Водоочистка. 2013. No5. с.34-38.

Соколов Д.М., Соколов М.С. Аналитическая система Spectroquant для эффективного контроля качества воды // ВСТ. 2012. No9. с.42-46.


Соколов С.М., Науменко Т.Е., Мельникова Л.А. и др. Экспресс-метод биохимической идентификации микроорганизмов в воде / // Сан. врач. 2007. No7. с.64.


Спиренкова О.В. Пространственно-временное распределение летучих фенолов в Новосибирском водохранилище и последующая трансформация фенола и его хлорпроизводных на различных стадиях водоподготовки: автореф. дис.. канд. техн. наук / Ин-т водных и экол. проблем СО РАН. Барнаул, 2013. 20с.


Спиренкова О.В. Сезонная динамика изменения качества воды в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла) // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2012. No1. с.206-209.


Спиренкова О.В., Носкова Т.В., Папина Т.С. Проблема образования хлорфенольных соединений в процессе подготовки питьевой воды (на примере г. Новосибирска) // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2011. No1. с.372-376.


Стандартные методики контроля качества воды (ИСО 9377-2: 2000) // Питьевая вода. 2001. No1. с.17-21.

Стандартные методики контроля качества воды (ИСО 15061: 2001) // Питьевая вода. 2001. No5. с.13-21.

Стандартные методики контроля качества воды (ИСО 16590: 2000) // Питьевая вода. 2001. No3. с.13-21.


Страхова Н.М. Определение акриламида в синтетических полиэлектролитах // ВСТ. 2003. No1. с.16-18.


Судакова И.К., Котова Т.В., Сахаров С.Н. Контроль качества воды -обеспечение ее экологической безопасности // Строит. вестник Тюменской обл. 2016. No2(76). с.40-41.

Сысуев В.В. Экологическое нормирование и мониторинг: учеб. пособие. М. Географ. фак. МГУ, 2014. 176с. Критерии оценки качества водных экосистем. с.64-94.


Сурмашева Е.В., Корчак Г.И., Михиенкова А.И. и др. Требования к качеству питьевой воды в Украине и инфекционная заболеваемость с водным путем передачи возбудителей// Гигиена и санитария. 2013. No6. с.33-37.


Тафеева Е.А., Иванов А.В., Вавашкин К.В. Мониторинг качества питьевых подземных вод на территории Республики Марий Эл // Гигиена и санитария. 2013. No3. с.30-32.


Терещенко А.Г., Баянова Т.В., Юшкеева Н.В. и др. Опыт внедрения лабораторно-информационной системы "Химик-аналитик" / // ВСТ. 2005. No1. с.14-17.


Томберг И.В. Сороковикова Л.М., Поповская Г.И., и др. Качество вод в бассейне р. Селенги / // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.84-85.

Томберг И.В., Синюкович В.Н., Сороковикова Л.М. и др. Качество вод р. Баргузин и ее притоков / // Питьевая вода в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, Иркутск, 23-28 сент. 2013. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. с.66-67.


Томилин В.И., Могильная Т.Ю. Исследование стоксовых и антистоксовых компонент сигнала лазерного прибора для контроля параметров питьевой воды // Вестн. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2015. No2(101). с.83-91.


Трунова И.Е., Зарецкая С.В. Гигиеническая оценка качества питьевой воды во Владивостоке // Тихоокеан. мед. журн. 2006. No3. с.64-66.


Тушкова Г.И. Экспресс-диагностика качества питьевой воды Алтайского края методами биотестирования // Обеспечение качественной питьевой водой населения Сибири: материалы науч. практ. конф. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. с.100-105.


Тымчук С.Н., Ларин В.Е., Соколов Д.М. Наиболее значимые санитарно-микробиологические показатели оценки качества питьевой воды // ВСТ. 2013. No11. с.8-14.

Тымчук С.Н., Ларин В.Е., Соколов Д.М. Санитарное нормирование и санитарный контроль основа обеспечения безопасности водных объектов // ВСТ. 2013. No10. с.9-15.

Тымчук С.Н., Ларин В.Е., Соколов Д.М., Соколов М.С. Основные принципы санитарно-микробиологической оценки воды, предназначенной для потребления человеком / // Экол. вестн. России. 2013. No6. с.40-50.


Унгуряну Т.Н., Лыжина А.В., Дементьевский В.С. и др. Качество питьевой воды в г. Новодвинске Архангельской области по данным многолетнего мониторинга / // Экол. человека. 2008. No4. с.6-10.


Ускова А.Ю., Темерев С.В. Особенности определения фенолов в природных поверхностных водах // Изв. Алт. гос. ун-та. Сер. Биол. науки. Науки о Земле. Химия. 2012. No3/1(75). с.207-209.


Усольцев В.А., Соколов В.Д., Краснова Т.А. Сравнительная оценка качества питьевой воды при обеззараживании // ВСТ. 1994. No4. с.23-24.


Фадеев В.В. Экспресс-мониторинг внутренних водоемов с использованием природных флуоресцентных индикаторов // Чистая вода: проблемы и решения. 2011. No1-2. C.55-66.


Файзиева Д.Х., Усманов И.А. Нормирование и стандартизация качества воды источников водоснабжения в Узбекистане // Экол. вестн. Узбекистана. 2015. No4(168). с.23-26.


Фарафонова Т.А., Ягов Г.В. Современное приборно-методическое обеспечение анализа питьевых и сточных вод // ВСТ. 1998. No3. с.15-16.


Федорович Н.Н., Федорович А.Н., Нагерняк М.Г., Сухачева А.И. Мониторинг качества питьевой воды / // Фундаментальные исследования. 2013. No10, ч.15. с.3423-3427.


Филимонова Е.А., Гоманюк Л.А. Практическое руководство по химическому анализу природных вод: учеб.-метод. пособие. М. МАКС Пресс, 2014. 50с.


Флянку И.П., Ляпин В.А., Любошенко Т.М. и др. Гигиенические требования к качеству воды. Системы очистки и обеззараживания воды / Омск: Полиграф. центр КАН, 2015. 118с.


Фокeева О.В., Потатуркина-Нестерова Н.И., Шроль О.Ю., Пантелеев С.В. Оценка качества водопроводной воды г. Димитровград / // Вода: химия и экология. 2012. No11(53). с.99-101.


Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной, радиационной безопасности по междунар. стандартам. Энциклопед. спр-к. 4 -е изд., М. Протектор, 2010. 1008с.


Фридман К.Б., Романцова В.Л., Воронюк Г.И., Башкетова Н.С. Новые методические подходы в проектировании зон санитарной охраны водоисточников / // Гигиена и санитария. 2014. т.93, No6. с.115-116.


Фрог Н.П., Шидловский С.А., Шидловский М.А. и др. Водоснабжение: пособие по модернизации / М. Обнинск: Фабрика офсетной печати, 2011. 192с. (Транссфера -Питьевая вода).


Хайдукова Е.В., Монина Е.С. Потребление и качество питьевой воды // Наука XXI века: опыт прошлого -взгляд в будущее: материалы междунар. науч.-практ. конф., СибАДИ. Омск, 2015. с.130-134.


Харабрин А.В. Экологический мониторинг качества воды и оценка барьерной роли сооружений водоподготовки: на примере Сев. ковшового водопровода г. Уфы: автореф. дис.. канд. техн. наук / Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. Уфа, 2004. 24с.


Хаустов В.В., Костенко В.Д., Дубяга А.П. Изменение химического состава подземных вод при эксплуатационном росте мощности зоны аэрации // Пром. и гражд. стр-во. 2012. No11. с.83-86.


Хващевская А.А., Копылова Ю.Г., Гусева Н.В. Оценка качества бутилированных вод г. Томска // Питьевые воды Сибири -2010: материалы V науч.-практ. конф., 20-21 мая 2010. Барнаул: Пять плюс, 2010. с.107-125.


Хованова С.Б., Репина М.Е., Непомилуева Л.И и др. Опыт работы Центральной аналитической лаборатории ООО "Тюмень Водоканал" / // ВСТ. 2014. No6. с.45-50.


Хохлова Н.В. Экологическая оценка качества питьевой воды поселка Октябрьский // В мире научных открытий: материалы всерос. студ. науч. конф. Т.2. Ульяновск: ГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. с.320-323. 2


Храменков С.В., Коверга А.В., Столярова Е.А., Рыбинскова Г.А. Автоматизированная информационная система качества воды / // ВСТ. 2002. No10. с.6-8.

-------------------------------------------------------------

1995-Хромченко Я.Л. Жуков Н.Н., Обеспечение контроля за доброкачественностью питьевой воды // ВСТ. 1995. No2. с.4-6.

1998-Хромченко Я.Л. Внедрение СанПин 2.1.4.559-96. Организация контроля за качеством питьевой воды // ВСТ. 1998. No12. с.5-9.

2012-Хромченко Я.Л., Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. и др. К плановому пересмотру СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" / // ВСТ. 2012. No6. с.3-7.

2015-Хромченко Я.Л. Гнипов А.В., Мазаев В.Т., О контроле качества питьевой воды и состава сточных вод в новых нормативных актах РФ // ВСТ. 2015. No4. с.4-11.

1999-Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г., Мандрыгин В.И. Контроль качества питьевой воды. М. Колос, 1999. 168с.


2020-Хромченко Яков Л. О питьевой воде. 2020. В книге рассматриваются возможности, ограничения и проблемы как централизованного, так и индивидуального питьевого водообеспечения (фильтры, бутилированная питьевая вода). Обсуждаются вопросы питьевой водоподготовки, качества водопроводной воды и ее администрирования в России.

----------------------------------------------------------------------

Цапко В.В., Гакал Р.К. Исследование питьевой воды // Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды: справ. пособие / Под ред. проф. Г.С. Яцулы. Киев: Здоровья, 1991. с.244-254. с.280-282.

-------------------------------------------------------------

Чалкин Станислав Филиппович, ООО НТЦ "Экон", Королкв, Московская область.

1997-Ракитин Георгий Валентинович; Генералова Валентина Константиновна; Кисарева Елена Вениаминовна; Чалкин Станислав Филиппович. Способ очистки водных растворов. Патент 2120410. 1998. Изобретение относится к обработке водных растворов, а именно к очистке водных растворов любых содержаний и концентраций для наиболее эффективной детоксикации. Водный раствор подвергают воздействию электромагнитного облучения частотой 3 Гц -500 МГц в красном или инфракрасном диапазоне длин волн от 0,2 мкм до 10 см и мощностью 1 -150 мВт/см2. Одновременно на водный раствор воздействуют потоком звуковой энергии в диапазоне частот 300 Гц -50 МГц интенсивностью 1 -150 мВт/см2. Способ решает задачу повышения эффективности, улучшения экологических показателей, снижения энергетических затрат.


Чеклаукова А.П. Хроматографический анализ катионов и анионов в природных и питьевых водах // ХХ Туполевские чтения: материалы междунар. молодежн. науч. конф., Казань, 22-24 мая 2012. Т.2. Казань: КГТУ, 2013. с.296-297. 3


Чемезов Д.А., Зверев К.В. Оценка качества питьевой и промышленной воды города Владимира // Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды: материалы 1 междунар. Экол. чтений, 21 окт. 2013: сб. науч. тр. М. Спутник+, 2013. с.54-57.


Чернова С.П., Курочкина М.В. Создание образцов для контроля качества питьевой воды // Вестн. Удмурт. ун-та. Физика и химия. 2011. Вып.2. с.87-90. 16


Чеснокова С.М., Фадеева Е.П. Оценка качества воды, потребляемой жителями Владимирской области // Экология речных бассейнов ЭРБ-2011: тр. 6-й междунар. науч.-практ. конф., 14-16 сент. 2011. Владимир: ВГУ, 2011. с.413-420. 5


Чиганова М.А. Влияние наступления ксенобиотиков на качество вод (на примере водных объектов -источников питьевого водоснабжения г. Москвы): автореф. дис.. канд. геогр. наук / ИВП РАН. М., 2013. 22с.


Чистяков М.А. Современный автоматизированный контроль качества питьевой воды (по материалам конференции) // Водоочистка. 2015. No11-12. с.17-20.


Чухров Ю.С. Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Кемеровской области (информ.-аналит. обзор) / отв. за вып. Ю.С. Чухров. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 163с. 2.2. Гигиеническая оценка качества водопроводной воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. с.65-118.


Шадский С.В. Гигиеническая оценка эффективности системы обеззараживания питьевой воды на НФС г. Юрги с применением установки АКВАХЛОР // Социально-гигиенические проблемы охраны здоровья населения Кузбасса: материалы юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию создания гос. санит.-эпидемиологической службы России. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. с.86-88.


Шевченко Г.А., Ушакова В.Г. Изучение воздействия землетрясений на химический состав поверхностных и подземных вод // Сан. врач. 2007. No9. с.70-72.


Ширяева И.А., Попова Е.В. Тяжелые металлы в питьевых водах различных природных геохимических провинций Пермского края как факторы канцерогенного риска для здоровья населения // Вестн. Пермского ун-та. Сер. Биология. 2014. Вып.4. с.89-96.


Шохирев А.А., Глушков А.Л. Автоматический контроль содержания дезинфекантов (хлора) в питьевой воде -необходимое условие обеспечения безопасности и качества водоснабжения в XXI веке // Водоснабжение и канализация. 2013. No3-4. с.92-98.


Шохирев А.А., Глушков А.Л. Автоматический контроль содержания дезинфектантов (хлора) в питьевой воде -необходимое условие обеспечения безопасности и качества водоснабжения в ХХI веке // Водоснабжение и канализация. 2014. No11. с.46-52.


Шрага М.Х., Бобун И.И., Мироновская А.В. и др. Гигиена питьевой воды: учеб. пособие / Изд. 3-е, доп. и перераб. Архангельск: КИРА, 2015. 224с.

Ч.II. 2.6. Гигиенические требования по организации надзора и контроля за качеством воды водных объектов. с.119-121.


Штамм Е.В., Шишкина Л.Н., Козлова Н.Б. и др. Анализ методов биотестирования в оценке качества воды / // ВСТ. 1997. No10. с.18-21.


Шуваева О.В. Современное состояние и проблемы элементного анализа вод различной природы: аналит. обзор. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1996. 47с.


Шувалова Е.А. Оптимизация работы системы мониторинга качества природных вод методом оптической кардиографии пресноводных моллюсков // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016. No11(107). с.16-21.


Эльпинер Л.И. Медико-экологические аспекты современных водных проблем // Водоснабжение и канализация. 2015. No1-2. с.97-112.


Вступительная статья ответственного редактора в книге Г.М. Баренбойма и М.А. Чигановой "Загрязнение природных вод лекарствами" (М. Наука, 2015. 283 с.)


Юрлова Н.А. Метод мембранной фильтрации для определения численности микроорганизмов в питьевой воде // Питьевая вода. 2006. No4(34). с.15-17.

Юрлова Н.А. Система ХАССП в водоснабжении. Микробиологические аспекты // Питьевая вода. 2006. No5(35). с.2-9.


Юрченко B.В., Кривцова Е.К., Беляева Н.Н. и др. Применение микроядерного теста для оценки питьевых вод / // Гигиена и санитария. 2008. No6. с.49-53.


Юрченко С.Г. Особенности микроэлементного состава питьевых вод г. Владивостока // Вода: химия и экология. 2015. No1. с.17-21.


Ягов Г.В. К вопросу об анализе общего органического углерода в пробах воды // Вода: химия и экология. 2013. No12. с.117-122.

Ягов Г.В. Мониторинг остаточного активного хлора в питьевой воде // Вода: химия и экология. 2010. No5. с.30-36.

Ягов Г.В. Определение общего азота в пробах воды // Вода: химия и экология. 2014. No5. с.82-86.


Якубаускас А.Н., Мельников И.О. Сравнительный анализ требований, предъявляемых национальными стандартами России, США, Германии и Франции к малогабаритным водоочистным устройствам // Вода: химия и экология. 2012. No11(63). с.41-47.


Якунина Н.И. Оценка качества питьевой воды г. Лиски Воронежской области // Техногенные системы и экологический риск: тез. докл. XIII регион. науч. конф. Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2016. с.124-125.


Ямансарова Э.Т., Громыко Н.В., Порошина Н.Н. Перспективы рационального применения растительных отходов для улучшения экологического качества питьевой воды // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: материалы IV междунар. науч.-практ. конф., Махачкала, 30 апр. 2014. Ч.2. Махачкала: Апробация, 2014. с.11.


Яценко Е.С., Ощепков С.В. Безопасность питьевой воды г. Барнаула // Вода: химия и экология. 2013. No12. с.108-112.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 2. Часть 2-08. Фильтры для воды

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание Книги:

## Глава 1. Контроль качества питьевой воды. 2


1.1 Физико-химические методы исследования воды.

1.2 Литература по контролю качества воды.

1.3 Очистка и обеззараживание воды.

1.4 Водоподготовка.


## Глава 2. Бытовые фильтры для воды. 141


2.1 Классификация бытовых фильтров для воды.

2.2 История появления фильтров для воды.

2.3 Фирмы, производители бытовых фильтров для воды.

2.4 Фильтры-кувшины.

2.5 Предфильтры.

2.6 Фильтр насадка на кран.

2.7 Фильтры для душа.

2.8 Проточные фильтры.

2.9 Фильтр под мойкой.

2.10 Фильтры с обратным осмосом.

2.11 Фильтры для обеззараживания воды.

2.12 Таблетки для очистки воды.

2.13 Литература по бытовым фильтрам для воды.


## Глава 3. Фильтры для походов. 282


3.1 Туристические фильтры в виде мундштука.

3.2 Туристические фильтры с помпой.

3.3 Гравитационные походные фильтры.

3.4 Мембранные фильтры.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------