# Первый миномёт

Ганс Бандильерос

Первый миномёт. 1904 год.

Бандильерос Ганс

Первый миномёт

Origin: http://samlib.ru/k/krylowa_julija_aleksandrowna/gobyato.shtml

Создан: 17/03/2014, изменен: 17/03/2014, 5k

Статья: Нет

Series: @3

Первый миномёт. 1904 год.

____________________________________________________________

17 июня 1904 года 3-я японская армия подступила к русской крепости Порт-Артур. Штурм начался 6 августа и длился неделю. Понеся тяжелые потери, противник перешел к обороне. Готовя очередную атаку, японцы вели интенсивные инженерные работы. Защитники крепости также укрепляли свои позиции. При этом некоторые русские и японские траншеи разделяло расстояние в 30 шагов. В этих условиях требовалось оружие ближнего боя, так как обычные орудия оказались бессильны. Расстояние до противника было столь мало, что при стрельбе имелся риск поразить и свои войска. Лишь изредка артиллеристам крепости удавались фланговые обстрелы вражеских позиции.

И тогда русский офицер Леонид Гобято предложил бросать на неприятельские укрепления надкалиберные мины. Они должны были лететь по очень крутой траектории и при падении поражать живую силу врага, скрытую в окопах от других видов оружия.

К изготовлению "аппарата для артиллерийской стрельбы на ближние дистанции" - так назвал свое изобретение автор приступил во время июльских боев. Первые образцы "метательных воздушных мин весом до 15 фунтов пироксилина" и две 75-мм гаубицы с урезанными стволами для стрельбы этими минами были готовы уже в августе 1904 г. Именно гаубичный вариант и стал исходным образцом первого в мире миномета. Он успешно прошел испытания и был рекомендован как эффективное средство защиты крепости.

Осенью гаубицы были заменены 47-мм морской пушкой на легком колесном лафете. Новому типу орудия дали название "миномёт". Надкалиберная головная часть шестовой мины изготавливалась из листового железа и имела вид усеченного конуса. Корпус мины содержал 6,2 кг пироксилина, а ее общая масса составляла 11,5 кг.

Общий вид первого миномета: 1 - лафет; 2 - ствол орудия; 3 - мина

Устройство мины (слева направо): общий вид мины, положение перед выстрелом, конструкция пыжа: 1- запальный стакан; 2 - корпус мины; 3 - деревянный шест; 4 - стабили3атор; 5 - утолщение на конце шеста; 6 - шнур, прикрепленный к мушке орудия; 7 - ствол; 8 - свинцовый конус; 9 - медная соединительная трубка; 10 - вкладыши; 11 - ведущий поясок; 12 - медная гильза

При заряжании миномета шест мины вставлялся в ствол орудия с дула. Заряд пороха в медной гильзе: со специальным пыжом закладывали с казенной части ствола. Пыж состоял из свинцового конуса, деревянного вкладыша и свинцового ведущего пояска. Все его летали соединялись медной трубкой. Для предотвращения перекоса стабилизатора при перемещении по шесту в момент вылета мины из ствола его крылья после заряжания привязывали к мушке орудия тонким шнуром. При выстреле пороховые газы выталкивали из канала ствола пыж. который, в свою очередь, воздействовал на шест с миной. В момент удара в утолщение шеста свинцовый конус пыжа сплющивался. Этот буфер и предохранял шест от поломок. Как только стабилизатор заклинивался на утолщении, шнур обрывался, мина отделялась от

пыжа и продолжала самостоятельный полет.

Первый миномет имел дальность стрельбы от 50 до 400 м при углах возвышения ствола от 45? до 65?. При изменении угла возвышения на 1? дальность стрельбы увеличивалась или уменьшалась на 6-10 шагов. Переменные заряды массой от 1/8 до 1/16 части полного заряда для 47-мм орудия также позволяли изменять дальность стрельбы в широких пределах.

Датой официального рождения миномета принято считать 9 ноября 1904 г., когда система капитана Гобято сыграла решающую роль при отражении японского штурма. В этот день на господствующей над Порт-Артуром горе Высокой было установлено модифицированное 47-мм орудие и началась регулярная стрельба. Результаты превзошли все ожидания. Из каждых четырех выпущенных мин три попадали в окопы. Пять дней и ночей безотказно работал первый в мире миномет, сводя на нет замыслы врага. Эффективность нового оружия была налицо. Взлетая высоко вверх, мина переворачивалась и почти вертикально падала на цель, разрушая траншеи и уничтожая противника. Взрывы были настолько сильными, что вражеские солдаты в панике покидали свои места в окопах.

Генерал Ноги, оценив обстановку, решил прекратить атаки на широком (Восточном) фронте и сосредоточить все силы для захвата горы Высокая, с которой, как ему стало известно, просматривалась вся порт-артурская гавань. После ожесточённых боёв продолжавшихся десять дней 22 ноября 1904 Высокая была взята. В руки самураев попал и миномёт, благодаря чему его устройство вскоре стало достоянием британской прессы. Однако до 1914 г. работы над ними шли только в кайзеровской Германии. Другие государства не придавали серьезного значения "мортирам ближнего боя", поскольку считалось, что будущая война будет носить скоротечный манёвренный характер. В начале первой мировой войны Леонид Николаевич, будучи уже в чине генерал-майора, погиб при штурме Перемышля.

____________________________________________________________

© Бандильерос Ганс. Первый миномёт

Origin: http://samlib.ru/k/krylowa_julija_aleksandrowna/gobyato.shtml

Создан: 17/03/2014, изменен: 17/03/2014, 5k

Статья: Нет

Series: @3