# Теодор Фонтане (1819-1898). Утешение

Юрий Аркадьевич Куимов

Не печалься! - время мчится,

Сколько б ни было забот:

Если худшее случится,

Вскоре лучший день придёт.


Счастье ль, горе, - в вечной смене

Обретений и потерь

В полдень исчезают тени,

Сохнут слёзы, уж поверь!


Жди, надейся. Не напрасно

Бьют часы и тает лёд.

В смене жизни ежечасно

Верь - и лучший день придёт.


Trost


Troeste dich, die Stunden eilen,

Und was all dich druecken mag,

Auch das Schlimmste kann nicht weilen,

Und es kommt ein andrer Tag.


In dem ew'gen Kommen, Schwinden,

Wie der Schmerz liegt auch das Glueck,

Und auch heitre Bilder finden

Ihren Weg zu dir zurueck.


Harre, hoffe. Nicht vergebens

Zaehlest du der Stunden Schlag,

Wechsel ist das Los des Lebens,

Und - es kommt ein andrer Tag.


Theodor Fontane