# Ветроэнергетика. Каталог книг

Николай Алексеевич Колтовой

Приводится обзор литературы по Ветроэнергетике.

Ветроэнергетика. Каталог книг.


Николай Колтовой

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1960-Андрианов Виктор Николаевич, Быстрицкий Дориан Наумович, Вашкевич Константин Петрович, Секторов Владимир Рафаилович. Ветроэлектрические станции. М. Государственное энергетическое издательство, 1960. 320с. http://www.twirpx.org/file/593866/

------------------------------------------------------------

1953-Андрианов В.Н. Сельские ветроэлектрические станции и технико-энергетические основы их проектирования. Диссертация д-ра техн. наук / МИЭСХ. М., 1953. 32с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1906-Бауман Э.П. Современные ветряные двигатели и усовершенствование существующих ветряков. Харьков. 1906.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1989-Зубарев В.В., Минин В.А., Степанов И.Р. Использование энергии ветра в районах Севера: Состояние, условия эффективности, перспективы. Л. Наука, Ленинградское отделение, 1989, 208с. http://www.twirpx.org/file/256596/


1998-Минин В.А. Дмитриев Г.С.; Перспективы развития ветроэнергетики на Кольском полуострове. РАН. Кол. науч. центр. Ин-т физ.-техн. пробл. энергетики Севера. -Апатиты : КНЦ РАН, 1998. 97с.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Бежан А.В. Мировые производители ветроэнергетических установок // Энергохозяйство за рубежом. 2006. No6(229). с.21-25.


2007-Бежан А.В. Перспективы развития мировой ветроэнергетики: прогноз до 2030 г. // Пром. энергетика. 2007. No11. с.40-44.


2007-Бежан А.В., Минин В.А. Развитие ветроэнергетики в мире // Энергия: экон., техн., экол. 2007. No6. с.42-44.


2007-Бежан А.В. Экологические преимущества развития ветроэнергетики // Энергия: экон., техн., экол. 2007. No1. с.45-47.


2008-Бежан А.В. Ветроэнергетика Германии (статистический обзор) // Энергия: экон., техн., экол. 2008. No9. с.13-18.


2008-Бежан А.В. Проблема оледенения ветроэнергетических установок // Энергия: экон., техн., экол. 2008. No5. с.25-29.


2009-Бежан А.В., Минин В.А. Повышение энергоэффективности теплоснабжения зданий за счет применения ветроэнергетических установок // Научно-технические проблемы развития энергетики Севера: сб. науч. тр. Апатиты: КНЦ РАН, 2009. с.25-29.


2010-Бежан А.В. Экологический аспект применения ветроэнергетических установок в системах теплоснабжения // Физика окружающей среды: материалы VIII междунар. школы молодых ученых, Томск, 22-27 июня 2010. Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. с.22-24.


2010-Бежан А.В., Минин В.А. Математическое моделирование работы теплового аккумулятора в системе теплоснабжения с участием ВЭУ // Тр. Кольск. науч. центра РАН. Сер. Энергетика. 2010. Вып.1. с.158-165.


2011-Бежан А.В., Минин В.А. Математическое описание работы котельной совместно с ветроэнергетической установкой и тепловым аккумулятором // Теплоэнергетика. 2011. No11. с.20-25.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002-Безруких П.П., Безруких ПЛ. (мл.). Что может дать энергия ветра: Ответы на 33 вопроса. М. Недра, 2002. 39с.

https://www.twirpx.org/file/2677188/

--------------------------------------

2005-Безруких П.П. Концепция использования ветровой энергии в России /М. Книга Пента, 2005. 128с.


2008-Безруких П.П. Использование энергии ветра / М.: Колос, 2008.

-------------------------------------------------------

2014-Безруких Павел, Грибков Сергей. Ветроэнергетика. 2014. 304с. В книге рассмотрено современное состояние ветроэнергетики мира, динамика и перспективы ее развития. Изложены теоретические основы ветроэнергетики.

------------------------------------------------------

2010-Безруких Павел. Ветроэнергетика. Справочное и методическое пособие. 2010. 320с. В книге приведена история становления ветроэнергетики, рассмотрены перспективы ее развития. http://www.twirpx.org/file/1231082/

http://www.energystrategy.ru/editions/demo/vetroen_demo.pdf

----------------------------------------

2011-Безруких П.П., Безруких П.П. (младший). Ветроэнергетика. Вымыслы и факты. Ответы на 100 вопросов. М. Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации / Центр экологической политики России, 2011. 74с. http://www.twirpx.org/file/826346/

http://www.sustainabledevelopment.ru/upload/File/Books_2011/Veter_2011.pdf

---------------------------------

2015-Безруких П.П. Эффективность возобновляемой энергетики. Мифы и факты.

https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-vozobnovlyaemoy-energetiki-mify-i-fakty


2000-Атлас ветров России / Старков А.Н., Ландберг Л., Безруких П.П., Борисенко М.М. М. РДИЭЭ-Рисо, 2000. 551с.


2001-Безруких П.П., Ландберг Л., Старков А.Н. Атлас ветров России // Электр. ст. 2001. No6. с.51-54.


2004-Безруких П.П., Бушуев Д.А. Вопросы использования ветровой энергии в мире // Энергосбережение теория и практика: тр. 2 всерос. шк.-семинара мол. ученых и специалистов, Москва, 19-21 окт. 2004 г. М. МЭИ, 2004. с.17-21.


2005-Безруких П.П., Стребков Д.С. Возобновляемая энергетика: стратегия, ресурсы, технологии. М. ГНУ ВИЭСХ, 2005. 264с.


2006-Безруких П.П., Бушуев Д.А. Об оценке энергетической эффективности солнечных и ветровых установок // Вестн. МЭИ. 2006. No1. с.40-43.


2008-Безруких П. Поветруэнергетика // Альтернативная энергетика. 2008. No3(9). с.12-16.


2010-Безруких П.П. Ветроэнергетика мира и России. Экон. и техн. аспекты // Вести в электроэнергетике. 2010. No1. с.26-31.


2010-Безруких П.П. Ветроэнергетика. (Справочное и метод. пособие). М. ИД."Энергия", 2010. 320с.


2011-Безруких П.П. Ветроэнергетика и окружающая среда // Энергия: экон., техн., экол. 2011. No12. с.2-10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Белашов А.Н. Ветряная электрическая станция Белашова. http://belashov.info/electric.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Анализ технических характеристик ВЭУ ведущих фирм мира.// Международная научная конференция "Инновации в науке и образовании -2006": сб. докл. / КГТУ. Калининград: Изд-во КГТУ, 2006.


2006-Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Современная ветроэнергетика: тенденции развития, проблемы и некоторые пути их решения.// Электрика. 2006. No 8. С. 19-22.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики. М. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. 80с. http://www.twirpx.org/file/2317250/


2016-Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установокю. Учебно-методическое пособие. М. Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. 59с.

http://www.twirpx.org/file/2286854/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Бетц Альберт. Энергия ветра и её использование посредством ветряных двигателей /Пер. с нем. Геттинген: Изд-во "Руперт", 1926. (2-е издание Харьков. Гос. науч.-техн. изд-во Украины, 1933).


1930-Бетц А. Ветряные двигатели в свете современных исследований. Успехи физических наук. т.Х. вып.2, 1930. 26с. Классическая работа Альбера Бетца 1927 года в переводе профессора В. Шулейкина. Рассмотрены состояние и перспективы развития ветровой энергетики (на момент написания статьи). Выведены формулы для расчета ветрового колеса.


Закон Беца (Betz law) определяет максимальную энергию, которую можно получить от "гидравлического ветрового двигателя", или ветрогенератора. Закон Беца был открыт 1919 немецким физиком Альбертом Бецом. По этому закону, ветрогенератор может произвести не более 59,3- от кинетической энергии ветра.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Бирюков А.В. Создание ветряной турбины. Ветряная турбина. Проект Дейва Массела. Рассмотрен принцип создания ветряной турбины приведены чертежи, и технологические карты создания турбины. http://www.twirpx.org/file/466379/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бойко Ю.В., Бункин П.Я., Филаретов В. Ф. Создание ветроэнергетических установок малой мощности // Нетрадиционнаяэнергетика и технология. Материалы международной конференции. Ч. 1. Владивосток: ДВО РАН, 1995. С. 60.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Брызгунов Игорь Михайлович. Карта ветропарков. https://rawi.ru/windpower/projects-map/


2019-Обзор рынка ветроэнергетики за 2019 год.

https://rawi.ru/windpower/market-report/report-2019/


2020-Брызгунов И.М. Ветроэнергетический рынок России. Конф. Возобновляемые источники энергии. М. 2020. с.77-80. https://elibrary.ru/item.asp?id=44253639&selid=44253640

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ветряки. Журнал "САМ" -это практичная и полезная информация в области строительства, ремонта и благоустройства вашего жилища. Данный выпуск посвящен альтернативным источникам энергии, а именно -энергии ветра и солнца. Приводятся примеры рационального использования природных ресурсов для обогрева и освещения жилища.

http://allday1.com/index.php?newsid=147532

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Войцеховский Б.В., Войцеховская Ф.Ф., Войцеховский М.Б. Микромодульная ветроэнергетика. Ин-т гидродинамики СО РАН. Новосибирск, 1995. 71с. http://www.twirpx.org/file/769831/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-Ганджа С.А. Применение асинхронизированных синхронных генераторов для автономных и сетевых ветроэнергетических установок / С.А.Ганджа // Альтернативная энергетика и экология. М: НИИЭС. 2010 - No1. с.25-28.


2013-Ганджа С.А., Мартьянов А.С. Методика инженерного расчета вентильных электрических машин с аксиальным магнитным потоком // Вестник ЮУрГУ. Серия "Энергетика". - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2013. No 13. С. 85-87.


2013-Ганджа С.А., Мартьянов А.С. Определение оптимальных габаритных размеров для вентильных машин с аксиальным магнитныустановки (ВМАП) // Вестник ЮУрГУ. Серия "Энергетика". Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2013. No 13. С. 88-90.


2014-Ганджа С.А., Мартьянов А. С. Методика ускоренного расчета синхронных генераторов с аксиальным магнитным потоком //Альтернативная энергетика и экология. - М.: НИИЭС. 2014. No 5. С. 42-44.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1935-Гоннеф Г., Келлер М. Ветроэлектрические станции. 1935. 116 с.

https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=228848#FF1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горбунов Александр. Жизнь без проводов. Как изготовить ветроэлектростанцию для электроснабжения дома. Издательские решения, 2017. 60с. http://www.twirpx.org/file/2355680/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дедун Алексей. Ветроэнергетическая станция. Комплексная оценка эффективности строительства.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Денисенко О.Г., Козловский Г.А. Преобразование и использование ветровой энергии. К.: Техника, 1992. 176 с. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дзендзерский В.А., Пивняк Г.Г. Ветроэнергетика. Информационно-аналитический обзор по альтернативной энергетике. Монография. Днепропетровск: НГУ, 2014. 156с. http://www.twirpx.org/file/1767956/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1998-Дмитриева Г. А., Макаровский С. И., Хвощинская 3. Г. Анализ работы неуправляемой ветроэлектрической установки в автономной энергосистеме . Электричество. 1998. No6. С.12-18.


1998-Дмитриева Г.А. Анализ работы неуправляемой ВЭУ в автономносистеме // Электричество, 1998. No 6. С. 16-23.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дьяков А.Ф., Перминов Э.М., Шакарян Ю.Г. Ветроэнергетика России. Состояние и перспективы развития / М. Издательство МЭИ, 1996. - 219 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1959-Закржевский Э.Р. Ветродвигатели для механизации животноводческих ферм. Минск: Редакция с.-х. литературы, 1959. 199с. http://www.twirpx.org/file/1415158/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иванов И.И. Иванова Г.А., Перфилов О.Л. Модельные исследования роторных рабочих колес ветро-энергетических станций / Сб. науч. тр. Гидропроекта. - 1988. - Вып. 129. - С.106-113.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Игнатьев С.Г. Новые методы оценки энергии ветра и оптимизации параметров ветроэнергетических установок. M. Шанс, 2016. 615c. https://www.twirpx.org/file/2557362/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каргиев В.М. Ветроэнергетика. Руководство по применению ветроустановок малой и средней мощности. Предлагаемое руководство подготовлено российским центром солнечной энергии "Интерсоларцентр" в рамках работ по проекту ОРЕТ (Organization for Promotion of Energy Technologies) на базе материалов, предложенных исследовательским агентством ETSU (Великобритания) -партнером "Интерсоларцентра" по ОРЕТ. http://www.twirpx.org/file/16763/

http://x-faq.ru/index.php?action=dlattach;topic=162.0;attach=2219

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/wind/windenergy_guide.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1951-Кармишин А.В. Ветер и его использование. М. Гостехиздат. 1951. 63с. Научно-популярное издание об использовании ветра в народном хозяйстве.

http://www.twirpx.org/file/1690640/

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauchno-populyarnaya_biblioteka''_-28ser.GTI-29/Karmishin_A.V._Veter_i_ego_ispol'zovanie.(1951).[djv-fax].zip

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012-Кашкаров Андрей Петрович. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции. 2012. 144с.++ http://www.twirpx.org/file/928714/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кенисарин М.М., Кенисарина К.М. Развитие ветроэнергетики в мире и перспективы ее развития в странах СНГ и Прибалтики. 31с. http://www.twirpx.org/file/567788/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1882-Кирпичников С., Ветреные приводы. Киев, 1882. 35с.

http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/5561-kirpichnikov-s-vetrenye-privody-kiev-1882#mode/inspect/page/2/zoom/4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-Кирпичникова И.М., Мартьянов А. С. О преобразовании энергии в ветроэнергетических установках малой мощности // Наука ЮУрГУ: материалы 61-й научной конференции. Секция технических наук. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2009. No 2. С. 304.


2010-Кирпичникова И.М., Мартьянов А. С., Соломин Е. В. Преобразование энергии в ветроэнергетических установках // Альтернативная энергетика и экология. - М.: НИИЭС. -2010. No 1. С. 93-97.


2011- Кирпичникова И.М., Мартьянов А.С., Соломин Е.В. Секрет производства (ноу-хау) "Способ регулирования отбора мощности генератора ветроэнергетической установки" // Приказ No 60 от 18.02.2011 г. ГОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет".


2013-Кирпичникова И.М., Мартьянов А.С., Соломин Е.В. Моделирование генератора ветроэнергетической установки // Электротехника. М.: 2013. No 10. С. 46-49.

---------------------------------------------------------

2013-Соломин Е.В. Киндряшов А.Н., Мартьянов А.С., Электрические машины ветроэнергетических установок с вертикальной осью вращения // Альтернативная энергетика и экология. М.: НИИЭС. 2013. 1-2. с.59-62.

-----------------------

2014-Соломин Е.В. О размещении ветроэнергетических установок на зданиях и сооружениях.

https://cyberleninka.ru/article/n/o-razmeschenii-vetroenergeticheskih-ustanovok-na-zdaniyah-i-sooruzheniyah

-----------------------------------

2026-Соломин Е.В. Ветроэнергетика. СПб. Лань. 2016. 332с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Климов Г.М. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии для получения теплоты в системах теплоснабжения: энергия ветра. Методическая разработка. -Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. 50с. https://www.twirpx.org/file/2573028/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Костюков И.Ю. Некоторые аспекты создания вертикально-осевых ветроэнергетических установок // Нетрадиционная энергетика и технология. Материалы международной конференции. Ч. 1. Владивосток: ДВО РАН, 1995.-С. 54.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003-Кривцов В.С., Олейников А.М., Яковлев А.И. Неисчерпаемая энергия. Книга 1. Ветроэлектрогенераторы. Учебник. Харьков. 2003. 400с.

-------------------------------------------------------------

2004-Кривцов В.С., Олейников А.М., Яковлев А.И. Неисчерпаемая энергия. Книга 2. Ветроэнергетика. Учебник. Харьков. 2004. 519с. http://www.twirpx.org/file/229787/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996-Курочкин Ф.П. Основы проектирования корабельных ВСУ (ветро силовых установок). М. МАИ. 1996. кп+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Летис К. Уроки проекта ПРООН-ГЭФ Казахстан -инициатива развития рынка ветроэнергии. Астана. 2011. 68с. http://www.twirpx.org/file/1358408/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лукутин Б.В., Киушкина В.Р. Ветроэлектростанции в автономной энергетике Якутии. Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 202с. http://www.twirpx.org/file/829381/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011-Лысенко Г.И. Ветросолнечные системы как источник альтернативной энергии. Харьков. Новое слово. 2011. 112с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лятхер В.М. Развитие ветроэнергетики // Малая энергетика. - 2006. - No1-2 (4-5). - С. 18-38.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Монин Илья. Я как-то проводил ручной расчёт тягового воздушного винта и получил совпадения расчетных КПД винтов с реальными значениями для винтов самолётов Ту-95 и Ан-2

https://dzen.ru/media/id/5f49008ec783cc14a77a0482/tiagovyi-vozdushnyi-vint-samoleta-kak-rabotaiut-i-pochemu-oni-tak-shumiat-5f7ef8ffdee6654398ad26f2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008-Никитенко Г.В., Коноплев Е.В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения. (Ставропольский государственный аграрный университет). Ставрополь: АГРУС, 2008. 152с. http://www.twirpx.org/file/1522070/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005-Николаев Владимир Геннадьевич, Вашкевич К.П., Маслов Л.А., Опыт и перспективы развития ветроэнергетики в России // Малая энергетика. 2005. No1-2(2-3). с.56-66.


2006-Николаев В.Г., Современное состояние и тенденции развития мировой ветроэнергетики / В.Г. Николаев, С.В. Ганага // Малая энергетика. 2006. -No1-2.


2011-Николаев В.Г. Уроки развития мировой ветроэнергетики / //Естественные и технические науки. 2011. No2. с.456-465.


2012-Николаев В.Г. Ганаг С.В., Перминов Э.М. Состояние и перспективы развития мировой и отечественной ветроэнергетики. Часть 1. Мировая ветроэнергетика// Библиотечка электротехника. 2012. No8. 124с.


2012-Николаев В.Г. Ганаг С.В., Перминов Э.М. Состояние и перспективы развития мировой и отечественной ветроэнергетики. Часть 2. Отечественная ветроэнергетика / // Библиотечка электротехника. 2012. No9. 100с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-Олешкевич М.М. Нетрадиционные источники энергии. Часть 1. Ветроэнергетика. Учебно-методическое пособие "Электроснабжение" в 2 частях. (Часть 1). Минск: БНТУ 2007. 53с.

https://www.twirpx.org/file/3160101/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Охрименко Борис, Компания "Любимый Берег" Севастополь, пр.Нахимова, 5-а. http://lubimyibereg.ulcraft.com Разработка ветрогенераторов "Попутный ветер". Модель ПВ-1500.Диаметр 1,5м, вес 100кг. Выработка электричества начинается от скорости ветра 1м/сек. Разработали колесо, и электрогенератор (врутри). Внутри конуса находятся блины, мощность можно увеличить. Мощность данной модели 3кВт. Стоит 120.000руб. Производство в Херсонесе, завод Контакт. Ветрогенератор поставляется в комплекте: ветроколесо, генератор электричества, контроллер заряда батареи, опорная нога -1 метр. Среднесуточная выработка энергии -12 кВт. Напряжение электрогенератора -12/24/48 вольт

2016-Видео. https://www.youtube.com/watch?v=Y6AkieGh7dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Развитие технологий ветроэнергетики в мире. Аналитический центр при правительстве РФ, октябрь 2013. 12с. http://www.twirpx.org/file/1641719/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1982-Де Рензо Д. (ред.). Ветроэнергетика. Под ред. Д. де Рензо: М. Энергоатомиздат, 1982. 272с. http://www.twirpx.org/file/77483/, http://www.twirpx.org/file/1463921/

http://gildiam.ru/Portals/0/doc/literature/Vetroenergetika.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Родионов Владимир. Энергетик: проблемы настоящего и возможности будущего.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабинин Г.Х. Теория и аэродинамический расчет ветряных двигателей / Г.Х. Сабинин // Сборник ВСНХ СССР "Труды научно-исследовательских институтов промышленности". - No 482. Вып. 104. Тема - Проблема использования энергии ветра. - М. Л.: ОГИЗ, Гос. Науч.-техн. изд-во, 1931. - 70 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сидоров В.В. Ветроэнергетические установки и системы / М.: Внешторгиздат, 1990. - 3 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-Соколовский Ю.Б. Ветроэнергетические установки -экологически чистые источники энергии. Конференция "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Иерусалим. 19 октября 2015 года. http://www.ecoimper.net/content/PDF/1036_Sokol.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-Соловьев А., Дегтярев Кирилл. Ветреная ветряная энергетика. Наука и жизнь. 2013. No7.

https://www.nkj.ru/archive/articles/22733/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-Стела Александр. Неизведанные ресурсы ветроэнергетики. Тайны Вселенной. 2016. No10(108). С.12-15.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1990-Твайделл Дж., Уэйр А. Ветроэнергетика // Возобновляемые источники энергии = Renewable energy resources. М. Энергоатомиздат, 1990. 393с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Толмачев В.Н., Орлов А.В., Булат В.А. Эффективное использование энергии ветра в системах автономного энергообеспечения. СПб: ВИТУ, 2002. - 203 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Турян К.Дж. Стрикленд Дж.Х., Берг Д.Э. Мощность ветроэлектрических агрегатов с вертикальной осью вращения / // Аэрокосмическая техника. - 1988. - No 8. С. 105-121.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Украинская Альтернативная Энергетика Каталог ветрогенераторов EuroWind. Собраны все как промышленые так и малогабаритные ветрогенираторы даны как схемы так и описания и характеристики от изготовителей. http://www.twirpx.org/file/698785/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фатеев Ефим Михайлович. д.т.н., член-корр. Академии с.-х. наук.

--------------------------------------

1933-Фатеев Е.М. Системы ветродвигателей. Госэнергоиздат. 1933.

----------------------------------

1948-Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. М. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1948. 544с. http://www.twirpx.org/file/522209/

--------------------------

1948-Фатеев Е.М. Ветряные мельницы. М. Московский большевик, 1948. 68с.

http://www.twirpx.org/file/149548/

---------------------------

1949-Фатеев Е.М. Как сделать самому ветроэлектрический агрегат. Массовая радиобиблиотека. Госэнергоиддат. 1949. 66с. http://x-faq.ru/index.php?action=dlattach;topic=162.0;attach=2179

https://www.twirpx.org/file/2018105/

------------------------------------------

1957-Фатеев Е.М. Ветродвигатели и их применение в сельском хозяйстве. М. Машгиз. 1957. 320с.

--------------------------------------------------

1957-Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. Государственное издательство сельско-хояйственной литературы. Москва, 1957. 532 с.


1959-Фатеев Е.М. Вопросы ветроэнергетики. Сборник статей. Издательство АН СССР, 1959.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Харитонов В.П. Автономные ветроэлектрические агрегаты. М. Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства, 2006. 280с.

http://www.twirpx.org/file/523930/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1957-Шефтер Яков Иосифович, Рождественский Иван Васильевич. Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках. М. Издательство министерства Сельского Хозяйства СССР, 1957. 147с.+ http://www.twirpx.org/file/2238184/

----------------------------------------------------------------------------------

1967-Шефтер Я.И., Рождественский И.В. Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. М. Колос. 1967. 376с.+ В настоящей книге подробно описаны устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт ветроагрегатов, рекомендованы способы изготовления самодельных ветроэлектрических установок. http://www.twirpx.org/file/1423366/

-------------------------------------------------------------

1972-Шефтер Я.И. Ветроэнергетические агрегаты. М.: Машиностроение, 1972. 288 с.

----------------------------------------------------------

1983-Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. М. Энергоатомиздат, 1983. 200с.

http://www.twirpx.org/file/2237188/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щербаков И.Ф. Ветроэнергетическая установка с вертикальным ротором и поворотными лопастями // Нетрадиционная энергетика и технология. Материалы международной конференции. Ч. 1. Владивосток: ДВО РАН, 1995. с.57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юсупов К.Н. Энергия ветра от компании Siemens. Статья. Турбины и Дизели. 2010. No5. с.2-5.

Оценка ветроэнергетического потенциала России. https://www.twirpx.org/file/2437377/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001-Яковлев А.И., Затучная М.А., Иеркушев В.Н., Пашков В.Н. Аэродинамический расчет ветротурбин пропеллерного типа. Учеб. пособие по курсовому проектированию/ Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2001. 78с. http://www.twirpx.org/file/111550/


2002-Яковлев А.И., Затучная М.А. Расчет ветротурбин с вертикальной осью вращения. Учеб. пособие по курсовому проектированию. Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т ХАИ, 2002. 61с. http://www.twirpx.org/file/111540/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2007-Янсон Ричард Александрович. Ветроустановки. Учебное пособие, издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва. 2007. 36с. http://www.twirpx.org/file/109563/

http://invertory.ru/help/vetroustanovki.pdf

http://rosinmn.ru/ecovillage/energy/wind/vetroustanovki.pdf

------------------------------------------

2005-Янсон Р.А. Теория идеального горизонтально-осевого ветродвигателя в свободном атмосферном потоке. Москва. Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана.2005. 32с.

http://www.twirpx.org/file/535050/

http://rosinmn.ru/ecovillage/energy/wind/theory_of_ideal_wind_turbine.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Библиография по ветроэнергетике за 1990-2012.


-Абаев А.В., Долинский А.В., Беляков П.Ю. Расчет энергетических характеристик и испытания гелиокоидального ротора ВЭУ // Прикладные задачи электромеханики, энергетики, электроники. Инженерные идеи XXI века: тр. всерос. студ. науч.-техн. конф., Воронеж, 19-20 мая 2009. Воронеж: ВГТУ, 2009. с.137-138.

-Абдрахманов Р.С., Грациенко С.Ю. Влияние ветроэнергетических генерирующих комплексов на коммуникационные системы // Энергетика 2008: инновации, решения, перспективы: материалы докл. междунар. науч.-техн. конф., Казань, 15-19 сент. 2008. В 5 кн. Кн.3. Электроэнергетика и электроника. Казань: КГЭУ, 2008. с.44-46.

-Абдрахманов Р.С., Назмеев Ю.Г., Якимов А.В. Об эффективности использования ветроэнергетики в регионах РФ с умеренными скоростями ветра // Изв. РАН. Энергетика. 2001. No5. с.93-102.

-Абдрахманов Р.С., Якимов А.В., Назмеев Ю.Г. Оценка эксплуатационных характеристик крупных ВЭС на основании ветроэнергетичсеких расчетов // Ресурсоэффективность и энергосбережение в современных условиях хозяйствования: тр. 4 междунар. симп., Казань, 18-19 дек. 2003 г. Казань: КГТУ, 2004. с.473-479.

-Абдрахманов Р.С., Якимов А.В., Назмеев Ю.Г. Эффективность крупных ветроэлектрических генерирующих комплексов в условиях Дальнего Востока // Электрика. 2004. No5. с.25-27.

Абдурашитов Ш.Р. Общая энергетика: учеб. пособие. 2-е изд. Уфа: УГАТУ, 2006. 334 с.

-Абрамовский Е.Р., Городько С.В., Свиридов Н.В. Аэродинамика ветродвигателей: учеб. пособие. Днепропетровск: ДГУ, 1987. 220 с.

-Аванесова Т.И., Мокряк А.В. Экономическая оценка использования ветровых энергетических установок в Камчатской области // Вестн. Камчат. ГТУ. 2006. Вып.5. с.139-148.

-Аверин А.А. Повышение эффективности энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей с использованием ветродизельной установки: автореф. дис. . канд. техн. наук / ЧГАУ. Челябинск, 2009. 23 с.

-Аверин А.А., Шерьязов С.К. Использование гелиоветродизельных установок в системе децентрализованного энергоснабжения // Достижения науки агропромышленному производству: материалы юбил. XLV междунар. науч.-техн. конф. Ч.4. Челябинск: ЧГАУ, 2006. с.234-238.

-Аверьянов В.К., Карасевич А.М., Федяев А.В. Системы малой энергетики: соврем. состояние и перспективы развития. Т.1. М. Страховое ревю, 2008. 466 с.

-Автономная ветроэлектрическая установка мощностью 1 кВт для фермерского хозяйства / Яковлев А.И., Тыхевич О.О., Бондаренко В.С. и др. // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 4 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 12-13 мая 2004 г. В 4 ч. Ч.4. М. ГНУ ВИЭСХ, 2004. с.181-186.

-Автономные ветровые энергоустановки с аккумуляторами тепла / Попель О.С., Фрид С.Е., Ефимов Д.В., Анисимов А.М. // Альтернативная энергетика и экология. 2008. No11. с.78-85.

Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования: каталог / сост. Мишуров Н.П., Кузьмина Т.Н. М. Росинформагротех, 2010. 116 с.

-Агабабов В.С., Байдакова Ю.О., Костюченко П.А. Повышение эффективности работы бестопливной установки для производства электроэнергии за счет использования ветроэнергетической установки // Энергосбережение и водоподготовка. 2010. No4(66). с.22-24.

-Азаматов З., Канунников Р. Вертикальный взлет // Альтернативная энергетика. 2008. No4(10). с.22-23. Разработан новый ветрогенератор с вертикальной осью вращения.

-Алексеев Б.А. Ветроэнергетика мира и ее проблемы // Энергетика за рубежом. 2007. No5. с.31-47.

-Алексеев Б.А. Международная конференция по ветроэнергетике // Электр. ст. 1996. No2. с.62-71.

-Алексеев Б.А. Современные ветроэлектрические установки и прибрежные ветроэнергетические комплексы // Энергетика за рубежом. 2008. No1. с.33-48.

-Алексеев В.В., Нефедова Л.В. Ветроэнергетические программы Индии // Возобновляемая энергетика: сб. науч. тр. / Географ. фак-т МГУ. М. Изд-во Моск. ун-та, 1999. с.154-162. -Алхасов А.Б. Возобновляемая энергетика. М. ФИЗМАТЛИТ, 2010. 256 с.

-Алхасов А.Б. Возобновляемые источники энергии: учеб. пособие. М. МЭИ, 2011. 272 с.

-Амадзиев А.М., Магомедова Н.А. Современное состояние и перспективы ветровой энергетики // Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы: материалы 2 междунар. конф., 27-30 сент. 2010. Махачкала: АЛЕФ, 2010. с.101-104.

-Амиров Ф.Г. Влияние циркуляции ветра вокруг лопастей ветродвигателя на его аэродинамику // Вестник машиностроения. 2009. No12. с.86-88.

Харитонов В.П. и др. Анализ характеристик ветроэлектрических установок / // Техника в сельском хозяйстве. 2004. No5. с.11-13.

-Анализ эффективности применения ветроэнергетических установок в Астраханской области / Абельдаев А.Р., Беляева В.А., Жаворонков Д.В., Зайнутдинов Р.А. // Электрика. 2007. No7. с.26-29.

-Гайнер А.В., Жмудяк Л.М., Араужо Л.С., Гайнер Д.А. Аналитическая теория ветродвигателей с осью вращения, перпендикулярной ветру / Барнаул: АлтГТУ, 2006. 68с.

-Андрианова Л.П., Хайруллин Р.Р. Ветродвигатель с диффузором // МЭСХ. 2010. No3. с.15-16.

-Антипов В.Н., Данилевич Я.Б. Анализ и исследование соразмерного ряда синхронных машин как ветрогенераторов в диапазоне частот вращения 75 300 мин-1 // Электротехника. 2009. No1. с.27-33.

-Антушева И.С. Экономические предпосылки использования ветроэлектрических станций в энергосистемах: автореф. дис. . канд. экон. наук / ЛПИ. Л., 1949. 15 с.

-Ардапкина А.В., Голубов А.С., Литвиненко А.М. Ветроэлектрогенератор с пониженным пусковым моментом // Прикладные задачи электромеханики, энергетики, электроники. Инженерные идеи XXI века: тр. Всерос. студ. науч.-техн. конф., Воронеж, 16-17 мая 2006 г. Воронеж: ВГТУ, 2006. с.128-130.

-Артемова Н.И., Ермоленко Б.В. Современное состояние и перспективы развития ветроэнергетики в России и мире // Успехи в химии и хим. технологии. 2009. Т.ХХIII, No11. C.10-14.

-Артемьев А.Ю. Сравнительная оценка эффективности ветроэнергетических установок в Республике Саха (Якутия) // Молодая мысль развитию энергетики: материалы IV межвуз. науч.-техн. конф. студентов и магистрантов. Братск: БрГУ, 2011. с.4-6.

-Аскаров Е.С. Конструкция ветроустановки малой мощности // Вестн. машиностроения. 2007. No11. с.74-76.

-Аскаров Е.С. Повышение эффективности работы ветровой энергетической установки малой мощности // Вестник машиностроения. 2011. No2. с.93-96.

-Ачикасов Р.Р. Ветроизмерительный комплекс на планируемых площадках размещения Дальневосточной ветроэлектростанции // Малая энергетика. 2009. No1-2(10). с.92-93.

Бабаев Б.Д. Стабильная мощность солнечной ветроэнергетической установки // Альтернативная энергетика и экология. 2012. No1(105). с.26-27.

Бабак А.Г. Аналитическая модель ветроэлектромеханического нагревателя воды с постоянными магнитами // Электроника и электрооборудование транспорта. 2005. No3-4. с.35-40.

-Бабокин Г.И. Результаты испытания микроГЭС и ветроэнергетической установки в Тульском регионе // Вести в электроэнергетике. 2005. No4. с.46-48.

-Бабокин Г.И. Энергетический ресурс возобновляемых источников энергии Тульского региона. М. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. 144 с.

Гл.3. Оценка энергетического ресурса ветровой энергии в Тульской области. с.48-70.

-Байрамгулов Ю.Ж., Осипов Я.Д. Ветроустановка малой мощности с ветроколесом парусно-винтового типа // Электрификация сельского хозяйства: межвуз. науч. сб. Вып.4. Уфа: БашГАУ, 2005. с.3-4.


-Байрамов Ф.Д., Галимов Н.С., Фардеев А.Р. Анализ совместной работы ветронасосной установки и трубопровода // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2008. No9-10. с.126-129.

-Байрамов Ф.Д., Мардамшин И.Г., Байрамов Б.Ф. Исследование динамики гидравлических систем с ветронасосным агрегатом // Проектирование и исследование технических систем: межвуз. науч. сб. Вып.12. Набережные Челны: КГИЭА, 2008. с.106-112.


-Байшагиров Х.Ж. К расчету скорости воздушного потока в диффузоре ветроэнергетической установки // Конверсия в машиностроении. 2006. No2(75). с.50-52.

-Байшагиров Х.Ж., Нуримбетов А.У., Темиртасов Д.К. Состояние и перспективы развития ветроэнергетики в Казахстане // Возобновляемые источники энергии: материалы 6 всерос. науч. молодежн. шк., Москва, 25-27 нояб. 2008 г. Ч.1. М. Универ. кн., 2008. с.48-53. -Бальзанников М.И. Направления совершенствования ветроэнергетических агрегатов // Энергетич. стр-во. 1994. No10. с.14-24.

Бальзанников М.И., Евдокимов С.В. Исследование влияния концентраторов ветрового потока ветроэнергоустановок // Изв. вузов. Стр-во. 2006. No10(574). с.113-117.

-Бальзанников М.И., Евдокимов С.В. Эффективность использования ветроэнергетических установок в Среднем Поволжье // Регион. экол. 1999. No1-2. с.113-116.

-Банин Р.В. Экспериментальное исследование и гармонический анализ выходного напряжения автономного инвертора ВЭУ // Вестн. Челяб. гос. агроинж. ун-та. 2008. Т.52. с.16-20.

-Банин Р.В., Кутепов В.Н. Разработка конструкции ВЭУ для водоснабжения фермерского хозяйства // Вестн. Челяб. гос. агроинж. ун-та. 2005. Т.44. с.12-15.

-Барабанов Г.П., Кулагин Р.Н., Ковынов К.Е. Система управления автономной ветроэлектрической станцией // Изв. Волгоград. ГТУ. Сер. Автоматизация технол. процессв в машиностроении. 2005. Вып.2(11). с.48-51.

-Баринов А.В., Шкалев Н.А. Ветровая энергия // Изобретательство. 2011. Т.XI, No8. с.42-44.

-----------------------------------------------------------------------------------

-Безверхний И.Б. Ветрогенераторы // Радиоаматор-Электрик. 2008. No3. с.20-23.

-Безверхний И.Б. Ветрогенераторы // Электрик. 2008. No5. с.36-39.

-Безверхний И.Б. Особенности автономных ветрогенераторов // Электрик. 2009. No2(51). с.42-45; No5(54). с.26-27.

-Безза М., Б-Эль-Муссауи. Управление ветроустановкой с помощью асинхронного генератора // Альтерн. энерг. и экол. 2010. No1(81). с.29-35.


-Белей В.Ф. Ветроэнергетические установки: тенденции развития, проблемы подключения и эксплуатации в составе электроэнергетических систем // Малая энергетика. 2005. No1-2(2-3). с.67-71.

-Белей В.Ф. Выбор ветроустановок на основе опыта эксплуатации ветропарка Калининградской области // Электрика. 2003. No2. с.3-7.

-Белей В.Ф. Классификация и способы подключения ветроэнергетических установок к электрической сети // Электрооборудование судов и электроэнергетика: сб. науч. тр. Калининград: КГТУ, 2007. с.11-15.

-Белей В.Ф. Научные основы работы ветропарков в составе электроэнергетической системы // Изв. КГТУ (Калининград). 2003. No3. с.38-46.

-Белей В.Ф. Оценка технического ресурса ветроэнергетики Калининградской области // Электрооборудование судов и электроэнергетика: сб. науч. тр. Калининград: КГТУ, 2010. с.4-13.

-Белей В.Ф. Рекомендации по выбору ветроустановок для ветропарков // Энергетика, информатика, инновации-2011: сб. междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 50-летию фил. ГОУВПО "МЭИ(ТУ)" в г. Смоленске, 15-16 сент. 2011. В 2 томах. Т.1. Секции 1,2,6. Смоленск, 2011. с.14-17.

-Белей В.Ф. Современное состояние и мировые проблемы развития ветроэнергетики // Энергетик. 2007. No12. с.21-25.

-Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Современная ветроэнергетика: тенденции развития, проблемы и некоторые пути их решения // Электрика. 2006. No8. с.19-22.

-Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Современные ветроэнергетические установки большой мощности: ряд рекомендаций по их использованию // ЭЛМАШ-2006. Перспективы и тенденции развития электротехнического оборудования: тр. 6 междунар. симп., Москва, 2-6 окт. 2006. Т.1. М. Интерэлектромаш, 2006. с.31-36.

-Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Упрощенная методика оценки среднегодовой выработки электрической энергии ветроэнергетическими установками // Электрооборудование судов и электроэнергетика: сб. науч. тр. Калининград: КГТУ, 2010. с.47-51.


-Беляков А. Ветер мы пока не приручили // Мировая энергетика. 2004. No7-8. с.60-61.

-Беляков П.Ю. Ветроэнергетика: теоретические основы и технические решения: учеб. пособие. Воронеж, 2007.

-Беляков П.Ю. Производство электроэнергии на базе энергии ветра // Электротехн. комплексы и системы управления. 2008. No1. с.56-59.

Беляков П.Ю., Нюхин Р.О. О кривой распределения мощности ветроэнергоустановки // Высокие технологии энергосбережения: тр. междунар. конф., Воронеж, 6-7 дек. 2007. Воронеж: Кварта, 2007. с.99-101.

-Беспалов В.И., Заруцкая А.С. Проблемы и перспективы развития ветроэнергетической отрасли в России // Изв. Ростов. гос. строит. ун-та. 2008. No12. с.153-159

-Беспалов В.И., Заруцкая А.С. Совершенствование методики выбора ветроустановок для автономного энергоснабжения объекта (жилого дома) // Экологические проблемы промышленных городов: сб. науч. тр. Ч.2. Саратов: СГТУ, 2009. с.35-36.

-Беспалов В.И., Ломакин П.В., Беспалова А.В. Методологические основы расчета и выбора ветроэнергоустановок для систем энергоснабжения // Изв. Ростов. гос. строит. ун-та. 2006. No10. с.173-181.

-Бетковский Ю.Я. Испытания ступицы ветроколеса на выносливость // Вестн. машиностроения. 2006. No8. с.31-34.

-Бирюлин И.Б., Муканов Р.В. Ветроэлектродвигатель с подвижными эксцентричными лопастями // Сб. науч. тр. Астрахан. инж.-строит. ин-та. 2000. с.56-60.

Бифуркации режимов функционирования малых ветроэлектростанций и оптимизация их характеристик / Досаев М.З., Самсонов В.А., Селюцкий Ю.Д. и др. // Изв. РАН. МТТ. 2009. No2. с.59-66.

-Бичков А.В. Краткий обзор электромеханических нагревателей, применяемых в составе ветроэнергетических установок // Экол. и ресурсо-и энергосберегающие технологии на предприятиях народного хозяйства (пром-сть, транспорт, сельское хозяйство): сб. ст. Х междунар. науч.-практ. конф., окт. 2010. Пенза: ПДЗ, 2010. с.73-74.

-Бобров А.В. Электроснабжение северных населенных пунктов на основе ветродизельных комплексов: автореф. дис. . канд. техн. наук / СФУ. Красноярск, 2010. 20 с.

-Бобров А.В., Тремясов В.А. Модель надежности парка ветроэнергетических установок с учетом погодных условий // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2008. No9-10/I. с.40-44.

-Бобров А.В., Тремясов В.А. Об использовании ветроэнергетических ресурсов для выработки электрической энергии на Таймыре // Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: сб. тр. 5 всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, Благовещенск, 22-24 окт. 2008. Благовещенск: АмГУ, 2008. с.346-348.

-Бобров А.В., Тремясов В.А., Чернышев Д.А. Оценка надежности и эффективности ветроэнергетических установок в децентрализованных системах электроснабжения // Энергетика: управление, качество и эффективность использования энергоресурсов: сб. тр. 5 всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием, Благовещенск, 22-24 окт. 2008. Благовещенск: АмГУ, 2008. с.217-221.

-Бойи Д., Муазу М.Б., Ого В.Н. Система гибридной солнечно-ветроэлектроэнергетической установки для локального потребителя // Естеств. и техн. науки. 2007. No2(28). с.257-263.

-Болотов С.А. Вихревая роторная ветроэлектростанция // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 3 междунар. науч.-техн. конф., Москва 14-15 мая 2003 г. В 4 ч. Ч.4. М.ВИЭСХ, 2003. с.177-185.

-Борисенко М.М., Гобарова Е.О., Жильцова Е.Л. Оценки ветроэнергетических ресурсов на территории России // Тр. Гл. геофиз. обсерватории им. А.И. Воейкова. Вып.557. СПб., 2008. с.53-66.

-Борисенко М.М., Стадник В.В. Атласы ветрового и солнечного климатов СССР. СПб. Изд-во ГГО, 1997.

-Бородатый Ю. Домашняя ветроэнергетика: уроки зимы // Радиоаматор-электрик. 2002. No7. с.19-20.

-Бредли Уильям А. III. Перспективы использования энергии ветра // Мир стандартов. 2007. No1(12). с.75-77.

-Бугов Х.У., Шереужев М.Р. Ветроэнергетическая установка для энергоснабжения фермерских хозяйств // МИЭСХ. 2008. No5. с.47.

-Бунякин А.В. Оптимизация параметров ветроэнергетической установки турбинного типа // Экол. вестник науч. центров Черноморск. экон. сотрудничества. 2004. No1. с.39-44.

-Буторин В.А., Кутепов В.Н. Использование закона распределения скоростей ветра для функционирования ветроэнергетических установок в Челябинской области // Докл. РАСХН. 2005. No4. с.55-57.-Буторин В.А., Кутепов В.Н. Повышение эффективности использования ветроэнергетических установок в растениеводстве. МЭСХ. 2006. No2. с.33-35.

-Буторин В.А., Кутепов В.Н., Царев И.Б. Прогнозирование надежности ветроэнергетической установки // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 5 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 16-17 мая 2006 г. В 5 ч. Ч.4. М. ГНУ ВИЭСХ, 2006. с.228-232.

-Быков Е.Н. Обоснование параметров ветроэнергетической установки со спиральными лопастями на основе экспериментальных исследований: автореф. дис. . канд. техн. наук / СПбГПУ. СПб., 2007. 18 с.

-Быков Е.Н., Елистратов В.В. Ветроэнергетическая установка со спиральными лопастями для малой ветроэнергетики // Изв. вузов. Проблемы энергетики. 2007. No5-6. с.111-114.

-Былеев А.С. Моделирование электроэнергии, получаемой от комбинированной ветросолнечной установки // Тр. Псковского политехн. ин-та. 2009. No12.3. с.178-179.

-Быстрицкий Г.Ф., Боков В.С. Перспективы развития ветровых и солнечных энергоустановок // Гл. энергетик. 2010. No8. с.54-64.

-Бычков Н.М. Ветродвигатель с эффектом Магнуса. 1. Результаты модельных исследований // Теплофизика и аэромеханика. 2004. Т.11, No4. с.583-596.

-Бычков Н.М. Ветродвигатель с эффектом Магнуса. 2. Характеристики вращающегося цилиндра // Теплофизика и аэромеханика. 2005. Т.12, No1. с.159-175.

-Бычков Н.М. Ветродвигатель с эффектом Магнуса. 3. Расчетные характеристики ветроколеса // Теплофизика и аэромеханика. 2008. Т.15, No2. с.341-352.

-Бычков Н.М., Диковская Н.Д. Характеристики ветродвигателя с использованием эффекта Магнуса // Ветроэнергетика, малая гидроэнергетика и другие нетрадиционные виды электроэнергетики: тез. докл. науч.-практ. конф. Новосибирск: НГТУ, 1994. с.9-11.

-В перспективе ветроэнергетика могла бы стать одной из ведущих отраслей региона // Энергооборудование: эксплуатация и ремонт. 2009. No9. C.21-26.

-Вайс Р., Херрманн Р. Перевод и комментарии: Андрей Колпаков. Навстречу ветру // Силовая электроника. 2011. No1(29). с.26-29.

-Валов Б.М. Энергосистема 2020 для ветроэнергетики в Северном море Германии // Системы электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии: материалы междунар. науч.-техн. семинара, Томск, 20-27 апр. 2009. Томск: ТПУ, 2009. с.52-56.

-Ванурин В.Н., Фомичев В.Т. Генераторы ветроэнергетических установок малой мощности // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 3 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 14-15 мая 2003 г. В 4 ч. Ч.4. М. ВИЭСХ, 2003. с.193-197.

-Ваньшева А.В. Регулирование частоты на автономных ветроэнергетических установках // Дни науки НГТУ-2008: материалы науч. студ. конф. (итоги науч. работы студентов за 2007-2008 гг.). Новосибирск: НГТУ, 2008. с.19-20.

-Васильчук Д.Ф. Адаптивная система управления ветрогенератором с вертикальной осью вращения // Компьютерные технологии в технике и экономике: сб. докл. междунар. науч. конф., Воронеж, 21-22 мая 2007. Ч.2. Воронеж: МИКТ, 2007. с.43-48.

-Васильчук Д.Ф., Беляков П.Ю. Элементы имитационной модели ВЭУ на базе ветроприемника типа ротор Йутсиниеми // Высокие технологии энергосбережения: тр. междунар. конф., Воронеж, 6-7 дек. 2007 г. Воронеж: Кварта, 2007. с.101-104.

-Васько П.Ф., Постников В.И. Гидроаккумулирование энергии ветроэлектрических станций // Альтернативная энергетика и экология. 2011. No8(100). с.38-43.

-Вашкевич К.П. Аэродинамические характеристики ветродвигателей ветроэлектрических установок // Изв. РАН. Энергетика. 1997. No3. с.

-Вессарт В.В. Разработка и исследование структур и алгоритмов управления систем автономного энергоснабжения с ветроэнергетическими установками: автореф. дис. . канд. техн. наук / СпбГПУ. СПб., 2003. 16 с.

-Березин М.А., Березин М.М., Демин Ю.В. и др. Ветер и объекты электроэнергетики (надежность конструкций) / Новосибирск: НГАВТ, 2008. 379 с.

-Назаров Б.В., Пономарев Е.П., Рандошкин В.В., Сысоев Н.Н. Ветровая электростанция для работы на низких скоростях ветра// Физ. мысль России. 2003. No1. с.74-75.

-Ветровые энергетические ресурсы Сахалинской области: оценка и приоритеты использования // География и природные ресурсы. 2010. No1. с.102-107.

-Суммарный валовой ветропотенциал Сахалинской области оценивается в 3800 млрд квт.ч, технический в 227 млрд квт.ч.

-Ветродвигатели / Под ред. Г.Х. Сабинина. М. Оборонгиз, 1957. 206с. (ЦАГИ. Пром. аэродинамика. Сб.8).

-Никитин А.И., Борисенко А.В., Кравченко А.В., Евдокимов А.С. // Ветросиловая установка транспортного средства / Изобретатели машиностроению. 2009. No6(57). с.21-22.

-Ветроустановки одна из основ альтернативной энергетики // Электрика. 2002. No1. с.39-40.

-Ветроэнергетика // Изобретатели машиностроению. 2010. No7(70). с.2-28.

Описания 18 изобретений ветродвигателей и ветроэнергетических установок.

Ветроэнергетика / Пер. с англ. М. ЭАИ, 1982. 271 с.

-Ветроэнергетика: сб. ст. М., 1970. 154с. (Тр. ВНИИЭМ; т.34).

-Ветроэнергетика, малая гидроэнергетика и другие нетрадиционные виды электроэнергетики: тез. докл. науч.-практ. конф. Новосибирск, 1994. 82 с.

-Ветроэнергетическая установка: пат. 2298684 Россия, МПК F 03 B 9/00 (2006.01) / Перкон В.Ф. No2005128380/06; заявл. 12.09.2005; опубл. 10.05.2007.

-Ветроэнергетические станции. М. Гидропроект, 1988 (1989). 224с. (Сб. науч. тр. Гидропроекта; вып.129).

-Ветроэнергетические станции на морском шельфе // Энергетика за рубежом. 2001. No4. с.16-23.

-Ветроэнергетические установки: Справочник. В 2 ч. / Информэлектро. М., 1993. Ч.2. Технико-экономические характеристик установок и их узлов. 196с.

-Ветроэнергетические установки: мировой рынок и цены: Справочник. М. Б.и., 1990. 153 с.

-Ветроэнергетические установки малой мощности: конструктивные особенности, технические параметры: аналит. справка. М., 1991. 33 с.

-Ветроэнергетические установки серии "ВИНДЭК" / Грибков С.В., Бабинцев И.А., Иванов А.В., Щербаков А.В. // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: тр. 3 междунар. науч.-техн. конф., Москва, 14-15 мая 2003 г. В 4 ч. Ч.4. М. ВИЭСХ, 2003. с.168-170.

-Егоров А.В.,Белогусев В.Н., Демьянов А.Г. и др. Ветроэнергетический преобразователь малых скоростей ветра / // Инж.-экол. аспекты развития АПК Прикаспийского региона: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, 21-22 окт. 2008. Элиста: Изд-во КГУ, 2008. с.67-69.

-Ветряной двигатель с вращением вокруг вертикальной оси: пат. 2294452 Россия, МПК F 03 D 3/00 (2006.01) / Саратов. ГТУ, Высоцкий Л.И., Илясов Г.А., Ковалев И.А. No2005125307/06; заявл. 09.08.2005; опубл. 27.02.2007.

Влэйос Дж. Энергия прямо с неба // Популярная механика. 2011. No5(103). с.132-136, 138. О летающих ветрогенераторах. На этот новый источник энергии готовы поставить свои миллионы самые серьезные инвесторы, среди которых есть даже Google.

-Водянников В.Т., Шахов А.В. Технико-экономическая оценка средств малой энергетики АПК: учеб. пособие. М. МГАУ, 2010. 164 с.

-Возможности ветродвигателей с эффектом Магнуса / Бычков Н.М. и др. // Учен. зап. Павлодар. гос. ун-та. 1999. No2. с.13-20.

-Возобновляемые источники энергии: библиографический список опубликованных работ научных работников ВИЭСХ, ВИМЭ с 1934 по 1999 годы // Науч. тр. ВИЭСХ. 2000. Т.86. с.200-226.

-Войцех О.Г. Новые перспективные ветроэлектрогенераторы // Инженер. 2005. No11. с.8-9.

-Войцеховский Б.В., Войцеховская Ф.Ф., Войцеховский М.Б. Микромодульная ветроэнергетика. Новосибирск, 1995. 71 с.

-Волкова Т.Н. Ветер как альтернативный источник энергии // Энергетика, экология, химия: сб. студ. науч. работ. Ульяновск: УлГТУ, 2010. с.107-108.

-Ворогушин В., Тельнова Г., Солнцев К. Ветрогенераторы и аккумуляторы электрической энергии для народного хозяйства // Инженер. 2007. No7. с.32-34.

-Воронин С.М. Особые условия работы автономных ветроэлектростанций // Альтерн. энерг. и экол. 2010. No1(81). с.145-148.

-Воронин С.М. Формирование автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных объектов на возобновляемых источниках энергии: монография. Зерноград: АЧГАА, 2010. 304 с.

-Воронин С.М., Бабина Л.В. Анализ автономных ветроэлектростанций // Вестник аграрной науки Дона. 2010. Вып.1. с.15-19.

-Воронин С.М., Бабина Л.В. Работа ветроустановки при изменении направления ветра // Альтерн. энерг. и экол. 2010. No1(81). с.98-100 // Альтерн. энерг. и экол. 2010. No1(81). с.98-100.

-Восконян В.Г., Восканян А.Г., Восконян А.В. Ветродвижитель карусельного типа с ветроприемными поворотными пластинами // Соврем. наукоемкие технологии. 2009. No1. с.9.

-Выползова М.Н. Условия применения ветроэлектростанций для энергоснабжения сельского хозяйства Казахстана: автореф. дис. . канд. техн. наук / КПИ. Алма-Ата, 1961. 19 с.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Более подробная информация находится в Книге 12. Часть 1-04. Ветроэнргетика.

Книгу можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru


Содержание Книги:

## Глава 0. Энергия ветра, ветроэнергетика. 4


0.1 История ветроэнергетики.

0.2 Ветроэнергетика.

0.3 Крупные ветроэлектростанции.

0.4 Ветростанции в открытом море.

0.5 Летающая ветроэнергетика.

0.6 Проблемы ветроэнергетики.

0.7 Аварии на ветростанциях.

0.8 Литература по ветроэнергетике.

0.9 Ляхтер В.М.


## Глава 1. Ветроэнергетика России. 196


1.1 Ранние работы.

1.2 Ветростанции в Крыму.

1.3 Современное состояние.


## Глава 2. Ветряные мельницы. 242


2.1 История ветряных мельниц.

2.2 Различные конструкции ветряных мельниц.

2.3 Ветряные мельницы в России.

2.4 Ветряные мельницы в разных странах.

2.5 Литература о ветряных мельницах.

2.6 Ветроводоподъемные устройства, привод от ветра.


## Глава 3. Различные конструкции ветрогенераторов. 324


3.1 Классификация ветрогенераторов.

3.2 Различные типы ветрогенераторов.

3.3 Производители ветроустановок.

3.4 Как самому сделать ветроустановку.

3.5 Серийно выпускаемые установки.

3.6 Новые принципы ветрогенераторов.


## Глава 4. Роторы с осью вращения вдоль потока. 371


4.1 Стандартные крыльчатые ветрогенераторы.

4.2 Спиральные ветродвигатели.

4.3 Кольцевые ветрогенераторы.


## Глава 5. Концентраторы воздушного потока. Струйные технологии. 395


5.1 Концентраторы воздушного потока.

5.2 Сопло Лаваля.

5.3 Насадок Шестеренко.

5.4 Власов В.Н.

5.5 Володько Ю.И.

5.6 Кудрин О.И.

5.7 Кондрашов Б.М.

5.8 Потапов Ю.С. роторно-квантовая ветростанция.


## Глава 6. Роторы с вертикальной осью вращения, перпендикулярно потоку. 546


6.1 Персидская мельница.

6.2 Китайская мельница.

6.3 Современные роторные ветрогенераторы.

6.4 Ротор Савониуса С.Й. 1929.

6.5 Ротор Дарье Ж.М. 1931.

6.6 Роторные ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения.


## Глава 7. Вихревые ветроэнергетические установки. 589


7.1 Серебряков Р.А.

7.2 Различные работы.


## Глава 8. Вертикальные потоки воздуха. 606


8.1 Механический вертел.

8.2 Солнечная башня восходящего потока.

8.3 Ветрогенераторы для работы в восходяших потоках.

8.4 Башни Заславского, нисходящая энергетическая башня.


## Глава 9. Парусные корабли. 638


9.1 Парусные корабли.

9.2 Парусные яхты.

9.3 Корабли с ротором Флеттнера на основе эффекта Магнуса.

9.4 Различные конструкции ветровых приводов для движения судов.


## Глава 10. Парусный сухопутный транспорт. 669


10.1 Парусные тачки.

10.2 Парусные повозки.

10.3 Парусные дрезины.

10.4 Колесные яхты.

10.5 Буер.


## Глава 11. Устройства, приводимые в действие ветром. 698


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------